Annotation

Любительский обзор современного стрелкового оружия: штурмовые винтовки и автоматы.

- Максим Р. Попенкер

- ВВЕДЕНИЕ

- АВСТРАЛИЯ

- Комбинированная штурмовая винтовка AICW

- АВСТРИЯ

- Штурмовая винтовка (автомат) Steyr AUG / Stg.77

- Steyr ACR — Advanced Combar Rifle

- АРГЕНТИНА

- Штурмовая винтовка (автомат) FARA 83

- БЕЛЬГИЯ

- FN FAL

- Штурмовая винтовка (автомат) FN FNC

- Штурмовая винтовка (автомат) FN Herstal F2000

- БРАЗИЛИЯ

- IMBEL MD-2 и MD-3

- Штурмовая винтовка (автомат) IMBEL MD-97

- Штурмовая винтовка (автомат) LAPA FA 03

- ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

- Enfield EM-2 / Rifle, Automatic, caliber .280, Number 9 Mark 1

- Штурмовая винтовка (автомат) Enfield SA-80: L85A1 и L85A2

- ГЕРМАНИЯ

- Автоматический карабин / автомат Haenel / Schmeiiser MKb.42(H)

- Автоматический карабин / автомат Walther MKb.42(W)

- Sturmgewehr (Штурмгевер) — автомат (штурмовая винтовка) Haenel / Schmeisser MP 43 MP 44 Stg.44

- Автомат (штурмовая винтовка) Mauser Gerat 06 / Stg.45

- Heckler — Koch G3

- Heckler&Koch HK 33 и HK 53

- Heckler und Koch G-41

- Штурмовая винтовка (автомат) Heckler-Koch G36

- Heckler und Koch G11

- HK416 модульный карабин / штурмовая винтовка

- Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417

- ИЗРАИЛЬ

- Штурмовая винтовка (автомат) IMI Galil

- Автомат (штурмовая винтовка) Tavor TAR-21

- ИНДИЯ

- Штурмовая винтовка (автомат) INSAS

- ИРАН

- Автомат Khaybar KH2002

- ИСПАНИЯ

- Автоматические винтовки CETME A, B, modelo 58, C

- CETME mod. L и LC

- ИТАЛИЯ

- Beretta BM 59

- Штурмовая винтовка (автомат) Beretta AR-70/223 и AR-70/90

- Автомат / штурмовая винтовка Beretta ARX-160

- КАНАДА

- Штурмовая винтовка Diemaco C7A1 C7A2, карабин C8

- КИТАЙ

- Автомат Тип 56 (Type 56)

- Автомат Тип 63

- Штурмовая винтовка (автомат) Type 81 / Тип 81

- Винтовка NORINCO Type 86s / Тип 86s

- Штурмовая винтовка (автомат) QBZ-95 / 97 (Тип 95 / 97)

- Автомат Тип 03 (Type 03 / QBZ-03)

- Штурмовая винтовка CQ / M311

- РОССИЯ / СССР

- Автомат Федорова (Россия)

- Автомат Калашникова АК АКС АКМ АКМС

- Автомат Калашникова AK-74 АКС-74 АК-74М

- Автомат Калашникова укороченный АКС-74У

- Автомат Калашникова АК-101

- Автомат Калашникова АК-103

- Автомат Калашникова AK-102, AK-104, AK-105

- AK-107, АК-108

- Автомат Никонова АН-94 (Абакан)

- АЕК-971

- Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» ОЦ-14

- Автомат специальный бесшумный АС «Вал»

- Малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь»

- Малогабаритный автомат 9А-91

- Автомат А-91

- Автомат подводный специальный АПС

- Экспериментальный амфибийный (двухсредный, подводный) автомат АСМ-ДТ «Морской Лев»

- Автомат Коробова ТКБ-408

- Автомат Коробова ТКБ-517

- Автомат Коробова ТКБ-022

- Автомат и автоматическая винтовка Барышева

- СИНГАПУР

- SAR-80

- SR-88

- Автомат (штурмовая винтовка) ST Kinetics SAR-21

- США

- Armalite AR-10

- Винтовка M14 / Mk.14 Mod.0

- Автомат (штурмовая винтовка) Armalite / Colt AR-15 / M16

- Colt CAR-15 / XM-177 Commando

- Автомат (штурмовая винтовка, карабин) Colt M4 и M4A1 carbine

- Stoner 63: штурмовая винтовка (автомат) и карабин

- Автомат (штурмовая винтовка) TRW LMR — Low Maintenance Rifle

- Самозарядная винтовка Bushmaster M-17s

- Штурмовая винтовка Ruger AC-556 / самозарядная винтовка Mini-14 GB

- Автомат (штурмовая винтовка) Armalite AR-18

- Комбинированная штурмовая винтовка Alliant Techsystems / Heckler-Koch XM-29 OICW

- XM8 Lightweight Assault Rifle

- Штурмовая винтовка FN SCAR Mark 16 / Mark 17 — Special Forces Combat Assault Rifle (США — Бельгия)

- Винтовка Robinson Armaments (RobArm) M-96 и XCR

- Штурмовая / самозарядная винтовка Z-M Weapons LR-300 / Para USA Tactical Target Rifle

- ТАЙВАНЬ

- Штурмовая винтовка (автомат) T65, карабины T86 и T91

- УКРАИНА

- Автомат Вепр (Вепрь)

- ФИНЛЯНДИЯ

- Valmet Rk. 62 / 76 / 95

- Винтовка Valmet M82

- ФРАНЦИЯ

- Штурмовая винтовка GIAT Industries FAMAS

- ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА / ЧССР

- Автомат CZ SA Vz.58

- ШВЕЙЦАРИЯ

- Автомат (автоматическая винтовка) Stgw. 57 / SIG 510

- Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-540 SG-542 SG-543

- Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-550 SG-551 SG-552 Stgw.90

- ШВЕЦИЯ

- Штурмовая винтовка Bofors AK-5

- Штурмовая винтовка Interdynamics MKS

- Штурмовая винтовка Interdynamics MKR

- ХОРВАТИЯ

- APS 95

- Автомат / штурмовая винтовка VHS

- ЮАР

- Автомат (штурмовая винтовка) Vektor CR-21

- ЮЖНАЯ КОРЕЯ

- Автомат (штурмовая винтовка) Daewoo K1 / K2

- ЯПОНИЯ

- Автоматическая винтовка Тип 64 (Type 64)

- Тип 89

Максим Р. Попенкер

ШТУРМОВЫЕ ВИНТОВКИ МИРА

ВВЕДЕНИЕ

Часто возникает путаница, в чем же все-таки разница между автоматом и штурмовой винтовкой. А вся разница — в языках. Просто то, что в русском языке принято называть «Автоматом» (применительно к оружию) в английском языке называют «Assault rifle», т. е. «Штурмовая винтовка». В дальнейшем я буду пользоваться более привычным отечественным термином «Автомат», введенным в 20-е годы ХХ века российским оружейником Фроловым для обозначения «карабинов-пулеметов» системы Федорова.

Автомат — основное наступательное оружие современной пехоты. Современные автоматы обычно имеют калибр от 5,45 до 7,62 мм, емкость магазинов от 20 до 30 и более патронов, режимы огня полностью автоматический (очередями) и одиночными выстрелами, а некоторые модели — еще и с отсечкой (т. е. очередями по 2 или 3 выстрела). Эффективная дальность стрельбы в среднем до 600 м, эффективная практическая скорострельность — до 400 выстр/мин очередями. Многие автоматы (в том числе и показанные здесь) являются «прародителями» или составными частями целых семейств автоматического оружия (от коротких «карабинов» до ручных пулеметов — хороший тому пример австрийский AUG или семейство АК/РПК). Почти все автоматы могут оснащаться штыком, ночным, оптическим или коллиматорным прицелом, а некоторые — еще и подствольным 30–40 мм гранатометом или насадкой для метания ружейных гранат (ружейные гранаты одеваются на ствол и выстреливаются холостым патроном).

Современные тенденции для автоматов — широкое использование композитных пластиков и легких сплавов, установка встроенных оптических или коллиматорных прицелов с кратностью от 1× до 4–6×, переход к схеме «Булл-пап» (механика в прикладе).

Согласно принятой в СССР/России классификации, штурмовые винтовки можно считать вторым поколением автоматических винтовок, то есть индивидуального автоматического (предназначенного для стрельбы очередями) оружия. Разграничение между поколениями проводится по используемому в данном оружии патрону. Если оружие использует мощный патрон «винтовочного» типа (например, 7,62 мм НАТО, 7,5 мм Швейцарский), его относят к первому поколению. Классические примеры автоматических винтовок первого поколения — американские М-14 и AR-10, бельгийская FN FAL, немецкая G3. Если оружие использует так называемые «промежуточные» патроны (7,62×39, 5,45×39, 5,56 мм НАТО (5,56×45)), такое оружие относят ко второму поколению и называют собственно «автомат» либо «штурмовая винтовка». Основными преимуществами оружия под промежуточный патрон стали: меньший вес носимого боезапаса, меньшая энергия отдачи оружия (и как следствие — уменьшение массы оружия и облегчение управления автоматическим огнем).

Первый автомат был создан в России во время первой мировой войны. Следующий шаг сделали немцы, создав к 1944 году настоящий автомат StG44 под собственный промежуточный патрон 7,92×33 мм, однако первым по настоящему массовым (и одним из самых известных в мире) стал советский автомат Калашникова АК (на западе называемый АК-47).

Следующий шаг сделали в США, приняв на вооружение в 1963 году винтовку М-16 под специально созданный малокалиберный и малоимпульсный патрон .223 Remington или M193 5,56×45 мм (создан фирмой Sierra Bullets на базе охотничьего патрона .222 Remington). В 80-х годах модификация данного патрона, разработанная в Бельгии под обозначением SS109 (с более тяжелой пулей) была принята как стандартный боеприпас 5,56 мм НАТО. Вслед за США и в СССР принимается на вооружение малоимпульсный патрон М73 5,45×39 мм и система оружия под него АК-74 и РПК-74.

Надо сказать, что споры о том, стоило ли принимать на вооружение в СССР малокалиберный патрон (а делалось это явно «вослед» «потенциальным противникам») не утихают и поныне. Наиболее широко распространенный патрон калибра 5,45 мм 5Н7 имеет малоустойчивую пулю с небольшими останавливающим действием и проникающей способностью, а улучшенные патроны 5Н10 со стальным твердосплавным сердечником, судя по всему, массово в войска не поступали. Неудивительно, что в локальных конфликтах часто используются старые добрые АКМ и РПК под проверенный временем и достаточно эффективный патрон 7,62 мм (7,62×39). Для подтверждения этого достаточно посмотреть репортажи о боевых действиях в Чечне. Да и сам М. Т. Калашников говорил, что к моменту принятия на вооружение 5,45 мм комплекса (патрон/автомат/ручной пулемет) потенциал патрона 7,62×39 еще не был полностью раскрыт. Кроме того, как мне кажется, в условиях боя в населенных пунктах, когда дистанции боя невелики и на первое место выходит запреградное, убойное и останавливающее действие пули (масса носимого боезапаса становится не столь критична, ибо свои тылы рядом), лучше всего могли бы проявить себя патроны 9 мм (9×39 мм СП-6, ПАБ-9). Они способны поражать цели в бронежилетах и за легкими укрытиями на дистанции городского боя (100–400 м) и имеют высокое останавливающее действие (важно при столкновениях на малых дистанциях — в развалинах, при проведении «зачисток» населенных пунктов). Думаю, что комплексы вроде «Грозы» под 9 мм боеприпасы смогли бы продемонстрировать свою эффективность.

АВСТРАЛИЯ

Комбинированная штурмовая винтовка AICW

Advanced Infantry Combat Weapon

один из первых концептуальных рисунков системы AICW (2001 год)

рисунок системы AICW (2003 год)

Прототип AICW VX3 на испытаниях (вторая половина 2005 года)

Калибр:

5.56×45mm NATO + 40 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора + многозарядный гранатомет по схеме Metal Storm

Длина:

738 мм

Длина ствола:

н/д

Вес:

6,8 кг без патронов и гранат, без прицела; 7.85 кг с 30 патронами, 3 гранатами, без прицела; 9.9 кг с боеприпасами и электронным прицелом

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту (автоматный ствол)

Магазин:

30 патронов 5.56 мм + 3 гранаты в стволе гранатомета Metal Storm

Невзирая на кажущуюся отстраненность от мировых центров разработки вооружений, Австралия тем не менее ведет собственные разработки «оружия пехотинца 21 века». Базируясь на концепции американской системы XM29 OICW австралийцы начали разработку своей, не менее амбициозной, а отчасти и более оригинальной системы со схожим названием AICW (Advanced Infantry Combat Weapon — перспективное (передовое) боевое оружие пехоты). Разработку системы возглавляет министерство обороны Австралии, а основными подрядчиками являются австралийские компании ADI Limited (отвечает за стрелковую часть комплекса и интеграцию системы), Tenix Defense (разработка электронного прицельного комплекса) и Metal Storm (разработка гранатометных модулей).

Пожалуй наибольший интерес представляет именно многозарядный гранатомет Metal Storm, позволяющей предельно упростить устройство гранатометного модуля, сведя его к сменному стволу-магазину и небольшой электронной схеме. Кроме того, благодаря тому, что ствол гранатомета одновременно является и магазином для него, путем простой замены ствола возможна не только смена типа боеприпаса, но и калибра — например, стрелок может нести на себе ствол с 20 мм высокоскоростными и дальнобойными ОФ гранатами, а также ствол с низкоскоростными 40 мм гранатами с нелетальной боевой частью (дымовой или со слезоточивым газом и т. п.). При необходимости новый ствол-магазин просто устанавливается на оружие, при этом его электронная схема управления автоматически соединяется с прицельным модулем и передает ему данные о типе используемых боеприпасов, что позволяет без участия стрелка должным образом адаптировать прицельную систему для ведения точного огня. В основу же стрелковой части комплекса AICW положена штатная австралийская винтовка F88A2 — производимая в Австралии по лицензии штурмовая винтовка Steyr AUG австрийской разработки. При этом за счет сохранения полноценного 50 см ствола сохраняется высокая эффективность «кинетической» стрелковой компоненты оружия, что в сочетании с электронным прицелом потенциально позволит поражать цели обычными пулями с большей эффективностью, чем это возможно для «короткоствольной» кинетической компоненты американской системы XM29 OICW.

Текущие планы МО Австралии предполагают начало закупок серийных систем AICW в 2010–2012 годах.

Техническое описание

Стрелковая часть комплекса AICW представляет собой значительно модернизированную винтовку Steyr AUG, дополненную креплениями для гранатометного модуля и пружинного амортизатором отдачи ствола гранатомета, а также прицельного блока. В увеличенном прикладе винтовки расположена электронная схема, управляющая стрельбой гранатомета (посылающая электрические импульсы воспламенения к соответствующему заряду в стволе), а также батарея, питающая эту схему. Вместо обычного для Steyr AUG кнопочного предохранителя в AICW используется трехпозиционный предохранитель-переключатель «предохранитель / винтовка / гранатомет». Управление огнем винтовки и гранатомета осуществляется при помощи единого спускового крючка. Прицельные приспособления могут быть любыми, от обычных оптических прицелов малой кратности, до сложных электронных прицелов-дальномеров, обеспечивающих автоматическое позиционирование прицельной марки в соответствии с дальностью до цели и выбранным типом боеприпаса, а в перспективе — и программирование дистанционных взрывателей гранат.

В настоящее время (2005 год) прототипы системы AICW VX3 испытывались только с 40 мм гранатометом Metal Storm, стрелявшим гранатами с инертными боевыми частями. В будущем планируется разработать для системы AICW гранаты с дистанционным подрывом и оснастить AICW соответствующими интерфейсами между электронным прицелом/дальномером и гранатометом.

АВСТРИЯ

Штурмовая винтовка (автомат) Steyr AUG / Stg.77

Steyr AUG A1 в стандартной конфигурации

Рисунок прототипа винтовки AUG (примерно 1974). из оригинального патента фирмы Штайр

Тот же прототип, основные компоненты (сверху вниз): ствольная группа, ствольная коробка, пластиковый кожух с магазином и блоком УСМ

Steyr AUG с 40 мм гранатометом M203

Steyr AUG A1 Carbine (со стволом длиной 407 мм)

Steyr AUG A2 Carbine с установленной планкой типа Picatinny вместо штатного оптического прицела. Передняя рукоятка сложена

Steyr AUG A3 Carbine со стволом длиной 16 дюймов и дополнительными передней рукояткой и тактическим фонарем под стволом

Steyr AUG A3 Carbine со специальным подствольным гранатометом калибра 40 мм; гранатометный прицел установлен поверх быстросъемного оптического прицела на дополнительных направляющих типа Пикатинни

Steyr AUG A3 Sniper с удлиненным стволом, съемными сошками и передней рукояткой, а также оптическим прицелом переменной кратности на быстросъемном кронштейне

Различные стволы для Steyr AUG: сверху вниз — тяжелый пулеметный ствол с сошкой; стандартный ствол; ствол типа «карабин»; ствол типа «пистолет-пулемет»

Steyr AUG в разрезе

Калибр:

5.56 мм NATO (.223rem)

Длина:

805 мм (со стволом 508 мм)

Длина ствола:

508 мм (также укороченные стволы 350 мм, 407 мм или тяжелый ствол 621 мм)

Вес:

3.8 кг (со стволом 508 мм)

Емкость магазина:

30 или 42 патрона

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы:

450–500 метров со стандартным винтовочным стволом

Разработка новой штурмовой винтовки для Австрийской армии на замену устаревающим винтовкам Stg.58 калибра 7.62 мм НАТО (лицензионный вариант бельгийской винтовки FN FAL) была начата в конце 1960-х годов. Разработкой новой винтовки в тесном сотрудничестве с армией занялся концерн Steyr-Daimler-Puch (ныне Steyr-Mannlicher AG & Co KG). Новая винтовка, получившая условное наименование AUG (Armee Universal Gewehr = армейская универсальная винтовка) изначально проектировалась таким образом, чтобы единый базовый образец позволил получить не только основное оружие пехоты — автомат (штурмовую винтовку), но и укороченный карабин для десантников и совсем «куцый» пистолет-пулемет для экипажей боевых машин или сил специальных операций, а также взводное оружие поддержки (ручной пулемет) и снайперскую винтовку. Кроме того, новая винтовка, точнее, система пехотного оружия, должна была обладать малым весом, высокой боевой эффективностью, удобством в обращении. Главными создателями нового оружия стали три австрийца — Хорст Весп (Horst Wesp), Карл Вагнер (Karl Wagner) и Карл Мозер (Karl Möser). Со стороны Австрийской армии разработкой руководил полковник Вальтер Штолл (Walter Stoll). Первые прототипы новой винтовки появились в первой половине 1970-х годов, а в 1977 году новая винтовка Steyr AUG была принята на вооружение Австрийской армии под обозначением Stg.77 (Sturmgewehr 77). Производство Steyr AUG было начато в 1978 году и продолжается до их пор. Кроме Австрии, винтовку Steyr AUG приняли на вооружение армии Австралии, Новой Зеландии, Омана, Малайзии, Саудовской Аравии, Ирландии и еще ряда стран. Кроме того, винтовки Steyr AUG широко приобретались различными правоохранительными органами по всему миру, включая, в частности, и Береговую Охрану США. Специально для гражданского рынка выпускается вариант Steyr AUG, не имеющий возможности вести автоматический огонь. В ходе эксплуатации винтовки Steyr AUG зарекомендовали себя достаточно удобным, надежным и точным оружием.

Зачастую считается, что винтовка Steyr AUG была в своем роде революционным образцом, установив новую моду на стрелковое оружие для армии. Это в значительной мере не так, так как большинство идей, реализованных в Steyr AUG, впервые в той или иной форме были реализованы и раньше. Так, первые автоматы в конфигурации буллпап были созданы в конце 1940-х — начале 1950-х в Англии (ЕМ-2, 1951) и России (ТКБ-408, 1946). Оптические прицелы малой кратности в качестве основных прицельных приспособлений появились примерно тогда же, опять таки в Англии (все тот же ЕМ-2) и Канаде (опытные прототипы винтовки FN FAL). Концепция сменных стволов, хотя и с иной целью, использовалась в пулеметах чуть ли не с начала 20 века. Создание семейства оружия на базе единого центрального блока (ствольная коробка с основными механизмами) — также идея не новая, разработанная еще в 1920-е годы во Франции инженером Россиньолем и в России — Федоровым. Использование пластика для создания наружного кожуха оружия также было уже не новинкой… Однако несомненным успехом инженеров фирмы Штайр стало именно осмысление уже существовавших конструкций и идей и создание на их базе весьма продуманного и удачного образца, вполне соответствовавшего поставленным задачам и самым современным тенденциям. Кроме того, новая винтовка, в отличие от появившейся практически тогда же и во многом аналогичной французской винтовки FAMAS, была откровенно изящна, что немало способствовало ее успеху и на полях кино. Таким образом, не будучи по сути чем то революционным, винтовка Steyr AUG все-таки стала в известной мере законодательницей моды — недаром некоторые более новые штурмовые винтовки, такие как израильская Tavor TAR-21 и сингапурская SAR-21 имеют с Steyr AUG значительное сходство.

В 1980-х годах для Steyr AUG был разработан специальный комплект, позволяющий переделать автомат в пистолет-пулемет под патрон 9×19 мм Парабеллум. Этот комплект включает в себя ствол калибра 9 мм, новую затворную группу (затвор свободный), адаптер для приемника магазинов.

В 2005 году компания Steyr-Mannlicher представила самый новый вариант семейства AUG — AUG A3. основным отличием этого варианта стал отказ от интегрального оптического прицела в пользу стандартной направляющей типа Пикатинни (Picatinny rail), допускающей установку практически любых оптических, ночных и обычных открытых прицелов, а также их комбинаций, при использовании стандартных же кронштейнов, совместимых с направляющей. Также конструкторы отказались от складной передней рукоятки — ее место в передней части ствольной коробки заняла еще одна, более короткая направляющая Пикатинни, допускающая крепление не только съемных передних рукояток, но также подствольных фонарей и даже специальных 40 мм гранатометов, имеющих соответствующие крепления. Еще две направляющих размещены по бокам передней части ствольной коробки — на них можно крепить лазерный прицел или любые другие нужные аксессуары.

Техническое описание

Штурмовая винтовка (а точнее — семейство стрелкового оружия) Steyr AUG — это автоматическое оружие с магазинным питанием, воздушным охлаждением сменного ствола, газоотводной автоматикой, скомпонованное по схеме буллпап (при которой казенная часть ствола, затворная группа и магазин находятся позади рукоятки управления огнем и спускового крючка).

Основу системы Steyr AUG составляет компактная ствольная коробка, выполненная из алюминиевого сплава. В нее установлены несколько высокопрочных стальных вставок. Одна вставка служит узлом для крепления ствола, за нее же происходит и запирание затвора. Таким образом ствольная коробка оказывается в значительной мере разгружена при стрельбе. Еще пара вставок служит направляющими для ведущих стрежней затворной рамы.

Стволы у Steyr AUG — быстросъемные, крепятся в ствольной коробке поворотом, на 8 упоров, расположенных снаружи на казенной части ствола в 2 ряда. На каждом стволе насажен газовый блок, в котором справа располагается газовый поршень, имеющих короткий рабочий ход, со своей собственной возвратной пружиной. В левой части блока расположена подпружиненная защелка, фиксирующая ствол в ствольной коробке, а снизу под блоком — шарнир, на котором крепится передняя складная рукоятка для удержания оружия. Эта же рукоятка служит и для смены стволов. На дульной части ствола расположен трехщелевой пламегаситель. Стволы выпускаются четырех видов — длиной от 350 до 621 мм, при этом самый длинный ствол дополнительно комплектуется складной сошкой и позволяет использовать Steyr AUG в роли ручного пулемета или снайперской винтовки. Штатно стволы Steyr AUG имеют шаг нарезов 1 оборот на 228 мм, что обеспечивает нормальную стрельбу как стандартными патронами 5.56 мм НАТО, так и старыми американскими патронами типа М193 с более легкой пулей. По заказу возможно комплектование винтовок и стволами с другим шагом нарезов, оптимизированным только под старый или новый патроны.

Автоматика Steyr AUG, как упомянуто выше, основана на газоотводном механизме с коротким рабочим ходом газового поршня. Запирание ствола производится поворотным затвором на 7 боевых упоров за стальную муфту, расположенную в ствольной коробке. На затворе расположены выбрасыватель и подпружиненный отражатель. Стандартные затворы имеют выбрасыватель на правой стороне, что обеспечивает выброс гильз вправо из оружия. При необходимости затвор может быть заменен на другой, с зеркально расположенными выбрасывателем и отражателем, что обеспечит выброс гильз на левую сторону оружия. Затвор установлен в затворной раме, которая вывешена внутри корпуса оружия на двух полых стальных направляющих стержнях. Левый стержень дополнительно служит толкателем, передающим затворной раме движение рукоятки взведения оружия, расположенной слева, а правый — служит штоком газового поршня. Внутри стрежней, позади затворной рамы, расположены две одетые на стержневые направляющие возвратных пружины. Рукоятка заряжания при стрельбе неподвижна, однако при необходимости она может жестко соединятся с затворной группой путем нажатия на небольшую кнопку, расположенную на самой рукоятке. На оружии серии Steyr AUG А2 рукоятка дополнительно складывается вверх и имеет несколько измененную форму.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) выполнен в виде отдельного модуля и расположен в прикладе оружия. Он соединен со спусковым крючком двойными спусковыми тягами. Предохранитель выполнен в виде поперечной кнопки над пистолетной рукояткой и блокирует спусковую тягу. Переводчика режимов огня как отдельной детали нет — выбор режимов огня осуществляется степенью нажатия на спусковой крючок. Частичное нажатие вызывает одиночный выстрел, полное — очередь. Практически весь УСМ, включая даже и курок, за исключением пружин, штифтов, ударника и спусковых тяг, изготовлен из пластика. Специально для вариантов Steyr AUG в конфигурации ручного пулемета выпускаются переделочные наборы, позволяющие модифицировать затворную группу и УСМ автомата для ведения огня с открытого затвора.

Питание AUG осуществляется из двухрядных коробчатых магазинов, выполненных из высокопрочного полупрозрачного пластика, обеспечивающего визуальный контроль за запасом патронов. Стандартная емкость магазинов — 30 патронов. Для варианта ручного пулемета созданы аналогичные магазины емкостью 42 патрона, однако их большая высота мешает удобной прикладке оружия при стрельбе из положения лежа. Защелка магазинов расположена позади гнезда для магазина и одинаково удобна (или точнее — неудобна) для обеих рук.

Корпус оружия изготовлен из ударопрочного пластика зацело с пистолетной рукояткой и увеличенной спусковой скобой, охватывающей всю руку. Окна для выброса стреляных гильз выполнены с обеих сторон оружия, из них одно всегда закрыто съемной пластиковой крышкой. Доступ к механизмам оружия осуществляется путем снятия затыльника приклада, который фиксируется в кожухе при помощи поперечного штифта, на котором расположена задняя антабка для ремня. Корпус как правило окрашивается в оливково-зеленый (для армии) или черный (для полиции) цвет. Специально для Саудовской Аравии была выпущена серия Steyr AUG с корпусами песочного цвета.

Основные прицельные приспособления Steyr AUG — оптический прицел кратности 1.5×, встроенный в рукоятку для переноски. На оружии серии Steyr AUG А1 корпус прицела изготавливался зацело со ствольной коробкой, и только на отдельных образцах, предназначенных для использования в качестве снайперских винтовок, вместо прицела с рукояткой переноски выполнялась специальная планка для установки более мощной дневной или ночной оптики. На случай выхода штатной оптики из строя на верхней поверхности корпуса прицела выполнены резервные мушка и целик. Сам оптический прицел имеет прицельную марку в виде кольца, внутренний диаметр которого соответствует среднему росту человека на дальности в 300 метров. Рукоятки регулировки на прицеле используются только при пристрелке, после чего фиксируются. На винтовках серии Steyr AUG А2 корпус прицела быстросъемный, на его место могут устанавливаться различные направляющие для прицелов, в том числе и стандартные типа Picatinny.

Все винтовки Steyr AUG комплектуются ружейным ремнем для переноски. Под ствол может устанавливаться 40 мм гранатомет М203 американской разработки. Винтовки Steyr AUG для австрийской армии не имеют крепления для штыка, однако при необходимости оно может устанавливаться на ствол.

Steyr ACR — Advanced Combar Rifle

Steyr ACR

Steyr ACR — компоновочная схема

Steyr ACR — схема автоматики из патента

Подвижные части в момент выстрела: газовый поршень в переднем положении, патронник поднят к стволу

Калибр:

5.6 мм СПЭЛ

Тип автоматики:

газоотводный, подвижный в вертикальной плоскости казенник

Длина:

750 мм

Длина ствола:

540 мм

Вес:

3.23 кг

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту

Магазин:

24 патрона

Исследовательская программа ACR (Advanced Combat Rifle, усовершенствованная боевая винтовка) была начата Армией США в конце 1980-х годов с целью определить возможность повышения боевой эффективности индивидуального стрелкового оружия (автомата) минимум в 2 раза (на 100 %) по сравнению с винтовкой М16А2. Американские исследования того времени показывали, что в боевых условиях вероятность попадания в цель одним выстрелом из винтовки составляет около 100 % на дальности 40 метров, но на дальности в 260 метров падает уже до 10 %. Повысить вероятность одного попадания на боевых дальностях и было задачей программы ACR. В рамках программы были испытаны образцы оружия разных фирм (Colt, AAI, Heckler-Koch, Steyr-Daimler-Puch), однако ни одному образцу так и не удалось достичь требуемого двукратного повышения вероятности попадания, и программа была закрыта, не смотря на то, что практически все представленные образцы показали себя очень неплохо.

Образец ACR разработки компании Штайр-Даймлер-Пух был построен вокруг специально разработанного патрона со СПЭЛ (оперенным стреловидным поражающим элементом), номинальным калибром 5.56 мм. Патроны со СПЭЛ и оружие под них уже испытывались в США в 1960-х годах в рамках программы SPIW, однако успеха не имели. Фирме Штайр удалось достигнуть гораздо лучших результатов, но все-таки, к сожалению, недостаточно хороших для того, чтобы имело смысл переходить на принципиально новый основной боеприпас.

Патрон фирмы Штайр представляет собой цилиндрическую пластиковую гильзу длиной около 45 мм. Гильза не имеет ни закраины, ни проточки для экстракции. СПЭЛ в виде оперенной стрелы из вольфрама имеет длину 41 мм, диаметр около 1.5 мм и вес порядка 0.66 грамма. Начальная скорость при стрельбе из ACR — 1450 метров в секунду, на дальности 600 метров СПЭЛ имеет скорость в 910 м/с. Передняя часть СПЭЛ заключена в пластиковый отделяемый кожух, позади которого расположен пороховой заряд. Капсюльный состав расположен на внутренних стенках гильзы в виде кольца, в районе хвостового оперения стрелы.

Сам автомат ACR также имеет довольно необычную конструкцию. Оружие скомпоновано по схеме буллпап, корпус оружия выполнен из пластика и разнимается на две части (переднюю и заднюю) для разборки. На верхней поверхности корпуса выполнена прицельная планка с открытым прицелом, на ней же расположено крепление для штатного оптического прицела. Кнопочный предохранитель выполнен на боковой поверхности пистолетной рукоятки. Ствол оружия — нарезной, с очень пологими нарезами для придания СПЭЛ дополнительной стабилизации, номинальным калибром 5.56 мм. Стрельба из ACR обычными патронами 5.56 мм НАТО невозможна.

Автоматика приводится в действие при помощи газового двигателя. Газовый поршень выполнен в виде стакана и кольцом охватывает ствол. Газовый поршень жестко соединен с подвижной рамой, управляющей работой автоматики. Возвратная пружина расположена вокруг ствола и действует на газовый поршень. ACR имеет отдельный подвижный казенник с выполненным в нем отдельным от ствола патронником. Казенник может двигаться вверх (под воздействием специальной боевой пружины) и вниз (при взаимодействии фигурного выреза в подвижной раме и штока на казеннике).

Перед первым выстрелом подвижные части находятся в заднем положении — газовый поршень отведен назад, рама своим вырезом опустила казенник с патронником ниже уровня ствола, возвратная пружина и пружина казенника сжаты. Патронник находится на одном уровне с верхним патроном в магазине. При нажатии на спуск газовый поршень с рамой начинает движение вперед. При этом сперва специальный рычаг-подаватель досылает патрон вперед из магазина в патронник. Затем, освобождаясь от действия подвижной рамы, под воздействием боевой пружины, казенник с патроном в нем начинает двигаться вверх. В момент совмещения оси патронника с осью ствола происходит накол кольцевого капсюля внутри патрона при помощи ударника, жестко закрепленного на раме оружия над патронником. Ударник проходит через отверстие в стенке патронника и «протыкает» стенку гильзы в месте расположения капсюльного заряда. Происходит выстрел. Пороховые газы из ствола отводятся в пространство между стенками ствола и газовым поршнем, и поршень начинает двигаться назад, сжимая возвратную пружину и опуская казенник с находящейся в нем стреляной гильзой. В случае, если оружие находится в режиме одиночного огня, в заднем положении газовый поршень перехватывается шепталом и останавливается. Если оружие стоит в режиме автоматического огня, цикл стрельбы повторяется, при этом стрелянная гильза удаляется из патронника выталкиванием — новый патрон, подаваемый в патронник, просто вытесняет гильзу вперед, и она выпадает из оружия через окно для экстракции, расположенное в нижней части оружия, позади пистолетной рукоятки.

ACR имел ряд существенных достоинств — небольшую отдачу, высокую настильность стрельбы и очень малое полетное время до цели, что снижало влияние ошибок в прицеливании по удаленным и движущимся целям, имел хорошую бронебойность и убойное действие. Удобная компоновка обеспечивала полную «двусторонность» оружия, исключая главный недостаток схемы буллпап — проблему с экстрагированием гильз при стрельбе с левого плеча.

Тем не менее, как уже указывалось выше, все эти достоинства не окупали огромных затрат, необходимых для перевода Армии США (да и любой другой) на принципиально новую систему стрелкового оружия. Посему, статус разработки Steyr ACR на данный момент неопределен, программа заморожена или вообще закрыта.

АРГЕНТИНА

Штурмовая винтовка (автомат) FARA 83

Калибр:

5.56×45 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

1000 мм (745 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

452 мм

Вес:

3,95 кг

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Штурмовая винтовка (автомат) FARA 83 была разработана на аргентинской оружейной фабрике Fabrica Militar de Armas Portatiles Domingo Matheu в начале 1980-х годов. производство было начато в 1983 году, и порядка 1200 винтовок было выпущено к 1986 году, когда бюджетные проблемы вынудили прекратить производство.

Штурмовая винтовка (автомат) FARA 83 использует газоотводную автоматику с верхним расположением газового поршня и запиранием поворотом затвора на два боевых упора. В конструкции газоотводного узла предусмотрен специальный блокирующий кран, включаемый для запуска ружейных гранат со ствола оружия. Ствольная коробка выполнена штамповкой из листовой стали, модуль ударно-спускового механизма шарнирно прикреплен к ствольной коробке и при разборке откидывается вниз. Приклад, пистолетная рукоятка и цевье выполнены из пластика, приклад складной вбок.

БЕЛЬГИЯ

FN FAL

Прототип винтовки FN FAL под английский патрон .280 (7×43 мм), примерно 1950 год

Австрийский лицензионный вариант FN FAL — Steyr Stg.58

Британский вариант FN FAL–L1A1 SLR с установленным оптическим прицелом SUIT

Бразильская винтовка IMBEL LAR до сих пор находится в серийном производстве

Канадский ручной пулемет (легкое оружие поддержки) C2 Squad Automatic Weapon — вариант FN FALO

модификация винтовки FN FAL для воздушно-десантных войск — FAL «Paratrooper» (также известна как FAL 50.63)

DSA-58OSW — клон FN FAL, выпускаемый в настоящее время в США фирмой DS Arms специально для полиции

Калибр:

7,62mm NATO (7.62×51)

Длина:

1100 мм (990 / 736 мм модель «para»)

Длина ствола:

533 мм (431 мм модель «para»)

Масса:

4.45 кг без патронов (3.77 кг модель «Para»)

Магазин:

20 патронов (30 в роли ручного пулемета)

Темп стрельбы:

650–700 выстрелов в минуту

Винтовка FN FAL (Fusil Autamatique Leger — Легкая Автоматическая Винтовка), разработана фирмой Fabrique Nationale в Эрстале, Бельгия. Разработка новой автоматической винтовки под немецкий промежуточный патрон 7.92×33 мм Курц (читай — штурмовой винтовки) была начата компанией ФН в 1946 году и велась параллельно с созданием винтовки под «традиционные» винтовочные патроны. Разработкой обеих винтовок руководил известный конструктор, ученик Браунинга Дидьен Сэв (Dieudonne Saive). Винтовка под обычные полноразмерные патроны была выпущена в 1949 году поз обозначением SAFN-49, примерно тогда же появились и первые прототипы новой штурмовой винтовки, созданные уже под новый промежуточный патрон 7×43 мм (.280) английской разработки. В 1950 году новые 7 мм штурмовые винтовки — бельгийская и английская ЕМ-2 проходят тестирование в США. Американцы признают достоинства конструкции бельгийской винтовки, однако начисто отвергают идею промежуточного патрона — вместо него они создают слегка (на 12 мм) укороченный вариант своего штатного винтовочного патрона .30–06 под обозначением Т65. В рамках только что созданного альянса НАТО начинается программа стандартизации систем стрелкового оружия, и под давлением США в 1953–54 годах НАТО принимает как единый новый американский патрон Т65 под обозначением 7.62×51 мм НАТО. При этом между США, Бельгией и Англией заключается нечто вроде джентльменского соглашения — в обмен на принятие европейскими странами — участницами НАТО нового американского патрона США примет на вооружение бельгийскую винтовку, модифицированную под новый единый патрон. Как показало недалекое будущее, американцы свою часть договоренности так и не выполнили, в 1957 году приняв на вооружение вместо FN FAL винтовку М14 своей разработки. Тем временем, уже в 1953 году винтовка FN FAL под патрон 7.62 мм НАТО была готова к серийному производству. Первой же на вооружение ее приняла Канада под обозначением С1 в 1955 году. В следующем, 1956 году FN FAL принимается на вооружение в Бельгии, в 1957 — в Великобритании (под обозначением L1 SLR), в 1958 — в Австрии под обозначением Stg.58… Всего винтовки FN FAL состояли на вооружении не менее чем 70 стран, включая, кроме вышеупомянутых, Австралию, Аргентину, Бразилию, Израиль, ФРГ, ЮАР и многие другие. Основными производителями FN FAL стали, кроме самой Бельгии, Австрия (компания Steyr), Великобритания (RSAF Enfield и BSA), Австралия (арсенал Lithgow), Бразилия (IMBEL) и еще ряд других стран. В большинстве стран производство винтовок FN FAL прекращено в 1970-х — 80-х годах и они сняты или снимаются с вооружения, и до сего времени только две страны остаются основными производителями FAL — это Бразилия и, как не удивительно, США. В США существует целый ряд небольших частных фирм, занимающихся сборкой различных модификаций FN FAL на основе списанных в различных странах или вновь произведенных в США комплектов деталей. Одним из наиболее известных американских производителей FAL является фирма DS Arms, выпускающая винтовки как для гражданского, так и для полицейского применения под названием DSA-58 (за основу этих винтовок взят Австрийский вариант FAL — Stg-58). Нужно также отметить, что популярность винтовки FAL в мире могла бы быть еще больше, не откажи бельгийцы в продаже лицензии на нее в ФРГ (видимо, в отместку за недавнюю оккупацию Бельгии, не иначе). В результате немцам, уже было принявшим на вооружение FAL под обозначением G1, пришлось купить лицензию на винтовку испанской фирмы CETME, что привело к появлению на свет главного конкурента FAL — винтовки Heckler — Koch G3.

Винтовки FAL были разработаны и выпускались в 4-х основных вариантах: стандартном (заводское обозначение ФН модель 50.00), со складным прикладом (модель 50.64), варианте для десантных войск — с укороченным стволом и складным прикладом (модель 50.63) и в варианте легкого оружия поддержки (ручного пулемета, модель 50.41, также могла обозначаться как FALO или FAL Hbar). В зависимости от места и года выпуска, винтовки FAL могли иметь различную фурнитуру, варианты прицелов, отделку. Во многих странах (особенно в странах Британского содружества) штатные винтовки FAL выпускались в варианте только самозарядных, в других странах они сохраняли возможность ведения огня очередями. Надо сказать, что из-за небольшого собственного веса и значительной мощности патрона эффективность автоматического огня из обычных винтовок FAL была крайне низка. Даже варианты с утяжеленным стволом и сошками, предназначенные для использования в роли ручных пулеметов, заметно уступали по эффективности таким проверенным временем образцам, как, скажем, английский пулемет Bren.

В целом винтовки серии FAL стоят в ряду лучших образцов своего времени. Они были удобны в обращении и обслуживании, достаточно надежны, обладали хорошей эффективностью в самозарядном режиме. К недостаткам этих винтовок можно отнести довольно большую общую длину, малую эффективность автоматического огня и чувствительность к засорению мелким песком и пылью, выявленную в Израиле в ходе арабо — израильской войны 1973 года.

Винтовка FAL — автоматическое оружие, построенное на основе газоотводной автоматики. Винтовка использует схему с коротким рабочим ходом газового поршня, аналогичную принятым в винтовках SAFN-49 и СВТ-40. Газовый поршень расположен над стволом и имеет свою собственную возвратную пружину. Газовая камора оборудована газовым регулятором, позволяющим подстроить автоматику под существующие условия работы оружия или полностью перекрыть газоотводный тракт, что необходимо для запуска со ствола винтовочных гранат. Запирание ствола осуществляется перекосом задней части затвора вниз, за специальный уступ в дне ствольной коробки. Затвор установлен в массивной затворной раме, после выстрела получающей от газового поршня короткий мощный толчок и далее движущейся по инерции, сжимая возвратную пружину. В вариантах с фиксированным прикладом возвратная пружина расположена в прикладе и затворная рама взаимодействует с пружиной при помощи специального длинного узкого хвостовика. В варианте со складным прикладом возвратная пружина располагается в крышке ствольной коробки и действует непосредственно на специально модифицированную затворную раму. Ударно-спусковой механизм (УСМ) вместе с пистолетной рукояткой и затыльником ствольной коробки выполнен в виде отдельного блока, шарнирно присоединенного к ствольной коробке снизу, позади приемника магазинов. Для доступа к узлам и механизмам винтовки этот блок откидывается вниз — вперед после освобождения специальной защелки, расположенной сзади на левой стороне ствольной коробки. Предохранитель — переводчик огня расположен слева на корпусе УСМ, над спусковым крючком, и взаимодействует с шепталом куркового УСМ. Прицельные приспособления как правило включают в себя мушку в намушнике на газовой каморе и диоптрический регулируемый целик в задней части ствольной коробки. В зависимости от страны выпуска детали конструкции и маркировка целика могут отличаться. В Англии часть винтовок L1A1 комплектовалась 4Х кратным оптическим прицелом SUIT (Sighting Unit, Infantry, Trilux) со светящейся прицельной маркой. Практически все варианты винтовок FAL оснащены комбинированным дульным устройством — пламегасителем, используемым также в качестве направляющей для метания винтовочных гранат. Для винтовок FAL используются магазины на 20 патронов, в ряде стран (например, Канаде) для вариантов с утяжеленным стволом (С2), используемых в качестве ручных пулеметов, используются модифицированные магазины от пулеметов Bren L4 калибра 7.62 мм НАТО на 30 патронов. Следует отметить, что магазины от винтовок, выпущенных в странах с метрической системой, могут использоваться в винтовках стран с имперской (дюймовой) системой, а вот обратное неверно (то есть английская винтовка L1А1 или канадская С1 могут использовать магазины от бельгийской FAL или австрийской Stg.58, а наоборот уже не получится). Фурнитура (материал приклада, цевья, пистолетной рукоятки) у винтовок FAL различных стран и годов выпуска также может отличаться — они могут быть сделаны из дерева, пластика, металла. Винтовки могут иметь сошки различной конструкции, иногда в сложенном виде заменяющие отсутствующее цевье (как на канадском ручном пулемете С2). Практически все варианты винтовок имеют крепления для ружейного ремня, а большинство — также и крепление для штык-ножа под стволом.

Штурмовая винтовка (автомат) FN FNC

FN FNC современного выпуска 9 с увеличенной спусковой скобой)

та же винтовка, вид справа

FN FNC раннего производства. Приклад сложен

FN FNC Para, с укороченным стволом. приклад сложен, магазин извлечен

Калибр:

5.56×45 мм NATO

Длина:

997 мм (776 мм со сложенным прикладом); модель «Para» 911 мм / 680 мм

Длина ствола:

449 мм (363 мм модель «Para»)

Вес с пустым магазином:

4.06 кг (3.81 кг модель «Para»)

Емкость магазина:

30 патронов

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы:

450 метров

В результате неудачи со своей первой штурмовой винтовкой FN CAL под патрон 5.56 мм, в начале 1970-х годов бельгийская компания Фабрик Националь начала разработку нового образца, окончательно сформировавшегося в 1978 году и получившего обозначение FNC — Fabrique Nationale Carbine. Новая винтовка (автомат) были приняты на вооружение в Бельгии, а также в модифицированном виде — в Швеции (под обозначением Bofors / Karl Gustaf AK-5) и в Индонезии (под обозначением Pindad SS1). И в Швеции, и в Индонезии FNC производится по лицензии. Кроме того, FNC поставлялся из Бельгии на экспорт для вооружение различных полицейских формирований, в том числе и в США. Согласно отзывам, FNC является надежным и удобным оружием с хорошими боевыми характеристиками. По основным характеристикам винтовка FNC не уступает другим винтовкам, созданным в то же время, однако к моменту ее появления на рынке большая часть ниши уже была занята другими образцами, чем и объясняется не самое широкое ее распространение.

Техническое описание

FNC построен на основе автоматики с газовым двигателем при длинном ходе газового поршня. Устройство газового двигателя и затворной группы заимствовано у автомата Калашникова, однако в конструкцию внесен ряд изменений технологического и конструктивного плана, позволивших упростить как производство, так и обслуживание оружия. Газовый поршень расположен над стволом и соединен с затворной рамой, однако при разборке шток газового поршня может быть легко отделен от затворной рамы. Затвор поворотный, с двумя боевыми упорами, запирание осуществляется за казенную часть ствола. Возвратная пружина расположена позади затвора в ствольной коробке. В газоотводном механизме предусмотрен двухпозиционный газовый регулятор (для нормальных и тяжелых условий работы автоматики), а также отсекатель газоотводного механизма, сопряженный со складным гранатометным прицелом. При приведении прицела для метания винтовочных гранат в боевое положение газоотводное отверстие автоматически перекрывается. Для запуска винтовочных гранат со ствола используется штатный дульный тормоз-пламегаситель.

Ствольная коробка выполнена из двух частей, верхней и нижней. Верхняя часть выполнена из штампованной листовой стали, нижняя — из алюминиевого сплава. Половины ствольной коробки соединяются двумя штифтами, в передней и задней ее части. Для неполной разборки достаточно выдавить задний штифт и «переломить» ствольную коробку, после чего извлечь из нее движением назад затворную группу, предварительно отделив от затворной рамы рукоятку заряжания. При необходимости обе половины ствольной коробки можно полностью отделить друг от друга, выдавив и передний штифт. Отверстие в верхней части ствольной коробки для рукоятки заряжания имеет подпружиненную крышку, которая закрывает это отверстие и открывается только при отходе рукоятки заряжания назад, а затем, при уходе рукоятки вперед, сразу же закрывается, защищая механизмы от засорения.

Ударно-спусковой механизм FNC курковый, имеет предохранитель — переводчик режимов огня на левой стороне ствольной коробки, над спусковой скобой. Переводчик имеет 4 положения — предохранитель (S), одиночные выстрелы (1), очереди с отсечкой по 3 выстрела (3), автоматический огонь (A).

Питание осуществляется из отъемных коробчатых магазинов, стандартных для НАТО. Штатная емкость магазина 30 патронов, но могут использоваться и другие, вплоть до 100-патронных барабанов.

В стандартном варианте FNC комплектуется металлическим складным вправо прикладом с покрытием из пластика, по заказу FNC может комплектоваться пластиковым нескладным прикладом. Специально для воздушно-десантных войск выпускается вариант FNC Para с укороченным стволом.

Прицельные приспособления включают в себя мушку в полукруглом намушнике на газовой каморе и диоптрический «L» — образный перекидной целик на ствольной коробке, с установками на дальность 250 и 400 метров. FNC может комплектоваться креплениями для оптики и 4× кратным дневным оптическим прицелом, или различными ночными прицелами.

Штатно FNC комплектуется штык-ножом упрощенной конструкции с полой трубчатой рукояткой, одеваемой на пламегаситель. Кроме того, возможна установка на ствол специального адаптера для крепления американского штык-ножа М7.

Штурмовая винтовка (автомат) FN Herstal F2000

винтовка FN F2000 в базовой конфигурации, со штатным оптическим прицелом

винтовка FN F2000 в конфигурации «Tactical», с направляющей типа Picatinny допускающей установку различных прицельных приспособлений

винтовка FN F2000 с 40 мм подствольным гранатометом FN EGLM

винтовка FN F2000, неполная разборка

винтовка FN FS2000, гражданский полуавтоматический вариант винтовки FN F2000

бельгийский солдат ведет огонь из винтовки FN F2000. Хорошо видна стрелянная гильза, выпадающая из окна в передней части оружия, над цевьем

Калибр:

5.56×45 мм NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

694 мм

Длина ствола:

400 мм

Вес:

3.6 кг без патронов в стандартной конфигурации; 4.6 кг с 40 мм гранатометом

Магазин:

30 патронов (любые магазины стандарта nato / stanag)

Модульная система F2000 разработана фирмой Fabrique Nationale Herstal и впервые представлена публике в 2001 году, а начало разработки датируется первой половиной 1990-х годов. Основными особенностями F2000 являются, помимо ставших уже традиционными схемы буллпап и модульной конструкции, еще и полная «двусторонность» оружия, достигаемая не только расположением органов управления так, что их можно достать любой рукой, но и выбросом стреляных гильз не вбок, а вперед, что позволяет стрелять из винтовки с любого плеча без необходимости в каких либо изменениях в механизме оружия.

В настоящее время (начало 2007 года) оружие серии F2000 интенсивно продвигается на мировом рынке оружия, эти винтовки уже состоят на вооружении армии Словакии и сил специальных операций Бельгии.

Основу системы составляет штурмовая винтовка F2000. Она построена по традиционной схеме автоматики с газовым приводом и запиранием ствола поворотом затвора. Затвор также вполне традиционной конструкции, с 7 боевыми упорами, запирается за казенную часть ствола. Ключевая особенность механизма — в отсутствии в нем традиционного эжектора, выбрасывающего стреляную гильзу за пределы ствольной коробки. Вместо нее у казенной части ствола расположена качающаяся пластиковая деталь — направляющая, а в корпусе оружия справа от ствола выполнен трубчатый канал для вывода гильз с последующим выбросом их из оружия в районе дульной части ствола.

После выстрела затвор, удерживая на своем зеркале стреляную гильзу при помощи зуба экстрактора, отходит назад. При этом пластиковая направляющая для стреляных гильз поворачивается назад, перекрывая пустой гильзе путь обратно в патронник. На пути вперед нижние выступы затвора подхватывают из магазина новый патрон, а стрелянная гильза, все еще удерживаемая на зеркале затора экстрактором, наезжает на качающуюся направляющую, и отводится вверх от линии канала ствола, в трубку для удаления гильз. При этом при движении затвора вперед направляющая поворачивается, отводя донце стреляной гильзы от затвора и освобождая новому патрону место на зеркале затвора и путь в патронник. Стреляные гильзы из трубки удаляются через отверстие в передней части оружия вперед, под собственным весом или путем вытеснения их следующими гильзами. Специальная конструкция входа в трубку гильзоотвода не допускает попадания гильз обратно в ствольную коробку. Для устранения задержек при стрельбе и для осмотра оружия над казенной частью ствола на оружии выполнена откидная подпружиненная крышка.

Режимы огня — одиночными выстрелами и автоматический. Переводчик режимов огня находится внутри спусковой скобы, а предохранитель — непосредственно под ней. Корпус F2000 выполнен из полимера в компоновке булл-пап. Рукоятка заряжания находится на левой стороне оружия. Цевье F2000 изготовлено также из пластика и является легкосъемным. Вместо него могут устанавливаться: цевье со встроенным лазерным целеуказателем; цевье со встроенным фонарем; подствольный 40 мм гранатомет разработки FN Herstal; подствольный «нелетальный» модуль М303, стреляющий капсулами с краской или слезоточивым газом при помощи сжатого газа, запасенного в небольшом баллоне. Кроме того, в будущем возможна установка и иных модулей, разработанных в соответствии с требованиями конкретного заказчика.

На верхней поверхности корпуса F2000 расположена направляющая типа Picatinny rail для установки прицельных приспособлений. Стандартно F2000 комплектуется оптическим прицелом с увеличением 1.6× и широким полем зрения, однако он может быть быстро заменен на любой другой прицел (в том числе и ночной), имеющий соответствующие крепления. На верхней поверхности штатного оптического прицела выполнены открытые резервные мушка и целик.

Вместо прицела на F2000 может устанавливаться специальный компьютеризированный модуль управления огнем, включающий в себя лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Основываясь на данных о дальности до цели, полученных при помощи лазерного дальномера, вычислитель выдает данные для наведения оружия по углу места в поле зрения прицела, при этом используется простейшая система индикации из двух светодиодов — красного и зеленого. Стрелок, меняя положение оружия в вертикальной плоскости, следит за светодиодами: горит красный — нужно продолжать наведение по вертикали, горит зеленый — стволу придано требуемое для стрельбы возвышение и можно стрелять в цель. Наведение гранатомета по азимуту (в горизонтальной плоскости) осуществляется обычным образом, по меткам оптического прицела. Такая система заметно повышает точность стрельбы 40 мм гранатами на средние и большие дальности, при этом модуль наведения имеет относительно несложное устройство и, как следствие, высокую надежность при разумной цене.

БРАЗИЛИЯ

IMBEL MD-2 и MD-3

штурмовая винтовка IMBEL MD-2 (винтовка MD-3 показана на врезке внизу)

Калибр:

5.56×45 mm (.223 remington)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

1010 мм (764 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

453 мм

Вес:

4.4 кг

Темп стрельбы:

700 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

Штурмовая винтовка MD-2 разработана бразильской компанией IMBEL (Industria de Materiel Belico do Brasil). разработка была начата в 1982 году, первые прототипы под обозначением MD-1 появились в 1983 году, а в 1985 было начато серийное производство, тогда же винтовка была принята на вооружение Бразильской армии. Винтовка MD-2 разработана на основе винтовки IMBEL LAR калибра 7.62 мм НАТО, представляющей из себя лицензионную копию бельгийской винтовки FN FAL.

MD-2 построена на основе автоматики с газовым двигателем, запирание ствола осуществляется поворотным затвором, схожим по конструкции с затвором винтовки М16. Ствольная коробка штампованная из стали, по конструкции аналогична FN FAL. Коробка ударно-спускового механизма выполнена единым модулем вместе с пистолетной рукояткой и шарнирно присоединена к ствольной коробке. При разборке коробка УСМ с пистолетной рукояткой «складываются» вниз и вперед, открывая доступ к УСМ и затворной группе. Газовый двигатель имеет газовый регулятор, позволяющий полностью перекрывать газоотвод для метания ружейных гранат, для чего винтовка оснащена стандартным дульным пламегасителем-компенсатором. В районе центра масс винтовки расположена складная ручка для переноски. Винтовка MD-2 имеет складной вбок металлический приклад, вариант MD-3 отличается только нескладным пластиковым прикладом. Специально для полицейского и гражданского рынка выпускаются полуавтоматические варианты винтовок MD-2А1 и MD-3А1. Все варианты винтовки используют магазины, совместимые с американскими от винтовки М16.

Штурмовая винтовка (автомат) IMBEL MD-97

вверху армейская винтовка IMBEL MD-97L, внизу полицейский карабин MD-97LC

MD-97L

MD-97LC

Калибр

5,56×45 мм NATO

Длина

1010 mm (770 мм со сложенным прикладом)

850 мм (600 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола

437 мм

330 мм

Вес

3,7 кг

3,3 кг

Темп стрельбы

?

Магазин

20 или 30 патронов

Семейство винтовок (автоматов) IMBEL MD-97 является развитием винтовок IMBEL MD-2. Основными отличиями являются уменьшенные размеры и вес, так как оружие серии MD-97 предназначается для вооружения сил специальных операций армии и полиции Бразилии. Для армейского спецназа разработан автомат MD-97L, а для полиции — его укороченная версия MD-97LC, не имеющая возможности ведения огня очередями.

По устройству оружие серии MD-97 в основном повторяет автоматы IMBEL MD-2, используя газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и запиранием поворотом затвора. Модуль ударно-спускового механизма, пистолетная рукоятка и приклад позаимствованы от 7.62 мм винтовки MD 963 — лицензионной копии бельгийской винтовки FN FAL. Для питания патронами оружие серии MD-97 использует магазины. совместимые с американской винтовкой М16.

Штурмовая винтовка (автомат) LAPA FA 03

Калибр:

5,56×45 mm NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

738 мм

Длина ствола:

490 мм

Вес:

3,5 кг

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

Штурмовая винтовка FA modelo 03 («автоматическая винтовка модель 03») была разработана бразильской фирмой LAPA (Laboratorio de Pesquisa de Armamento Automatico) под руководством конструктора Нельмо Сузано (Nelmo Suzano). Работы над новой, перспективной винтовкой, предназначенной на замену 7.62 мм автоматическим винтовкам IMBEL LAR (производимые в Бразилии по лицензии винтовки FN FAL бельгийской разработки) были начаты фирмой LAPA в 1978 году. Первые прототипы начали проходить тестирование в 1983 году, и планировалось, что принятие на вооружение бразильской армией новой винтовки может произойти уже в 1985 году. Однако, по различным причинам, бразильские военные предпочли принять на вооружение винтовку IMBEL MD-2, имевшую куда как более традиционную конструкцию и схожую в обращении со ставшей уже привычной для бразильцев 7.62 мм винтовкой LAR / FAL. В свете этого любопытно отметить, что в результате такого выбора бразильцы получили оружие, имевшее длину на 22 см больше, при стволе короче на 3 см и массе на 0.9 кг большей, чем у модели 03. В любом случае, в результате сделанного выбора уже к 1988 году винтовка LAPA modelo 03 полностью сошла со сцены, и более о ней с тех пор ничего не было слышно. Всего, по разным данным, было выпущено от 100 до 500 экземпляров этой штурмовой винтовки, часть из которых используется специальными подразделениями бразильской полиции.

Винтовка LAPA FA 03 построена в компоновке буллпап, и имеет традиционную газоотводную автоматику. Запирание осуществлялось поворотом затвора. Рукоятка взведения находится на верхней стороне ствольной коробки, под рукояткой для переноски. Корпус винтовки выполнялся из ударопрочного пластика.

Отличительной особенностью этой винтовки был ее ударно-спусковой механизм, имевший два режима — обычный и самовзводный. В самовзводном режиме оружие носилось с патроном в патроннике и выключенным предохранителем. При этом курок находился в спущенном состоянии, что исключало случайные выстрелы, а для открытия огня требовалось только нажать на спусковой крючок. При этом сперва взводился, а затем спускался курок, что позволяло обеспечить быстрое открытие огня при довольно длинном рабочем ходе спускового крючка. В обычном режиме при досылании патрона в ствол курок оставался взведенным, и мог быть и этом положении заперт предохранителем. При этом для открытия огня нужно было выключить предохранитель, а затем выстрел производился при небольшом усилии на спуске и малом ходе крючка, что повышало точность стрельбы, особенно одиночными выстрелами. В обоих режимах работы УСМ оружие могло использоваться как в режимах одиночной, так и автоматической стрельбы, при этом в режиме огня очередями самовзвод использовался только для первого выстрела в очереди, затем курок взводился и спускался автоматически.

Прицельные приспособления винтовки включали в себя мушку на стволе и диоптрический перекидной целик с установками на 2 дальности, 200 и 400 метров, встроенный в рукоятку для переноски оружия. Винтовка могла комплектоваться отъемным штык-ножом. Питание осуществлялось из магазинов от винтовки М16.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Enfield EM-2 / Rifle, Automatic, caliber .280, Number 9 Mark 1

автомат EM-2, официально принятый на вооружение в Англии в 1951 году, но в серию так и не пошедший

экспериментальный автомат EM-1

автомат EM-2 — неполная разборка

Патроны, слева направо: патрон .280 (7×43 мм) для автомата EM-2; Советский 7.62×39 мм; 5.56×45 мм NATO; 7.62×51 мм NATO

Калибр:

7×43 мм (.280 british)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание разводимыми в стороны упорами

Длина:

889 мм

Длина ствола:

623 мм

Вес:

3,41 кг с пустым магазином

Темп стрельбы:

450–600 выстрелов в минуту (по разным источникам)

Магазин:

20 патронов

По окончании Второй Мировой Войны перед Великобританией, как и перед многими другими странами, встал вопрос о перевооружении своих войск на новые образцы стрелкового оружия, более полно отвечающие современным требованиям. На 1945 год основным оружием английской пехоты были магазинные несамозарядные винтовки Enfield SMLE No.4 и пистолеты-пулеметы STEN различных модификаций. Основываясь на опыте немцев, успешно создавших и применявших в ходе войны автоматическое оружие под промежуточный патрон (семейство MP-43 — Stg.44), англичане также решили, что возможно создать единый образец оружия с эффективной дальностью стрельбы порядка 600 ярдов (примерно 550 метров), способный заменить в войсках как винтовки, так и пистолеты-пулеметы. Для этого в первую очередь был нужен новый патрон, промежуточный по мощности между пистолетным и винтовочным, и после ряда исследований к концу 1940-х годов такой патрон был создан. Новый патрон имел остроконечную оболочечную пулю калибром 7 мм (0.280 дюйма) и гильзу бутылочной формы, без выступающей закраины, длиной 43 мм. Начальная скорость пули массой 9 грамм была порядка 745 м/с, что обеспечивало требуемую эффективную дальность стрельбы при уменьшенной по сравнению с обычными винтовочными патронами отдачей и массой патрона и оружия. Под новый патрон в Англии была начата разработка как автомата (штурмовой винтовки), так и единого пулемета на основе конструкции пулемета Bren, но с ленточным питанием. Пулемет получил обозначение TADEN, а автоматы — EM-1 и EM-2 (Experimental Model 1 и 2). Все разработки в рамках данной программы велись на Королевском Оружейном Заводе в городе Энфилд-Лок (Royal Small Arms Factory, Enfield-Lock). Кроме англичан, новым патроном также заинтересовались бельгийцы из Fabrique Nationale и канадцы. FN создала под новый английский патрон вариант своей новой автоматической винтовки, позже ставшей FN FAL. Англичане же, как сказано выше, создали автоматы ЕМ-1 и ЕМ-2. Разработкой этих автоматов руководил подполковник Эдуард Кент-Лемон (Edward Kent-Lemon), главным конструктором был Стефан Джейсон (Stefan Janson). По результатам испытаний проект был признан успешным и в 1951 году Британское правительство принимает решение о принятии нового патрона и автомата ЕМ-2 под обозначением «Rifle, Automatic, caliber .280, Number 9 Mark 1» на вооружение Британской армии. Однако практически сразу же, в том же 1951 году, в результате смены правительства принимается решение об отказе от собственной разработки в связи желанием иметь на вооружении оружие под патрон, принятый американцами. Американцам же патрон .280 не подходил по двум причинам — во-первых, он не был американским. и во вторых, они уже имели свой «идеальный» патрон Т65, имевший большую мощность и эффективную дальность стрельбы. Чуть позже этот патрон был фактически навязан всему блоку НАТО под обозначением 7.62×51 мм НАТО, а конструкция автомата ЕМ-2, к сожалению, не поддавалась легкой модернизации под этот патрон. Поэтому англичане были вынуждены принять на вооружение лицензионную копию винтовки FN FAL под обозначением L1 SLR, и уже только к 1980 м годам снова вернулись к идее полноценного автомата под промежуточный патрон. Новый автомат имел с ЕМ-2 общего только компоновку «буллпап», и, сложись в 1951 году история иначе, англичане уже к 1960 году могли бы иметь на вооружении полноценный автомат самой передовой конструкции, а в результате имеют головную боль под названием SA80 / L85 уже в течение последних без малого 20 лет. Но, как бы то ни было, история ЕМ-2 закончилась именно в 1951 году, о чем многие англичане, особенно рядовые солдаты, наверняка не раз потом жалели. Ведь, по отзывам экспертов того времени, ЕМ-2 отличала удачная и удобная в обращении конструкция, высокая надежность в любых условиях, отличные баллистические характеристики патрона. Как и в случае с немецкой винтовкой HK G-11, вполне удачный образец был погублен политикой, что, к сожалению, бывает не так уж и редко.

Автомат (штурмовая винтовка) Enfield EM-2 имеет компоновку «буллпап», что обозначает что магазин и казенная часть ствола в нем расположены позади пистолетной рукоятки и спускового крючка. Автоматика построена на основе газоотводного двигателя с длинным ходом газового поршня. Газовая камора и поршень расположены над стволом. Затвор цилиндрической формы, запирание производится разведением двух симметрично расположенных по бокам затвора боевых упоров в стороны, за вырезы в стенках ствольной коробки. Узел запирания похож на таковой у немецких винтовок Gew.43 или, иначе, на развернутый задом наперед узел запирания советского пулемета Дегтярева ДП-27. После прихода затвора в переднее положение возвратная пружина, расположенная выше затвора, продолжает давить сзади на газовый поршень, который продолжает двигаться вперед, увлекая за собой находящийся внутри полого затвора корпус ударно-спускового механизма. Этот корпус, в свою очередь, двигаясь вперед разводит боевые упоры в стороны, запирая затвор. После выстрела пороховые газы своим давлением начинают двигать газовый поршень назад, сжимая возвратную пружину. При этом сперва затвор остается запертым и неподвижным. а назад движется корпус УСМ, по ходу своего движения сперва убирая боевые упоры в затвор а затем увлекая затвор назад. Огонь ведется с закрытого затвора. Ударно-спусковой механизм — ударниковый, вместе с двойной витой боевой пружиной и шепталом расположен в общем корпусе внутри полого затвора и надежно защищен от загрязнения. Спусковой выступ шептала выступает через окно в затворе вниз, где при запертом затворе может взаимодействовать со спусковым рычагом, связанным со спусковым крючком. Рукоятка взведения затвора расположена справа на штоке газового поршня, в его передней части. Ручной предохранитель расположен в передней части спусковой скобы, переводчик режимов огня (одиночные / очередь) выполнен в виде поперечной кнопки и расположен над пистолетной рукояткой. Цевье и пистолетная рукоятка выполнены из дерева. Прицельные приспособления включают в себя установленный на интегральной ручке для переноски оптический прицел и резервные складные мушку и целик. Оптический прицел имеет сетку с отметками для введения поправок на дальность стрельбы. Резервный целик диоптрический, складной, находится на левой стороне рукоятки для переноски, мушка также складная, на левой стороне газовой каморы. На переднем ложевом кольце и сзади на съемном затыльнике выполнены антабки для крепления ремня. Крепление штыка не предусмотрено.

Сравнительная таблица: английский промежуточный патрон калибра .280 и наиболее распространенные современные патроны

5.56×45mm NATO

7×43mm EM-2

7.6×39mm M43

7.62×51mm NATO

вес пули, грамм

4.01

9.08

7.9

9.72

скорость у дульного среза, м/с

921

745

710

860

импульс отдачи, кг×м/с

3.7

6.7

5.6

8.4

скорость пули на дальности 273 м

585

570

470

674

скорость пули на дальности 500 м

385

450

341

516

энергия у дульного среза, Дж

1700

2519

1991

3594

энергия пули на дальности 273 м

686

1475

872

2207

энергия пули на дальности 500 м

297

919

460

1294

Оценочные расчеты скорости пули и энергии сделаны с помощью баллистического калькулятора Norma на основе данных о баллистическом коэффициенте пуль фирмы Sierra Bullets

Штурмовая винтовка (автомат) Enfield SA-80: L85A1 и L85A2

экспериментальный автомат Enfield SA80-IW (Individual Weapon) калибра 4,85×49

штурмовая винтовка (автомат) L85A1 с установленными вместо штатного оптического прицела SUSAT рукояткой для переноски и обычными прицельными приспособлениями

Модифицированная винтовка L85A2 с оптическим прицелом SUSAT

Английский солдат с винтовкой L85A2 оснащенной 40 мм подствольным гранатометом

карабин (укороченный автомат) L22A1

карабин (укороченный автомат) L22A2

Калибр:

5.56×45 мм NATO

Длина:

770 мм (709 мм в варианте carbine)

Длина ствола:

518 мм (442 мм в варианте carbine)

Вес:

4.13 кг с прицелом susat, без магазина; 5 кг с прицелом SUSAT, снаряженным магазином на 30 патронов и ремнем

Емкость магазина:

30 патронов

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Эффективная дальность:

порядка 500 метров (при использовании прицела SUSAT)

Разработка новой винтовки на замену устаревающим винтовкам L1A1 (лицензионные FN FAL бельгийской разработки) была начата в Англии еще в конце 1960-х годов с разработки нового малокалиберного, малоимпульсного патрона. На основе гильзы от нового на тот момент американского патрона .223 Ремингтон (5.56×45 мм) англичане создали патрон калибра 4.85 мм (4.85×49), а затем, уже под этот патрон стали создавать новое оружие. Разработка велась под индексом SA-80 (Small Arms for 1980, стрелковое оружие 1980-х годов), и в результате необходимо было получить два образца — автомат SA-80 IW (Individual Weapon — индивидуальное оружие) и ручной пулемет SA-80 LSW (Light Support Weapon — легкое оружие поддержки). Прототипы нового автомата под патрон 4.85 мм обозначались Enfield XL-65, и, как следует из названия, создавались на королевских оружейных заводах в городе Энфильд Лок (Royal Small Arms Factory at Enfield Lock). Невзирая на то, что по компоновке SA-80 напоминает автомат Enfield EM-2 начала 1950-х годов, по внутреннему устройству SA-80 более всего походит на американскую винтовку Armalite AR-18.

По результатам конкурса НАТО на новый патрон, прошедшего в 1977–78 годах, для всех стран, входящих в этот альянс был принят вариант патрона 5.56×45 мм с тяжелой пулей SS109 бельгийской разработки, и англичане модифицировали свои прототипы под новый патрон, обозначив их XL-70. В связи с Англо-Аргентинским конфликтом из- за Фолклендских островов 1982 года новая винтовка была принята на вооружение только в 1984 году под обозначением L85A1. В рамках программы SA80 на основе этой винтовки был также разработан ручной пулемет L86A1, принятый на вооружение в конце 1980-х. Кроме того, на базе винтовки L85A1 были созданы карабин, а также учебно-тренировочная винтовка L98A1 Cadet rifle, представлявшая собой L85A1 с демонтированным газоотводным механизмом и увеличенной рукояткой заряжания. Эта винтовка используется только в режиме ручной перезарядки и служит для отработки базовых навыков стрельбы. Самым новым на данный момент вариантом семейства SA-80 является карабин (укороченный автомат) L22, недавно принятый на вооружение бронетанковых войск Великобритании (Royal Armoured Corps) как оружие экипажей танков и бронемашин.

В ходе первоначальной эксплуатации винтовки было выявлено множество недостатков, в том числе недостаточно надежная подача патронов, малая стойкость к коррозии, неудовлетворительная прочность и ресурс некоторых узлов. Кроме того, винтовка L85 имеет и ряд врожденных недостатков, не поддающихся исправлению, например таких, как чрезмерно смещенный назад центр тяжести, приводящий к сильному уводу ствола вверх при стрельбе очередями, и общая перетяжеленность оружия. В 2000 году немецкая фирма Хеклер-Кох, принадлежавшая на тот момент британскому концерну Royal Ordnance, получила контракт на модернизацию 200 000 винтовок L85 (из примерно 320 000 выпущенных), состоящих на вооружении в Великобритании. В 2001 году первые модифицированные винтовки L85A2 начали поступать на вооружение британской армии. Согласно официальным реляциям, англичанам наконец то удалось получить достаточно надежный автомат, пригодный для широкого использования в войсках, однако первый опыт использования винтовок L85A2 в «противотеррористической» кампании в Афганистане в 2002 году принес не слишком положительные результаты. Их изучение привело к выводу что в войсках оружие эксплуатируется неправильно, и после введения изменений в инструкции и программу обучения солдат жалобы на ненадежность модернизированных винтовок прекратились. В настоящее время винтовки L85A2 довольно активно используются в боевых действиях в Афганистане и Ираке, где они показали хорошую надежность и высокую точность стрельбы, не в последнюю очередь благодаря штатному оптическому прицелу SUSAT.

Техническое описание

Винтовка L85A1 выполнена по схеме булл-пап. Автоматика на основе газоотводного механизма с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным газовым регулятором (обеспечивающим стрельбу в обычных условиях, в условиях повышенной загрязненности и метание ружейных гранат со ствола). Запирание ствола — традиционным поворотным затвором, имеющим 7 боевых упоров, за вкладыш ствольной коробки. Затворная рама перемещается внутри ствольной коробки на двух направляющих стержнях, не касаясь стенок, возвратная пружина расположена посередине между стрежнями и выше их. Рукоятка взведения зафиксирована на затворной раме справа и движется при стрельбе. На винтовках серии L85A1 рукоятка заряжания служила источником серьезных проблем, так как при стрельбе стреляные гильзы зачастую отражались от рукоятки обратно в ствольную коробку, вызывая задержки при стрельбе. Для решения этой проблемы на винтовках L85A2 конфигурация рукоятки заряжания была изменена. Вырез в ствольной коробке для движения рукоятки заряжания закрыт подпружиненной крышкой для защиты автоматики винтовки от пыли и грязи. Выброс стреляных гильз осуществляется только на правую сторону оружия.

Ствольная коробка — штампованная из листовой стали, с приклепанными и приваренными изнутри силовыми элементами. Ударно-спусковой механизм курковый, имеет предохранитель в виде поперечной кнопки над спусковой скобой и переводчик режимов огня на левой стенке ствольной коробки, позади приемника магазинов. Режимы огня — одиночные выстрелы и очереди произвольной длины.

Питание винтовки осуществляется из магазинов на 30 патронов, совместимых с магазинами винтовки М16 (стандарт НАТО). Один из характерных недостатков L85A1 — слишком тонкие стенки горловины приемника магазинов, из-за чего они могут быть легко погнуты, что опять таки выведет оружие из строя. В варианте L85A2 этот недостаток исправлен, кроме того, повышена и надежность работы самих магазинов.

Прицельные приспособления включают в себя оптический прицел SUSAT кратности 4×. Прицел обеспечивает точную стрельбу на дальности в 500 метров и даже дальше, а на его верхней поверхности выполнены резервные мушка и диоптрический целик. В качестве более дешевой альтернативы прицелу SUSAT винтовки L85 комплектуются съемными открытыми прицельными приспособлениями, состоящими из мушки на высоком основании и съемной рукоятки для переноски со встроенным диоптрическим целиком.

Винтовки также комплектуются ружейным ремнем для переноски и съемным штык-ножом. В варианте L85A2 возможна установка подствольного гранатомета калибром 40 мм производства немецкой компании Heckler-Koch. Для установки гранатомета используется специальное цевье.

ГЕРМАНИЯ

Автоматический карабин / автомат Haenel / Schmeiiser MKb.42(H)

Калибр:

7.92×33 (7.92 mm Kurz)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание перекосом затвора

Длина:

940 мм

Длина ствола:

364 мм

Вес:

4.9 кг

Темп стрельбы:

500 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Фирма Haenel разрабатывала для Вермахта автоматическое оружие под промежуточный патрон калибра 7.92×33 мм еще с 1938 года. Руководил разработкой известный конструктор-оружейник Хуго Шмайссер, и уже в 1940 году был создан первый прототип нового «автоматического карабина» (MaschinenKarabiner, MKb.) — именно так первоначально классифицировали немцы этот класс оружия. Интересно отметить, что не имевшая опыта работы со штампованными стальными деталями фирма Haenel была вынуждена обратиться за помощью к компании Merz Werke. К июлю 1942 года на испытания были представлены уже 50 предсерийных образов нового автомата, а с ноября 1942 по апрель 1943 года фирма Haenel произвела и поставила в войска около 8000 новых автоматов, проходивших войсковые испытания в условиях боев против Советских войск. По результатам этих испытаний было решено, что MKb.42(H) заслуживает несомненного внимания, однако и требует доработки, проводившейся в дальнейшем под шифрами MP 43 /MP 44 / Stg.44.

Автоматический карабин (он же автомат, он же — будущая штурмовая винтовка) MKb.42(H) представлял собой оружие, построенное на основе автоматики с газовым двигателем, газовый поршень с длинным рабочим ходом располагался над стволом. Запирание ствола осуществлялось перекосом затвора вниз, за вкладыш ствольной коробки. Отличительной особенностью MKb.42(H) было то, что огонь в нем велся с открытого затвора, аналогично многим пистолетам-пулеметам. Ударно-спусковой механизм — ударниковый, роль предохранителя выполнял фигурный Г-образный вырез в задней части паза для рукоятки взведения затвора. В этот паз рукоятка затвора сдвигалась из крайнего заднего положения, тем самым блокируя движение затворной группы (аналогично пистолетам-пулеметам МР-38 и МР-40 фирмы Эрма). Отдельный переводчик режимов огня, выполненный в виде поперечной кнопки над пистолетной рукояткой, обеспечивал ведения огня одиночными выстрелами или очередями. Штампованный стальной корпус ударно-спускового механизма был выполнен заедино с пистолетной рукояткой и шарнирно крепился к ствольной коробке снизу, позади приемника для магазинов.

Ствольная коробка и цевье выполнены из стальных штампованных заготовок, причем внутри ствольной коробки находился довольно большой стальной фрезерованный вкладыш, к которому крепился ствол и за который происходило запирание затвора. Приклад выполнен из дерева. Прицельные приспособления включают в себя мушку на высоком основании и секторный регулируемый по дальности целик. На карабин можно было устанавливать обычный штык-нож от винтовки Маузер K98k или дульный гранатомет-мортирку. На ряде карабинов колодка целика прицела имела направляющие для установки оптического прицела малой кратности.

Автоматический карабин / автомат Walther MKb.42(W)

Калибр:

7.92×33 (7.92 mm Kurz)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

931 мм

Длина ствола:

401 мм

Вес:

4.4 кг

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Разработка ручного автоматического оружия под патрон, промежуточный по мощности между пистолетным и винтовочным, была начата в Германии еще до начала второй мировой войны, в середине 1930-х годов, и интенсифицировалась с вступлением германии в войну против СССР в 1941 году. В качестве базового был выбран промежуточный патрон 7.92×33 мм (7.92mm Kurz), разработанный в инициативном порядке немецкой фирмой Polte. В 1938 году по заказу германского управления вооружений за разработку оружия под этот патрон принялась компания C. G. Haenel, а в 1940 году к ней в качестве конкурента присоединилась и компания Walther.

В результате были созданы два образца, изначально классифицированные как автоматические карабины — (MaschinenKarabiner, MKb). Образец фирмы Вальтер обозначался MKb.42(W) (образец фирмы Хэнель имел обозначение MKb.42(H)), и был создан с использованием наработок, полученных в экспериментальной самозарядной винтовке Walther GA 115 калибра 7.92×57 мм. После предоставления Вермахту первых прототипов в начале 1942 года, обоим компаниям — конкурентам были заказаны небольшие партии нового оружия для войсковых испытаний. Во второй половине 1942 — начале 1943 года было выпущено, по разным источникам, порядка 3–5 тысяч автоматов MKb.42(W), направленных в действующие части Вермахта, на Восточный фронт. По результатам этих испытаний было признано, что несмотря на лучшие показатели по точности стрельбы одиночными выстрелами у образца фирмы Вальтер, более предпочтительным все таки является его конкурент конструкции Хуго Шмайссера MKb.42(H), выпущенная фирмой Haenel, и производство MKb.42(W) было на этом завершено.

Автомат MKb.42(W) имел газоотводную автоматику с кольцевым газовым поршнем, расположенным вокруг ствола. Пороховые газы отводились из ствола через два газоотводных отверстия в кольцевую полость, образованную стволом и его кожухом. Запирание ствола осуществлялось поворотом затвора, при этом боевые упоры находились в передней части затвора, и взаимодействовали с пазами во вкладыше ствольной коробки. Рукоятка взведения затвора расположена на оружии слева.

Ствольная коробка выполнена из штампованных стальных заготовок с широким использованием сварки. Приклад деревянный, цевье металлическое, свернуто из штампованного стального листа. Прицельные приспособления подняты высоко вверх на специальных стойках, и включают в себя секторный открытый целик и мушку в кольцевом намушнике. Под стволом расположен прилив для крепления стандартного штык-ножа.

Sturmgewehr (Штурмгевер) — автомат (штурмовая винтовка) Haenel / Schmeisser MP 43 MP 44 Stg.44

автомат Haenel / Schmeisser MP.43 — предшественник знаменитого «штурмгевера» Stg.44. Вид слева

автомат Haenel / Schmeisser MP.43 — предшественник знаменитого «штурмгевера» Stg.44. Вид справа

автомат Haenel / Schmeisser Stg.44 с кривоствольной насадкой для стрельбы из-за укрытий Krummlauf Vorsatz J

автомат Haenel / Schmeisser MP.43 — предшественник знаменитого «штурмгевера» Stg.44. Неполная разборка в сравнении с автоматом Калашникова АКМ

Калибр:

7.92×33 mm (7.92mm Kurz)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание перекосом затвора

Длина:

940 мм

Длина ствола:

419 мм

Вес:

5.22 кг

Магазин:

30 патронов

Разработка ручного автоматического оружия под патрон, промежуточный по мощности между пистолетным и винтовочным, была начата в Германии еще до начала Второй Мировой войны, в середине тридцатых годов. В качестве нового базового боеприпаса в 1939 году был выбран промежуточный патрон 7.92×33 мм (7.92mm Kurz), разработанный в инициативном порядке немецкой фирмой Polte. В 1942 году по заказу германского управления вооружений HWaA две фирмы принялись за разработку оружия под этот патрон — C. G. Haenel и Karl Walther.

В результате были созданы два образца, изначально классифицированные как автоматические карабины — (MaschinenKarabiner, MKb). Образец фирмы Вальтер обозначался MKb.42(W), образец фирмы Хенель, разработанный под руководством Хуго Шмайссера (Hugo Schmeisser) — Mkb.42(H). По результатам испытаний было решено развивать конструкцию фирмы Хенель, в которую внесли существенные изменения, касавшиеся в первую очередь устройства УСМ. В связи с нежеланием Гитлера начинать производство оружия нового класса, разработка велась под обозначением MP 43 (MaschinenPistole = пистолет-пулемет). Первые образцы MP 43 были успешно испытаны на Восточном Фронте против Советских войск, и в 1944 году начинается уже более или менее массовый выпуск нового образца оружия под наименованием MP 44. После того, как результаты успешных фронтовых испытаний были представлены Гитлеру и одобрены им, номенклатура оружия была снова измена, и образец получил окончательное обозначение StG.44 (SturmGewehr 44, «штурмовая винтовка»). Название SturmGewehr несло сугубо пропагандистский смысл, однако, как это иногда бывает, намертво прилипло не только к данному образцу, но и ко всему классу ручного автоматического оружия под промежуточный патрон. Общий выпуск всех вариантов «штурмгевера» за 1943–45 годы составил более 400 тысяч штук, а в послевоенный период его производство не возобновлялось. Тем не менее, автоматы Stg.44 в ограниченных количествах использовались в ранний послевоенный период в ГДР и Чехословакии, а в Югославии они продержались на вооружении воздушно-десантных войск до 1970-х годов.

Нужно отметить, что успешная разработка и применение автоматов Stg.44 фашистской Германией наложило отпечаток на все послевоенное развитие стрелкового оружия, так как рано или поздно большинство стран мира перешло на оружие этого же класса под промежуточный патрон. При этом наиболее распространенным обозначением нового класса оружия стала именно калька с германского слова «штурмгевер», т. е. «штурмовая винтовка», хотя с любой точки зрения гораздо более корректным видится изначально использованный немцами термин «автоматический карабин».

В целом, автомат Stg.44 являлся относительно удачным образцом, обеспечивающим ведение эффективного огня одиночными выстрелами на дальность до 500–600 метров и автоматическим огнем на дальность до 300 метров, будучи, правда, чрезмерно тяжелым и не слишком удобным в прикладке, особенно при стрельбе лежа. Существует расхожая легенда о том, что автомат Калашникова был скопирован со «штурмгевера» и что сам Шмайссер, якобы, находясь в советском плену, участвовал в разработке АК. ОДНАКО, говорить о ПРЯМОМ ЗАИМСТВОВАНИИ Калашниковым от Шмайссеровской конструкции никак нельзя — конструкции  АК и Stg.44 содержат слишком много принципиально различных решений (компоновка ствольной коробки, устройство УСМ, устройство узла запирания ствола и т. д.). Да и само возможное участие Шмайссера в разработке автомата Калашникова выглядит более чем сомнительным, учитывая то. что миф помещает Хуго в Ижевск, тогда как опытный АК-47 создавался в Коврове.

Автомат Stg.44 представлял собой оружие, построенное на основе автоматики с газовым двигателем с длинным ходом расположенного над стволом газового поршня. Запирание ствола осуществлялось при помощи перекоса затвора вниз, за вкладыш в ствольной коробке. Ствольная коробка штампованная из стального листа, также штампованный блок УСМ вместе с пистолетной рукояткой шарнирно присоединен к ствольной коробке и складывается вперед-вниз для разборки. Приклад деревянный, крепится к ствольной коробке поперечным штифтом и при разборке снимается, внутри приклада располагается возвратная пружина (исключая тем самым возможность простого создания варианта со складным прикладом). Прицел секторный, предохранитель и переводчик режимов огня — независимые (рычажок предохранителя слева над пистолетной рукояткой и расположенная над ним поперечная кнопка выбора режима огня), рукоятка затвора расположена слева и при стрельбе двигается вместе с затворной рамой. На дульной части ствола выполнена резьба для крепления винтовочного гранатомета, обычно закрытая защитной втулкой. Stg.44 мог оснащаться активным ИК-прицелом «Вампир», а также специальным кривоствольным устройством Krummlauf Vorsatz J, предназначенным для стрельбы из танков (и иных укрытий) по противнику в мертвой зоне вблизи танка.

Автомат (штурмовая винтовка) Mauser Gerat 06 / Stg.45

опытный автомат Mauser Gerät 06 с газоотводной автоматикой и запиранием роликами, примерно 1943 год

автомат Mauser StG.45(M) из первой (она же и последняя) опытной серии, с магазином на 10 патронов

Калибр:

7.92×33 мм (7.92mm Kurz)

Тип автоматики:

полусвободный затвор

Длина:

893 мм

Длина ствола:

400 мм

Вес:

3.7 кг

Темп стрельбы:

400 выстрелов в минуту

Магазин:

10 или 30 патронов

Германская оружейная компания Mauser Werke начала разработку новой штурмовой винтовки еще в середине Второй Мировой войны. Руководил разработкой инженер Людвиг Форгримлер (Ludwig Vorgrimler), а сам проект получил кодовое обозначение «Gerät 06» («Прибор 06»). Первоначально в новом образце автоматического оружия использовалась схема с газоотводной автоматикой и жестким запиранием ствола при помощи пары роликов, по типу пулемета MG 42. Данная схема уже в послевоенный период также использовалась в нескольких экспериментальных автоматах в разных странах, но, во всех случаях, не прижилась из-за чрезмерной сложности. В результате сотрудниками аналитического отдела фирмы Маузер была разработана схема автоматики с полусвободным затвором, использующим пару роликов для его торможения в начальный период выстрела. В начале 1945 года на фирме Маузер были созданы несколько прототипов автомата «Gerät 06Н» с полусвободным затвором. Последний получил официальное обозначение Sturmgewehr 45 (Stg.45) и компания Маузер получила официальный заказ на его производство, но Германия капитулировала прежде, чем удалось начать серийное производство этого автомата. Нужно отметить, что по сравнению с первым немецким серийным автоматом Stg.44 новый автомат Stg.45 обеспечивал почти 50 % экономию ресурсов при его производстве, и был заметно легче.

По окончании второй мировой войны один из создателей Stg.45(M) Людвиг Форгримлер бежал во Францию, а затем, в начале 1950-х годов он переехал в Испанию, где на испанской государственной компании СЕТМЕ довел-таки свою конструкцию до серийного производства. Однако самым известным «потомком» Маузеровского «Прибора 06» стало семейство стрелкового оружия немецкой фирмы Хеклер-Кох, включающее в себя автоматические (штурмовые) винтовки  HK G3, пистолеты-пулеметы HK MP5 и еще целый ряд образов, часть из которых выпускается и поныне.

Автомат Stg.45(M) построен на основе автоматики с полусвободным затвором. Замедление открытия затвора осуществляется при помощи пары роликов, расположенных между относительно легкой боевой личинкой затвора и массивным телом затвора. В момент выстрела тело затвора под давлением возвратной пружины находится в крайнем переднем положении, и своей передней скошенной частью вытесняет ролики из затвора наружу, в пазы в муфте ствола. В момент выстрела под давлением пороховых газов на дно гильзы боевая личинка начинает двигаться назад, увлекая за собой установленную в ней пару роликов. При этом за счет конфигурации пазов в муфте ствола ролики как бы вдавливаются в затвор, действуя на скошенную переднюю часть тела затвора и тем самым заставляя ее двигаться назад относительно боевой личинки. За счет большей массы тела затвора и соответствующей конфигурации деталей в первоначальный момент выстрела боевая личинка двигается достаточно медленно, а основная часть работы пороховых газов идет на разгон массивного тела затвора. Ролики полностью «убираются» в затвор только к тому моменту, когда давление в стволе спадет до безопасных значений. После этого момента вся затворная группа (личинка и тело затвора) движутся назад как единое целое, извлекая стреляную гильзу и на обратном пути подавая в ствол новый патрон.

Ствольная коробка Stg.45 выполнена из штампованных стальных деталей с широким использованием сварки, ударно-спусковой механизм — курковый, обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами и очередями. Приклад деревянный, выполнен по так называемой линейной схеме, при которой силы отдачи действуют на плечо стрелка линейно, уменьшая подброс ствола. При такой схеме приходится приподнимать прицельные приспособления над стволом, что в сочетании с довольно длинным магазином на 30 патронов существенно увеличивает профиль стрелка при стрельбе из положения лежа. Поэтому специально для Stg.45 кроме штатных магазинов на 30 патронов были разработаны и укороченные магазины на 10 патронов.

Heckler — Koch G3

самый первый серийный вариант винтовки G3, с металлическим штампованным цевьем и перекидным диоптрическим целиком

винтовка G3A3 — модифицированный вариант, с пластиковым вентилируемым цевьем и барабанным целиком

винтовка G3A3 с установленным штык-ножом и цевьем более современного дизайна

винтовка G3A4 — модификация с телескопическим (раздвижным) прикладом

G3KA4 — укороченная винтовка с раздвижным прикладом. Также оснащена наиболее современным модулем УСМ, выполненным зацело с пистолетной рукояткой из пластика

«взрывная» схема G3

схема G3 в разрезе

схема затвора G3

Калибр:

7.62×51 мм NATO (.308 win)

Вес:

4.5 кг

Длина:

1023 мм

Длина ствола:

450 мм (315 мм в варианте g3ka4)

Емкость магазина:

20 патронов

После принятия к середине 1950-х годов американского патрона Т-65 (7,62×51 мм) в качестве стандартного винтовочно-пулеметного боеприпаса НАТО, ФРГ, как и другие страны блока НАТО, оказалась перед проблемой перевооружения. Попытка принять на вооружение в целях унификации бельгийскую винтовку FN FAL не удалась, так как бельгийцы (видимо, в отместку за недавнюю оккупацию Бельгии) отказались продать Германии лицензию на производство своей винтовки. Так как немцы, по очевидным причинам, хотели сами производить для себя оружие, им пришлось обратиться к другим имеющимся разработкам. Их заинтересовала, в частности, новейшая испанская автоматическая винтовка фирмы CETME, разработанная под руководством немецкого инженера Людвига Форгримлера. В 1957 году ФРГ приобрела лицензию на винтовку СЕТМЕ и по результатам проведенного тендера права на производство нового оружия получила новая фирма Heckler und Koch из Оберндорфа, созданная «на развалинах» концерна Маузер. В 1959 году Вооруженные Силы ФРГ (Bundeswehr) принимают на вооружение новую винтовку под обозначением G3 (Gewehr 3 — Винтовка модель 3). Параллельно на вооружение принимается и ее вариант G3A1, отличающийся только наличием выдвижного приклада вместо фиксированного на G3. С 1959 года и по 1995 винтовка G3 в различных модификациях состояла на вооружении Бундесвера, а с 1995 года ей на замену пришла штурмовая винтовка G36 калибра 5.56 мм НАТО разработки этой же фирмы. Кроме Германии, G3 состояла или состоит на вооружении в армиях более чем 50 стран, включая Грецию, Пакистан, Португалию, Швецию. Норвегию, Иран и многие другие. G3 производилась по лицензии в таких странах как Иран, Пакистан, Греция, Турция. Сама фирма Хеклер-Кох производила винтовки G3 вплоть до 2000 или 2001 года, когда они окончательно исчезли из каталогов этой фирмы. Однако, до сих пор производятся и продаются по миру такие производные от конструкции G3, как широко известный пистолет-пулемет HK MP-5, 5.56 мм автомат HK33, единые пулеметы HK21 и HK23, снайперские винтовки HK PSG-1 и HK MSG-90 …

Основной причиной высокой популярности винтовки G3 по сравнению с ее основными конкурентами по блоку НАТО — бельгийской винтовкой FN FAL и американской М14, стали, помимо высоких боевых характеристик, еще и небольшая цена производства и обслуживания, связанная с широким использованием штамповки вместо дорогостоящей станочной обработки, и простой конструкцией.

Винтовка G3 — автоматическое оружие, построенное на основе автоматики с полусвободным затором. Замедление открытия затвора осуществляется при взаимодействии пары роликов с хвостовиком ствола и затвором, состоящим из двух частей. При этом в первый момент ролики служат ускорителями задней части затвора, одновременно замедляя движение передней части затвора, удерживающей гильзу в патроннике. Сам патронник имеет продольные канавки (т. н. канавки Ревелли), призванные исключить «залипание» гильзы в патроннике. Общая схема автоматики была разработана в 1945 году на фирме Маузер, и более подробно описана в статье про 7.62 мм винтовки СЕТМЕ. Ствольная коробка винтовки G3 выполнена штамповкой из стального листа. На ранних моделях корпус ударно-спускового механизма также был штампованный из стального листа, позже стал применяться пластиковый корпус УСМ, выполненный заедино с пистолетной рукояткой и спусковой скобой. Корпус УСМ крепится к ствольной коробке штифтом и при неполной разборке откидывается вниз-вперед после отделения приклада с затыльником ствольной коробки. При необходимости корпус УСМ может быть легко отделен от оружия для ремонта или замены путем извлечения штифта, расположенного позади гнезда для магазина. Сам УСМ курковый, переводчик режимов огня служит и предохранителем, расположен на левой стороне корпуса УСМ. Штатно имеет 3 положения — «предохранитель» — «одиночные» — «очередь», однако имеются и варианты УСМ с дополнительным режимом огня с отсечкой очереди по 3 патрона. Рукоятка заряжания складная, находится слева над стволом и не двигается при стрельбе. Прицельные приспособления на первых вариантах (G3 и G3А1) представляли собой мушку в кольцевом намушнике и перекидной открытый целик, на более поздних модификациях (G3А2, А3, А4) целик стал диоптрическим, в виде барабана с отверстиями для дальностей стрельбы 100, 200, 300 и 400 метров. Приклад с затыльником крепятся к ствольной коробке двумя штифтами и снимаются при разборке. Существует два основных варианта прикладов — нескладной из пластика (на моделях G3 и G3А2) и выдвижной телескопический, штампованный из стали с резиновым затылком (модели G3А1, G3А3). На самых ранних винтовках цевье было штампованным из металла, с отверстиями для охлаждения ствола. Позже цевье стало пластиковым, сперва также с отверстиями для охлаждения, на последних моделях — гладким, без отверстий. Ствол оснащен щелевым пламегасителем, использующимся также для метания винтовочных гранат. На него также может крепится штык-нож. Питание винтовки осуществляется из металлических магазинов на 20 патронов.

Специально для гражданского рынка фирма Хеклер-Кох выпускала только самозарядные варианты винтовки G3, известные сперва как HK 41, а затем HK 91.

Heckler&Koch HK 33 и HK 53

HK33A2

HK53A2

HK53A3 со складным прикладом

HK33

HK33K

HK53

Калибр

5.56×45 мм (.223 Rem)

5.56×45 мм (.223 Rem)

5.56×45 мм (.223 Rem)

Длина

919 мм/740 мм со сложенным прикладом в модификации А3

865 мм/670 мм со сложенным прикладом в модификации А3

780 мм/590 мм со сложенным прикладом в модификации А3

Длина ствола

390 мм

322 мм

211 мм

Вес без патронов

3.9 кг

3.65 кг

3.0 кг

Емкость магазина

25, 30, 40 патронов

25, 30, 40 патронов

25, 30, 40 патронов

Темп стрельбы

750 выстрелов/мин

750 выстрелов/мин

750 выстрелов/мин

Автомат (штурмовая винтовка) HK33 был разработан немецкой фирмой Хеклер унд Кох на основе их винтовки G3 во второй 1960 годов, и пошел в производство с 1968 года. HK33 рассчитан под патрон 5.56×45 мм (.223 ремингтон). HK33 не поступал на вооружение немецкой армии, однако использовался и используется некоторыми подразделениями полиции и службами безопасности ФРГ, состоит на вооружении в Малайзии, Чили и Таиланде и поставляется на экспорт, в том числе и в США. Кроме того, с 1999 года НК33 выпускается по лицензии в Турции и поступает на вооружение Турецкой армии. На основе HK33 были разработаны штурмовая винтовка G41 а также укороченный автомат (пистолет-пулемет по классификации фирмы Хеклер-Кох) HK53. Последний представляет собой вариант HK33 с сильно укороченным стволом под тот же патрон, его производство было начато в 1975 году и продолжается до сих пор.

HK33 построен по схеме автоматики с полусвободным затвором, замедление открывания которого осуществляется при помощи пары роликов. Для обеспечения нормальной экстракции в стенках патронника выполнены продольные канавки, обеспечивающие выравнивание давления газов снаружи и изнутри гильзы для предотвращения ее раздувания при ранней экстракции, свойственной схемам с полусвободным затвором.

К штампованной ствольной коробке крепится сменный модуль ударно-спускового механизма в сборе с пистолетной рукояткой и спусковой скобой, при этом по желанию заказчика возможна установка различных вариантов УСМ, с возможностью стрельбы очередями по 3 выстрела или без таковой. Приклад может быть фиксированным из пластика (модели с индексом А2) или выдвижной из металла с резиновым затыльником (модификации с индексом А3). Прицельные приспособления традиционные для оружия ХК — мушка и барабанный целик, проградуированный от 100 до 500 метров по дальности. На полноразмерные автоматы HK33 может устанавливаться 40 мм подствольный гранатомет НК79А1 или штык-нож, возможна стрельба винтовочными гранатами со ствола.

«Карабины» HK33К имеют укороченный ствол, без возможности стрельбы винтовочными гранатами и установки 40 мм гранатомета, в остальном не отличаясь от базовой модели.

Укороченные автоматы HK53 представляют собой вариант HK33К с еще более коротким стволом, не отличаясь от HK33К по устройству. Однако, на HK53 невозможна установка штык-ножа и подствольного гранатомета, а на стволе смонтирован удлиненный четырехщелевой пламегаситель, эффективно снижающий дульное пламя, вызванное неполным сгоранием пороха в коротком стволе.

На все автоматы серии HK33 могут устанавливаться фирменные быстросъемные крепления для оптических или ночных прицелов, не требующие модификации оружия или перепристрелки после снятия и повторной установки прицела.

Первоначально автоматы серии НК33 комплектовались магазинами на 25 или 40 патронов, в настоящее время они используются с магазинами на 25 или 30 патронов, а выпуск магазинов на 40 патронов прекращен.

Heckler und Koch G-41

HK G-41

G-41 — крупный план ствольной коробки с крышкой окна для выброса гильз, кнопкой досылателя затвора и приемником магазинов стандарта НАТО

Калибр:

5.56×45 mm NATO

Тип автоматики:

полусвободный затвор, замедление при помощи роликов

Длина:

997 мм (фиксированный приклад) или 996/806 мм (складной приклад)

Длина ствола:

450 мм

Вес:

4,1 кг

Магазин:

20, 30 или 40 патронов

Винтовка G-41 была разработана в начале 1980-х годов немецкой фирмой Хеклер унд Кох на основе их более ранней винтовки ХК модель 33, в качестве «компаньона» для безгильзовой винтовки G-11, разрабатываемой той же фирмой. Винтовка Г-11 должна была поступить на вооружение войск первой линии, а винтовка Г-41 — на вооружение всех остальных войск. После закрытия программы Г-11, винтовку Г-41 предлагали как немецкому Бундесверу, так и на экспорт, но она оказалась слишком дорогой, и невзирая на ее высокое качество, никто G-41 так и не купил, и начиная с середины 1990-х годов фирма Хеклер-Кох перестала рекламировать и предлагать G-41, переключившись на более дешевую и популярную винтовку G-36.

G-41 построена по фирменной ХК-шной схеме с полусвободным затвором, замедление открытия которого осуществляется при помощи двух роликов, расположенных между личинкой и телом затвора. Основной целью при создании винтовки G-41 ставилось соответствие винтовки стандартам НАТО — G-41 имела приемник магазинов, адаптированный под магазины винтовки М16, стандартизованные крепления для прицела. Кроме того, в конструкцию были добавлены крышка, закрывающая окно для выброса гильз и устройство для досылания затвора в переднее положение, аналогичное имеющемуся на винтовках М16 (так как у G-41 рукоятка заряжания не связана жестко с затвором). Кроме того, G-41 имела складную рукоятку для переноски. Винтовка могла оснащаться подствольным гранатометом, оптическим прицелом. Приклад мог быть фиксированным из пластика либо складным, раздвижным.

Штурмовая винтовка (автомат) Heckler-Koch G36

Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36 со сдвоенным оптическим / коллиматорным прицелом и подствольным 40 мм гранатометом AG36

Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36E (экспортный вариант для Испанской армии) с оптическим прицелом кратности 1.5×

Штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36 с опциональными цевьем и кронштейном с направляющими типа Picatinny rail

Укороченная штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36K (Kurz)

Укороченная штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36KE (Kurz, экспортный вариант)

Укороченная штурмовая винтовка Heckler-Koch HK G36C («Compact» или «Commando»)

G36

G36K

G36C

Калибр

5.56×45 мм NATO

Длина

998 / 758 мм

860 / 615 мм

720 / 500 мм

Длина ствола

480 мм

320 мм

228 мм

Вес без патронов

3.6 кг (3.3 кг G36E)

3.3 кг (3.0 кг G36KE)

2.8 кг

Емкость магазинов

30 патронов

Темп стрельбы

750 выстрелов/мин

Штурмовая винтовка G36 разрабатывалась немецкой фирмой Хеклер и Кох (Heckler und Koch GmbH) с начала 1990-х годов под внутрифирменным обозначением HK 50. В 1995 году G36 была принята на вооружение Бундесвера (Армии ФРГ), а в 1999 — на вооружение вооруженных сил Испании. Кроме того, G36 используется полицией Великобритании и поставляется на экспорт в США и ряд других стран для продажи тамошним правоохранительным органам и военным структурам. Специально для гражданского рынка на базе автоматики G36 фирмой Хеклер-Кох выпущена самозарядная винтовка SL-8 калибра .223 Remington.

Винтовка G36 значительно отличается от предыдущих разработок ХК, построенных на основе автоматики с полусвободным затором (HK G3 и другие), и более напоминает развитие американской винтовки Armalite AR-18, нежели предыдущие собственные системы ХК.

G-36 построена на основе автоматики с газовым двигателем с коротким ходом газового поршня. Затвор поворотный, с 7 радиальными боевыми упорами, расположен в затворной раме, которая двигается по одному направляющему стержню, на который надета возвратная пружина. На верхней поверхности затворной рамы расположена рукоятка взведения, выступающая над верхней поверхностью ствольной коробки. В походном положении рукоятка взведения расположена вдоль оси оружия и удерживается в этом положении пружиной, а для взведения может отгибаться в любую сторону примерно на 90 градусов. При стрельбе рукоятка двигается вместе с затворной рамой. Ствольная коробка выполнена из пластика со стальными вставками, УСМ выполнен в виде единого блока вместе с пистолетной рукояткой и спусковой скобой, и крепится к ствольной коробке при помощи поперечных штифтов. Ударно-спусковой механизм может поставляться в нескольких вариантах — с наличием или отсутствием режима стрельбы с отсечкой по 2 или 3 патрона. Пластиковое цевье также крепится к ствольной коробке при помощи штифтов, так что для неполной разборки необходим только патрон или иной предмет, подходящий для выталкивания штифтов из отверстий.

Приклад у винтовки G36 складной вбок, выполнен из пластика. На верхней поверхности ствольной коробки расположена большая ручка для переноски, в задней части которой расположены прицельные приспособления. Стандартная винтовка G36 для Бундесвера имеет два прицела — оптический кратностью 3.5×, и расположенный над ним коллиматорный прицел («красная точка»), предназначенный для использования на ближних дистанциях. Экспортный вариант винтовки G36Е и укороченный «карабин» G-36К имеют только один оптический прицел кратности 1.5×. Еще более укороченный вариант G36C (С расшифровывается как Compact или Commando) вместо рукоятки для переноски имеет универсальные направляющие типа Picatinny для крепления прицелов любых типов.

Питание G36 осуществляется из прозрачных пластиковых магазинов на 30 патронов, имеющих специальные крепления для объединения магазинов в «пакеты» для ускорения перезарядки. Так как приемник магазинов на G-36 выполнен в соответствии со стандартами НАТО, G-36 может использовать любые стандартные магазины, в том числе и двойные барабанные магазины Beta-C на 100 патронов.

На винтовку G36 может устанавливаться штык-нож или 40 мм подствольный гранатомет производства Хеклер-Кох, кроме того, пламегаситель G36 имеет стандартный диаметр и может использоваться для метания винтовочных гранат (правда, автоматика винтовки не предусматривает наличия газового регулятора, а посему подобная практика вряд ли рекомендована).

На основе винтовки G36 была предпринята попытка создать ручной пулемет HK MG36, отличающийся боле длинным и тяжелым стволом и наличием сошек, однако популярности этот вариант не нашел и в серии не выпускался..

Heckler und Koch G11

HK G11 — окончательный вариант

HK G11K2 — предсерийный вариант

HK G11К2 с установленным вместо штатного оптическим прицелом

второй прототип G11 (примерно начало 1970-х)

тринадцатый прототип G11 (восьмидесятые годы)

безгильзовые патроны — слева ранняя разработка, справа — окончательный вариант патрона DM11 (вид в разрезе)

схема действия механизма G11

Калибр:

4.7×33 мм, безгильзовый патрон

Тип автоматики:

газоотводный, поворотный казенник

Длина:

750 мм

Длина ствола:

540 мм

Вес:

3.6 кг без патронов

Магазин:

50 или 45 патронов

Разработка винтовки G11 была начата фирмой Хеклер и Кох (Германия) в самом конце 1960-х годов, когда правительство ФРГ приняло решение о создании новой, более эффективной винтовки на замену винтовкам G3.

По результатам изысканий было решено, что Бундесверу нужна легкая, малокалиберная винтовка с высокой точностью стрельбы. Для обеспечения надежного поражения противника было необходимо обеспечить попадание в цель нескольких пуль, потому было принято решение о создании винтовки под безгильзовый патрон калибра 4.3 мм (позже перешли к калибру 4.7 мм) с возможностью ведения огня одиночными, длинными очередями и с отсечкой очереди по 3 выстрела. Фирма Хеклер-Кох и должна была создать такую винтовку, при участии фирмы Динамит-Нобель, ответственной за разработку нового безгильзового патрона.

Конструкция G11

Автоматика винтовки работает за счет энергии пороховых газов, отводимых из ствола. Патроны размещаются в магазине над стволом пулями вниз. Винтовка G11 имеет уникальную вращающуюся камору-казенник, в которую перед выстрелом патрон подается вертикально вниз. Затем, камора поворачивается на 90 градусов, и когда патрон встает на линию ствола, происходит выстрел, при этом патрон собственно в ствол не подается. Так как патрон безгильзовый (со сгорающим капсюлем), то цикла работы автоматики упрощается за счет отказа от экстракции стрелянной гильзы. В случае осечки неисправный патрон выталкивается вниз при подаче следующего патрона. Взведение механизма осуществляется при помощи поворотной ручки на левой стороне оружия. При стрельбе эта ручка остается неподвижной.

Ствол, ударно-спусковой механизм (за исключением предохранителя/переводчика и спускового крючка), поворотный казенник с механикой и магазин смонтированы на едином основании, которое может двигаться назад и вперед внутри корпуса винтовки. При стрельбе одиночными или длинными очередями весь механизм совершает полный цикл отката-наката после каждого выстрела, чем обеспечивается снижение отдачи (аналогично артиллерийским системам). При стрельбе очередями в три выстрела подача патрона и его выстреливание производятся сразу же после предыдущего, с темпом до 2000 выстрелов в минуту. При этом вся подвижная система приходит в крайне заднее положение уже ПОСЛЕ третьего выстрела, при этом отдача начинает действовать на оружие и стрелка опять-таки уже после завершения очереди, чем обеспечивается чрезвычайно высокая кучность стрельбы (аналогичное решение использовано в Российском автомате АН-94 «Абакан»).

Ранние прототипы G11 оснащались несъемным оптическим прицелом кратности 1×. Магазины имели емкость в 50 патронов и могли снаряжаться из специальных обойм.

Первоначально патроны для G11 представляли из себя блок спрессованного специального пороха, с напыленным на него капсюльным составом и приклеенной пулей, покрытый сгорающим лаком для защиты от повреждений и от влажности. Окончательный вариант патрона, обозначенный DM11 4.7×33 мм, имел телескопическую конструкцию, при которой пуля полностью утоплена в блок порохового заряда. Разработка DM11 была завершена к середине 1980-х годов, при этом была успешно решена проблема самовоспламенения патронов в патроннике при интенсивной стрельбе, от которой страдали ранние прототипы.

Патрон DM11 разгонял пулю массой 3.25 грамма до скорости в 930–960 м/с у дульного среза.

В 1988 году первые образцы G11 поступили на тестирование в Бундесвер. По результатам тестирования в конструкцию G11 был внесен ряд изменений, в частности: прицел был сделан съемным, с возможностью его замены на другие типы прицелов; емкость магазинов была уменьшена с 50 до 45 патронов, однако появилась возможность крепления на винтовке двух запасных магазинов по обе стороны ствола; под стволом появилось крепление для штыка или сошки. Новый вариант винтовки, обозначенный как G11К2, был предоставлен немецким военным для тестирование в конце 1989 года. По результатам тестов было принято решение о постановке G11 на вооружение Бундесвера в 1990 году, однако поставки ограничились партией всего в 1000 штук, после чего решением германских властей программа была закрыта. Основными причинами закрытия этой, технически вполне успешной программы, скорее всего являются во-первых, недостаток денег в связи с объединением двух Германий, и, во-вторых, требования НАТО по унификации боеприпасов, в результате приведшие к принятию на вооружение Бундесвера винтовки G36.

В 1990 году G11 также проходила тестирование в США в рамках программы ACR (Advanced Cobat Rifle). Целью этой программы было тестирование новых концепций (безгильзовые боеприпасы, стреловидные подкалиберные пули и т. п.) для дальнейшего анализа и разработки требований к потенциальному преемнику для винтовки М16А2. В ходе этих тестов G11 показала себя как надежное и удобное в обращении оружие, обладающее очень хорошей точностью огня во всех режимах.

В настоящее время дальнейшая судьба программы G11 неопределена.

HK416 модульный карабин / штурмовая винтовка

карабин HK416 со стволом длиной 276 мм

карабин HK416 со стволом длиной 368 мм

Калибр:

5.56×45mm NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина (приклад сложен/разложен):

686 / 785 мм (ствол 276 мм), 787 / 886 мм (ствол 368 мм)

Длина ствола:

276, 368, 419 или 508 мм

Вес:

3,31 кг (ствол 276 мм), 3.5 кг (ствол 368 мм)

Темп стрельбы:

700–900 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Следом за недавним пересмотром программы OICW Block 1 / XM8 компания Хеклер-Кох (Heckler & Koch) решила выйти на рынок армейского и полицейского оружия США с новой, альтернативной системой HK416. Эта модульная штурмовая винтовка (в настоящее время доступна только в варианте карабина с укороченными стволами, «полноразмерная» модель обещана позже) сочетает в себе привычные для любого американца эргономику и внешний вид винтовки M16 со значительно повышенной надежностью, за счет целого ряда мер. В первую очередь, это замена прямой газоотводной системы винтовки M16 на более надежную и значительно менее чувствительную к загрязнению схему с газовым поршнем, имеющим короткий рабочий ход, заимствованную от винтовки G36. Кроме того, инженеры Хеклер-Кох улучшили затвор и возвратный механизм с буфером отдачи затворной рамы, использовали ствол повышенной живучести (более 20 000 выстрелов), выполненный методом холодной ковки. Цевье выполнено таким образом, что ствол вывешен в нем консольно, на самом цевье и на верхней поверхности ствольной коробки выполнены направляющие типа Picatinny rail (MILSTD-1913) для крепления любых совместимых прицельных приспособлений и иных аксессуаров, включая ЛЦУ, фонари и подствольный 40 мм гранатомет AG36/AG-C. Первоначально HK416 разрабатывался как отдельный сменный модуль для установки на любую нижнюю часть ствольной коробки (lower receiver) от винтовки M16 или карабина M4, однако в дальнейшем ХК приступила и к выпуску комплектных карабинов HK416.

Еще более интересной является информация, датируемая октябрем 2005 года, о разработке на основе HK416 аналогичной системы HK417, но уже под значительно более мощный патрон 7.62×51 мм НАТО. Винтовка HK417 будет практически идентична HK416 по внешнему виду и устройству, однако, судя по всему, будет использовать 20-патронные магазины от немецкой винтовки HK G3. Такая комбинация из 5.56 мм винтовки HK416 и 7.62 мм винтовки HK417 станет серьезным конкурентом модульной системе FN SCAR бельгийской разработки.

Штурмовая винтовка (автомат) HK416 построена на основе газоотводной автоматики с коротким ходом расположенного над стволом газового поршня. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с 7 боевыми упорами. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава. Предохранитель-переводчик режимов огня трехпозиционный, обеспечивает стрельбу одиночными выстрелами и очередями. В конструкции сохранены традиционные для винтовок серии M16 расположенная над прикладом Т-образная рукоятка взведения затвора, а также механизм затворной задержки. На верхней поверхности ствольной коробки, а также на цевье выполнены направляющие для крепления прицельных приспособлений (открытых либо оптических), а также иных аксессуаров. Приклад телескопический раздвижной, многопозиционный, аналогичен по конструкции прикладу карабина M4.

Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417

автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417, ранний прототип, использующий магазины винтовки HK G3

серийная автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417, вариант со стволом длиной 30 см

серийная автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417, вариант со стволом длиной 30 см и дополнительным оборудованием (оптический прицел с ИК-насадкой, сошки, глушитель)

серийная автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417, вариант со стволом длиной 40 см

серийная автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417, вариант со стволом длиной 50 см, с установленными оптическим прицелом и сошкой

Калибр:

7,62×51 NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

905–985 мм (вариант со стволом 400 мм)

Длина ствола:

305, 406 или 508 мм

Вес:

4.36–4.96 кг в зависимости от длины ствола

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту

Магазин:

10 или 20 патронов

Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 калибра 7.62 мм НАТО разработана на базе автоматической винтовки Heckler-Koch HK416 калибра 5.56 мм НАТО. Разработка винтовки НК 417 была начата в 2005 году на основе опыта, полученного войсками международной коалиции в Афганистане и Ираке, где в определенных условиях оружие калибра 5.56 мм показало недостаточную эффективную дальность стрельбы и недостаточное пробивное и останавливающее действие малокалиберных пуль. Винтовки серии НК 417 пошли в серийное производство в 2007 или 2008 году, и предлагаются для вооружения армейских и полицейских сил. Винтовка HK417 имеет модульную конструкцию, в значительной мере повторяющую конструкцию американской винтовки М16, с одним важным отличием — германская винтовка HK417 имеет измененную систему газоотводной автоматики, использующую обычный газовый поршень с коротким рабочим ходом. Есть и ряд других отличий, однако все основные органы управления и метод разборки и сборки оружия унаследованы от М16. Это объясняется в первую очередь тем, что одним из главных рынков сбыта для HK417 предполагается США.

Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 построена на основе газоотводной автоматики с коротким ходом расположенного над стволом газового поршня (по типу винтовки Heckler-Koch G36). Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с 7 боевыми упорами. Особенностью конструкции НК417 является возможность сравнительно быстрой (3–5 минут) замены стволов силами самого пользователя и с использованием минимума инструмента. Всего предлагается 4 варианта стволов — обычные длиной 30 и 40 сантиметров и «снайперские» (улучшенной обработки) длиной 40 и 50 сантиметров. При использовании «снайперских» стволов и соответствующих патронов винтовка обеспечивает кучность стрельбы одиночными выстрелами на уровне 1 угловой минуты (1 МОА). Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава и состоит из двух половин, соединяемых парой поперечных штифтов. Предохранитель-переводчик режимов огня трехпозиционный, обеспечивает стрельбу одиночными выстрелами и очередями. В конструкции сохранены традиционные для винтовок серии M16 расположенная над прикладом Т-образная рукоятка взведения затвора, а также механизм затворной задержки. На верхней поверхности ствольной коробки, а также на цевье выполнены направляющие для крепления прицельных приспособлений (открытых либо оптических), а также иных аксессуаров. Приклад телескопический раздвижной, многопозиционный, аналогичен по конструкции прикладу карабина M4. Винтовки серии НК 417 используют специально разработанные для них полимерные прозрачные магазины емкостью 10 или 20 патронов.

ИЗРАИЛЬ

Штурмовая винтовка (автомат) IMI Galil

Galil ARM 5.56mm. Отличается от Galil AR только наличием сошки и рукоятки для переноски

та же винтовка, вид с другой стороны, сошки разложены. На врезке — дополнительный рычажок предохранителя-переводчика на левой стороне оружия, с маркировкой на иврите

Galil AR 7.62mm. обращают на себя внимание более длинный ствол и широкий магазин

Galil SAR 5.56mm с укороченным стволом

Galil MAR 5.56mm, или Micro-Galil. Самый новый и маленький вариант автомата

Galil AR / ARM

Galil AR / ARM

Galil SAR

Galil MAR

Калибр

7.62×51mm NATO

5.56×45mm NATO

Длина (приклад разложен / сложен)

1050 / 810 мм

979 / 742 мм

840 / 614 мм

690 / 445 мм

Длина ствола

535 мм

460 мм

332 мм

195 мм

Вес без патронов

4 кг (без сошки и рукоятки для переноски)

3.95 кг (4.35 кг ARM)

3.75 кг

2.95 кг

Магазины

25 патронов

35 или 50 патронов

35 патронов

Темп стрельбы

650 выстрелов в минуту

650 выстрелов в минуту

650 выстрелов в минуту

700–750 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы

500–600 метров

450 метров

300 метров

150–200 метров

Опыт «Шестидневной» Арабо-Израильской войны 1967 года показал, что состоящие на вооружении Сил Самообороны Израиля (ССИ) винтовки FN FAL калибра 7.62 мм НАТО заметно уступают использовавшимся арабами автоматам Калашникова АК-47 и АКМ как по надежности в условиях пустынной местности (мелкая пыль и песок), так и по маневренным характеристикам в ближнем бою. В результате в Израиле было принято решение по разработке новой штурмовой винтовки под американский патрон 5.56×45 мм М193, более приспособленной к местным условиям, чем FAL. К 1969 году первые прототипы винтовок, разработанных конструкторами Узиэлем Галом (Uziel Gal, создатель ПП УЗИ), и Израэлем Галили (Israel Galili) были представлены на испытания. В результате в 1973 году на вооружение ССИ была принята винтовка конструкции Израэля Галили, разработанная на государственном оружейном предприятии Israel Military Industries (IMI). Винтовка получила обозначение Galil и пошла в серийное производство. В основе своей она представляла не более чем доработанный под местную специфику финский автомат Valmet RK.62, который, в свою очередь, являлся лицензионной модификацией советского автомата Калашникова АК-47. Для производства Galil станки и документация были закуплены в Финляндии, кроме того, по слухам, самые первые автоматы Galil были собраны на ствольных коробках финского производства. Основными отличиями автомата Galil от его прототипов стали новый патрон калибра 5.56 мм и складной приклад, аналогичный применяемому на винтовках FN FAL Para. На основе базовой модели Galil AR (Assault Rifle) был создан целый ряд модификаций, а именно: Galil ARM, имевший складную сошку и рукоятку для переноски; Galil SAR — укороченный вариант для бронетанковых войск и десантников; Galil AR и ARM калибра 7.62 мм НАТО — для экспорта; Galatz — снайперский самозарядный вариант Galil AR калибра 7.62 мм. Уже в 1980-е годы на базе Galil SAR был создан еще более короткий вариант автомата, обозначенный Galil MAR или Micro-Galil, предназначенный как для вооружения спецподразделений, так и в качестве оружия самообороны военнослужащих, вместо ПП УЗИ. Кроме того, для полиции был разработан вариант Micro-Galil под американский патрон .30 carbine (7.62×33mm), под обозначением Magal, однако он, в силу различных проблем, был выпущен очень небольшой серией (порядка 1000 штук). Кроме Израиля, винтовки семейства Galil поставлялись на экспорт в различные страны Африки, Южной Америки и Азии, а также в некоторые европейские страны, включая Эстонию. По лицензии автоматы Galil производятся в ЮАР компанией Vektor под обозначениями R-4 (Galil AR), R-5 (SAR) и R-6 (MAR), а также в Хорватии, под обозначением APS-95. Были попытки наладить производство вариантов винтовки Galil в Италии, Швеции и Голландии, но далее экспериментальных разработок дело так и не пошло.

Интересно, что в самом Израиле судьба автоматов Galil оказалась не такой уж и радужной. В ходе арабо-израильских войн 1967 («шестидневная») и 1973 («война Судного Дня») Израиль получил из США значительное количество винтовок М16А1 и CAR-15, притом по весьма низким ценам. В то же время винтовки семейства Galil обходились Израилю гораздо дороже, да и весили они заметно больше, что существенно для пехоты при ведении маневренных боевых действий в пустынной местности. Посему, производство винтовок Galil сохранилось до сих пор в основном в качестве резерва на случай прекращения поставок более дешевого, но хорошего по качеству американского оружия. В настоящее время автоматы Galil имеются на вооружении Бронетанкового и Артиллерийского корпусов ССИ, а также в ряде подразделений ВВС Израиля. В будущем же планируется замена как винтовок серии Galil, таки М16 на новый автомат IMI Tavor TAR-21, также Израильской разработки.

В целом, автоматы серии Galil являются надежным оружием, имеющим ряд эргономических улучшений по сравнению с автоматами Калашникова. Из недостатков надо отметить значительную массу оружия и высокую стоимость производства, объясняемую устаревшей технологией изготовления ствольных коробок фрезеровкой из стальных заготовок.

Техническое описание

С точки зрения внутреннего устройства и функционирования всех основных механизмов все автоматы серии Galil не отличаются от автоматов Калашникова АК-47. Однако есть и следующие отличия. Во первых, автоматы Galil рассчитаны под патроны 5.56 мм (исходно под патроны типа М193, позже — под патроны 5.56 мм НАТО/SS-109 с более тяжелой пулей) или 7.62×51 мм НАТО. Во вторых, традиционный Калашниковский переводчик-предохранитель на правой стороне оружия дополнен дублирующим его рычажком на левой стороне оружия, над пистолетной рукояткой, где он удобно управляется большим пальцем правой руки без изменения хвата оружия. Рукоятка заряжания загнута вверх, так что она может управляться любой рукой. Изменены прицельные приспособления: мушка перенесена на газовый блок, а целик — на съемную крышку ствольной коробки. Целик диоптрический, «L»-образный, перекидной на 2 положения, соответствующих дальностям до 300 и от 300 до 500 метров. Кроме того, имеются дополнительные откидные мушка и целик со светящимися вставками, обеспечивающие стрельбу при малом уровне освещенности на дальности до 100 метров. На левой стороне ствольной коробки может крепится специальная направляющая под кронштейны для оптических и ночных прицелов. Ствол оборудован дульным компенсатором-пламегасителем, также служащим направляющей для запуска винтовочных гранат. Под стволом на автоматах модели Galil ARM крепится легкая складная сошка, в основании которой встроена открывалка для бутылок и кусачки для перекусывания проволоки. Приклады на всех автоматах серии Galil — скелетной конструкции, металлические, складные вбок (вправо), по конструкции аналогичны прикладам винтовок FN FAL 50.63. Пистолетная рукоятка на всех автоматах — пластиковая, цевье на ранних моделях деревянное, на поздних — из черного пластика.

Автомат (штурмовая винтовка) Tavor TAR-21

автомат Tavor TAR-21 в базовом варианте

автомат Tavor TAR-21 в базовом варианте, с 40 мм подствольным гранатометом М203

укороченный автомат Tavor CTAR 21 (Compact или Commando)

укороченный автомат Tavor MTAR 21 (Micro)

снайперский вариант автомата Tavor STAR 21

Гражданская самозарядная версия автомата Tavor

Автомат Tavor TAR-21, неполная разборка

TAR 21

TAR C21

TAR M21

Калибр

5,56×45 NATO

Длина

720 мм

640 мм

590 мм

Длина ствола

460 мм

380 мм

330 мм

Вес

3,27 кг без магазина

3,18 кг без магазина

2,95 кг без магазина

Магазин

30 патронов

Темп стрельбы

750–900 выстрелов в минуту

750–900 выстрелов в минуту

750–900 выстрелов в минуту

В 1991 году в Израиле была начата разработка нового перспективного семейства индивидуального стрелкового оружия, призванного заменить в Армии Обороны Израиля (АОИ или Цахал) устаревающие автоматы M16, CAR-15 и Galil. Разработка нового оружия была поручена государственной компании Israel Military Industries (IMI, в настоящее время это частная компания IWI–Israeli Weapons Industries Ltd), и велась в тесном сотрудничестве с израильскими военными. Новая винтовка впервые была показана публике в 1998 году, и получила обозначение Tavor TAR-21 (Tavor Assault Rifle, 21). Слово Tavor обозначает не более чем гору Фавор в Галилее, а индекс 21 обозначал нацеленность оружия в 21 век. Оружие серии Tavor широко испытывалось в подразделениях АОИ в конце 1990-х — начале 2000-х годов; в настоящий момент (середина 2007 года) на вооружении Цахала имеется уже достаточно значительное количество автоматов Тавор, однако нужно заметить, что его освоение шло с задержками. Кроме Израиля, автоматы Tavor TAR-21 имеются на вооружении сил специального назначения армий Индии и Грузии.

Семейство стрелкового оружия Tavor TAR-21 состоит из нескольких образцов, построенных на основе одной общей базовой конструкции, и включает в себя: стандартную штурмовую винтовку (автомат) TAR-21 со стволом 460 мм, укороченный автомат TAR C21 «Commando» со стволом длиной 360 мм, субкомпактный автомат (фактически — пистолет-пулемет или PDW калибра 5.56 мм) TAR M21 «Micro-Tavor» со стволом всего 330 мм и снайперскую винтовку с оптическим прицелом и сошками STAR-21 «Sniper Tavor». Вариант Micro-Tavor также может переделываться под пистолетный патрон 9×19 мм путем замены ствола, затворной группы и установки специального адаптера в приемник для магазинов.

Специально для гражданского рынка IWI также выпускает только самозарядный вариант, который поставляется на экспорт в страны Европы и Канаду.

Tavor TAR-21 является автоматическим оружием с магазинным питанием, воздушным охлаждением ствола и газовым двигателем автоматики, построенным по конфигурации буллпап (магазин и патронник находятся позади пистолетной рукоятки и спускового крючка, в прикладе).

Корпус оружия практически полностью выполнен из ударопрочного пластика, зацело с пистолетной рукояткой и спусковой скобой. В необходимых местах он усилен стальными вставками. Газоотводный узел находится над стволом и полностью скрыт корпусом оружия. Газовый поршень имеет длинный рабочий ход и жестко зафиксирован на затворной раме. Затвор поворотный, запирается за ствол на 7 боевых упоров. Выбрасыватель и отражатель закреплены на затворе, и для автоматов предусмотрены два взаимозаменяемых варианта затворов, обеспечивающих выброс стреляных гильз на правую или на левую сторону оружия, для чего в корпусе оружия сделаны два окна для выброса стреляных гильз. Затворная рама движется внутри корпуса на одном направляющем стержне, над ним располагается возвратная пружина, частично скрытая внутри полого штока газового поршня. Рукоятка заряжания обычно расположена слева над цевьем, но вырезы под нее сделаны с обеих сторон оружия и она может быть установлена как слева, так и справа. При стрельбе рукоятка остается неподвижной.

Ударно-спусковой механизм Tavor TAR-21 — вполне традиционный, курковый, расположен в прикладе. Двусторонний предохранитель — переводчик режимов огня расположен на корпусе оружия над пистолетной рукояткой и обеспечивает 2 режима огня — одиночные выстрелы и очереди произвольной длины. Увеличенная спусковая скоба охватывает всю руку стрелка. Автоматы серии Micro-Tavor имеют традиционную спусковую скобу небольшого размера и цевье измененной формы.

Доступ ко всем внутренним механизмам Tavor TAR-21 для осмотра и разборки осуществляется при помощи затыльника приклада, откидывающегося на шарнире вниз.

Питание Tavor TAR-21 осуществляется из магазинов от винтовки М16, стандартной емкостью 30 или 20 патронов.

Ранние варианты Tavor TAR-21 открытых прицельных приспособлений не имели; в настоящее время все автоматы комплектуются складными мушкой и регулируемым целиком. Для Tavor TAR-21 штатным исходно считался достаточно «продвинутый» (и дорогой) коллиматорный прицел ITL MARS Израильской разработки, включающий в себя еще и лазерный целеуказатель (ЛЦУ). При необходимости действий в темноте позади прицела MARS устанавливается специальный прибор ночного видения ITL Mini N/SEAS. На автоматах более поздних выпусков устанавливается более простой и дешевый коллиматорный прицел Meprolight, не имеющий ЛЦУ.

Автоматы серии Tavor TAR-21 со стандартным стволом могут комплектоваться подствольным 40 мм гранатометом М203 американской разработки, на ствол автоматов возможна установка специального глушителя звуков выстрела, также выпускаемого IWI.

ИНДИЯ

Штурмовая винтовка (автомат) INSAS

Калибр:

5.56×45 мм НАТО

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

945 мм (960 / 750 мм в варианте со складным прикладом)

Длина ствола:

464 мм

Вес:

3,2 кг без магазина

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

Система стрелкового оружия INSAS (Indian National Small Arms System) разрабатывалась с середины 1980-х годов правительственным центром оборонных исследований и разработок Индии для замены состоявших на вооружении под обозначением L1A1 устаревающих винтовок FN FAL бельгийской конструкции. Система INSAS должна была включать в себя автомат (штурмовую винтовку), укороченный карабин и ручной пулемет. К настоящему времени разработаны и выпускаются только автомат (в варианте с фиксированным или складным прикладом) и ручной пулемет. Автоматы INSAS стали поступать на вооружение индийских вооруженных сил в 1997 году, а уже в 1998 году на параде в честь дня независимости все маршировавшие по улицам Дели подразделения были вооружены новыми автоматами. Массовое поступление системы INSAS на вооружение, однако, задерживалось из-за отсутствия в Индии своего собственного производства патронов калибра 5.56 мм, в следствие чего индийцам пришлось закупать патроны в Израиле. К настоящему времени в индийской армии имеется не менее 300 000 автоматов INSAS, кроме того, Индия пытается продавать INSAS на экспорт, предложив их Кении и Непалу. Производство автоматов серии INSAS ведется на государственном арсенале в городе Ишапур. Автоматы INSAS использовались индийской армией против сепаратистов в штате Кашмир, а также в боевых действиях против Пакистана в Каргиле.

Оружие серии INSAS базируется на конструкции автомата Калашникова АКМ или АК-74, однако с существенными изменениями. Конструкция штампованной из стали ствольной коробки, узла запирания с поворотным затвором, газоотводного механизма в целом аналогичны таковым узлам Автоматов Калашникова, однако в газоотводном узле введен газовый регулятор по типу винтовки FN FAL, дополнительно позволяющий полностью перекрывать газоотводный тракт для запуска винтовочных гранат.

Рукоятка заряжания находится на цевье, с левой стороны оружия, аналогично винтовке HK G3. Складной приклад по конструкции схож с прикладом винтовки FN FAL. Дульный компенсатор — пламегаситель выполнен таким образом, что может использоваться для запуска винтовочных гранат со ствола. Мушка перенесена на газоотводный блок, перекидной диоптрический целик перенесен в заднюю часть ствольной коробки.

Ударно-спусковой механизм позволяет два режима огня — одиночными выстрелами и очередями с отсечкой по 3 выстрела. Предохранитель-переводчик режимов огня расположен слева на ствольной коробке, над спусковой скобой. Приклад, пистолетная рукоятка и цевье могут выполняться как из дерева, так и из пластика. В варианте со складным прикладом — приклад металлический, скелетной конструкции, складной вбок. Магазины — из прозрачного пластика, позволяющие контролировать остаток патронов. Штатными являются магазины емкостью 20 патронов, взаимозаменяемые с магазинами для ручных пулеметов INSAS емкостью в 30 патронов.

ИРАН

Автомат Khaybar KH2002

автомат Khaybar KH 2002

Калибр:

5.56×45 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

730 мм

Длина ствола:

??

Вес:

3.7 кг

Темп стрельбы:

800–850 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Автомат Khaybar KH 2002 является относительно недавней разработкой государственной организации по оборонной промышленности Ирана. В основу этого оружия положена винтовка S-5.56, являющаяся лицензионной копией китайской штурмовой винтовки CQ. Основное отличие нового автомата — компоновка буллпап, позволившая заметно уменьшить общую длину оружия. Однако в силу того, что в основе этого автомата лежит «традиционная» система, новое оружие получило целый ряд заметных недостатков, как то невозможность стрелять с левого плеча и неудобное (для буллпапа) размещение предохранителя / переводчика режимов огня и кнопки защелки магазина.

Автоматика винтовки Khaybar KH 2002 полностью повторяет систему M16A1, с поправкой на изменения в спусковом механизме, вызванные перенесением рукоятки управления огнем и спускового крючка вперед. под ствол. Автоматика газоотводная. с прямым отведением пороховых газов из ствола в тело затвора. Затвор поворотный, с 7 боевыми упорами. режимы огня — одиночные выстрелы и очереди, предохранитель / переводчик расположен позади приемника магазина на левой стороне ствольной коробки, почти у самого затыльника приклада. автомат использует магазины, совместимые с американской винтовкой M16.

ИСПАНИЯ

Автоматические винтовки CETME A, B, modelo 58, C

Stg.45(M) — немецкий экспериментальный автомат, созданный Форгримлером на Mauser Werke в 1945 году

Экспериментальный автомат СЕТМЕ под патрон 7.92×40 мм (начало 1950-х годов)

автоматическая винтовка CETME modelo A под патрон 7.62×51 мм СЕТМЕ (с уменьшенным зарядом)

CETME modelo B / mod. 58 с магазином на 30 патронов

CETME modelo C (на фото — самозарядный гражданский вариант СЕТМЕ «Sporter»)

CETME mod. B / Mod. 58

Калибр:

7,62×51 мм СЕТМЕ и 7,62×51 мм НАТО

Тип автоматики:

полусвободный затвор

Длина:

1015 мм

Длина ствола:

450 мм

Вес:

4,4 кг

Темп стрельбы:

550–600 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

В 1945 году инженеры немецкой фирмы Mauser Werke под руководством инженера Людвига Форгримлера (Ludwig Vorgrimler) разработали новую систему автоматики с полусвободным затвором, использовавшую для торможения боевой личинки затвора пару роликов, расположенных между личинкой и массивным телом затвора. На основе этой схемы были разработаны экспериментальные пулемет MG.45 и автомат StG.45, однако поражение Германии во второй мировой войне не позволило завершить эти разработки. После окончания войны Форгримлер оказался во Франции, где продолжил разработку автомата, но уже под американский патрон .30 Carbine. А в 1949 году он переехал в Испанию, где нашел работу по профилю в только что образованной государственной компании CETME (Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales — Центр Технических Исследований Специальных материалов). Основной задачей новой фирмы стало создание стрелкового оружия для Испанских Вооруженных сил. На основе автоматики, разработанной Форгримлером, на CETME был создан экспериментальный автомат под специальный промежуточный патрон 7.92×40 мм CETME. Новый патрон имел удлиненную пулю с сердечником из алюминия. Однако в ходе дальнейших изысканий по разным причинам было решено отказаться от этого патрона в пользу новейшей американской разработки — патрона 7.62×51 мм Т-65, в тот момент интенсивно пропихиваемого американцами в качестве единого патрона НАТО. Однако, осознавая малую пригодность этого патрона для ручного автоматического оружия, испанцы модифицировали его, уменьшив пороховой заряд и несколько облегчив пулю. Тем самым они снизили максимальное давление в стволе и заметно уменьшили отдачу, что позволило создать относительно легкое и в то же время управляемое в режиме автоматического огня оружие. В 1956 году Армия Испании принимает на вооружение автоматическую (фактически — штурмовую) винтовку или автомат СЕТМЕ модель А под патрон 7.62×51 мм CETME. А годом позже немецкое правительство заключает с испанцами договор о приобретении лицензии на производство этого оружия и передает лицензию молодой компании Heckler und Koch, позже как раз и прославившейся оружием, созданным на базе разработок Форгримлера и СЕТМЕ (винтовки G3, пистолеты-пулеметы MP-5, пулеметы НК21 и НК23 и т. д.). А уже в 1958 году на вооружение Вооруженных Сил Испании принимается новая винтовка, CETME В, или CETME модель 58. Ее основными отличиями от предшественницы стало появление отдельного штампованного цевья (на модели А роль цевья исполняли сошки в сложенном виде), а также возможность стрельбы стандартными патронами 7.62×51 мм НАТО (для чего требовалась замена затворной группы и возвратной пружины). В 1964 году появилась винтовка CETME mod. C, заменившая в производстве и на вооружении более ранние модели. Ее основными отличиями стали более удобное деревянное цевье, отъемная складная сошка, измененные прицельные приспособления (вместо открытого регулируемого целика — диоптрический целик с 4 фиксированными установками от 100 до 400 метров с шагом 100 метров). Изменилась конструкция пистолетной рукоятки, кроме того, патронник приобрел продольные канавки (канавки Ревелли) что улучшило экстракцию гильз в тяжелых условиях и сделало работу оружия более надежной. CETME mod. C выпускалась только под патрон 7.62 мм НАТО. С середины 1980-х годов 7.62 мм винтовки CETME стали заменяться в войсках на новые 5.56 мм винтовки CETME mod. L, конструктивно схожие с 7.62 мм моделями. Значительное количество винтовок калибра 7.62 мм модели С было модифицировано с целью устранения режима автоматического огня и затем продано на гражданских рынках многих стран, в том числе и США.

Как сказано выше, винтовки СЕТМЕ построены на основе автоматики с полусвободным затвором. Замедление открытия затвора осуществляется при помощи пары роликов, расположенных между боевой личинкой затвора и телом затвора. В момент выстрела тело затвора под давлением возвратной пружины находится в крайнем переднем положении, и своей передней скошенной частью вытесняет ролики из затвора наружу, в пазы в муфте ствола. Под давлением пороховых газов на дно гильзы боевая личинка начинает двигаться назад. При этом за счет конфигурации пазов в муфте ствола ролики как бы вдавливаются в затвор, действуя на скошенную переднюю часть тела затвора и тем самым заставляя ее двигаться назад относительно боевой личинки. За счет большей массы тела затвора и соответствующей конфигурации деталей в первоначальный момент выстрела боевая личинка двигается достаточно медленно, и ролики полностью убираются в затвор только к тому моменту, когда давление в стволе спадет до безопасных значений. После этого момента вся затворная группа (личинка и тело затвора) движутся назад как единое целое, извлекая стреляную гильзу и на обратном пути подавая в ствол новый патрон. На данной схеме приведен рисунок из немецкого патента, выданного Форгримлеру на его конструкцию. Огонь ведется с закрытого затвора, УСМ курковый, рычаг предохранителя / переводчика режимов огня расположен, в зависимости от модели, на левой или правой стороне коробки УСМ, над спусковым крючком. Ствольная коробка штампованная из стального листа, коробка УСМ со спусковой скобой и основанием пистолетной рукоятки выполнена также штамповкой и шарнирно закреплена на ствольной коробке позади приемника магазина. Рукоятка заряжания складная, расположена слева на специальной трубке над стволом и не двигается при стрельбе. Прицельные приспособления состоят из мушки в круглом намушнике в передней части трубки механизма взведения и открытого регулируемого целика на винтовках модели А и В или диоптрического 4-позиционного целика на модели С. Приклад на всех винтовках — деревянный, крепится к ствольной коробке двумя поперечными шпильками и снимается при разборке оружия. Цевье на модели А как таковое отсутствует, на модели В — стальное, на модели С — деревянное. Все винтовки были оснащены складной вбок рукояткой для переноски оружия, расположенной в районе центра масс винтовки. Винтовки моделей А и В оснащены несъемными складными сошками. Винтовки модели С комплектовались съемной складной сошкой, которая в отомкнутом виде могла использоваться как кусачки для проволоки. Конструкция пламегасителя допускала запуск со ствола винтовочных гранат. Питание патронами осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов на 20 (реже — на 30) патронов, сделанных из листовой стали.

CETME mod. L и LC

CETME Mod. L

Калибр:

5.56×45 mm NATO (.223 rem)

Тип автоматики:

полусвободный затвор с замедлением отката роликами

Длина:

925 mm (860/665 mm mod. lc)

Длина ствола:

400 mm (320 mm mod. lc)

Вес:

3.4 кг (3.22 кг mod. lc)

Магазин:

12 или 30 патронов

Штурмовая винтовка CETME mod. L разработана испанской компанией CETME (в настоящее время компания называется Santa Barbara SA и входит в состав международного концерна General Dynamics). Винтовка ведет свою родословную от немецкой штурмовой винтовки Stg.45 разработки компании Маузер, созданной в самом конце Второй Мировой войны. После поражения Германии часть инженеров фирмы Маузер обосновались в Испании на фирме CETME, где и продолжили свои разработки. Ими были созданы автоматические винтовки CETME mod. 58 и CETME mod. В калибра 7.62×51 мм, состоявшие на вооружении в Испании, кроме того, права на их конструкцию были приобретены немецкой фирмой Хеклер-Кох и послужили базой семейству стрелкового оружия HK G-3.

Разработка штурмовой винтовки под новый патрон калибра 5.56×45 мм была начата фирмой CETME в середине 1960-х годов, и завершена в 1980 году. После испытаний, новый образец был принят на вооружение Испанской армии и пошел в серийное производство в 1984 году под обозначением CETME mod. L. Кроме того, на его основе был создан карабин (укороченная винтовка) CETME mod. LС. С 1999 года винтовка CETME mod. L постепенно снимается с вооружения в Испании и заменяется на новую винтовку немецкой разработки H&K G36E.

Подобно более ранним винтовкам фирмы CETME, винтовка CETME mod. L построена на основе автоматики с полусвободным затвором. Торможение боевой личинки затвора осуществляется при взаимодействии пары роликов, размещенных между ней и остовом затвора, с фигурными вырезами в стенках ствольной коробки. Для обеспечения надежной экстракции стреляных гильз стенки патронника имеют продольные канавки. Ствольная коробка штампованная из стали, рукоятка заряжания расположена слева над цевьем и неподвижна при стрельбе, предохранитель-переводчик режимов огня расположен над спусковым крючком и имеет 3 положения (предохранение, одиночные, автоматический огонь), кроме того, возможно введение дополнительного режима огня с отсечкой очереди по 3 патрона. Прицельные приспособления включают в себя перекидной «L»-образный диоптрический целик, рассчитанный на 2 дальности стрельбы — 200 и 400 метров. Приемник магазинов рассчитан на магазины стандарта НАТО (по типу магазинов М16) и имеет кнопочную защелку фиксации магазинов на правой стороне оружия. Приклад, пистолетная рукоятка и цевье — пластиковые. Винтовка безо всяких изменений может использоваться для метания с дула винтовочных гранат.

Карабин CETME mod. LС имеет укороченный ствол и телескопический выдвижной приклад, аналогичный немецким HK 33K.

ИТАЛИЯ

Beretta BM 59

Beretta BM59 — вид слева, со штыком в ножнах и присоединенной двуногой сошкой

та же винтовка, вид справа

Beretta BM59 Para (складной приклад, для парашютистов)

Beretta BM59 — гражданский самозарядный вариант, без пламегасителя и газового крана

Калибр:

7.62×51 mm NATO (.308 winchester)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

1095 мм

Длина ствола:

491 мм

Вес:

4.4 кг без патронов

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту

Магазин:

20 патронов

По окончании Второй Мировой Войны Италия, не имевшая своей собственной доведенной до ума самозарядной винтовки, приняла на вооружение американскую винтовку М1 Garand калибра .30–06 (7.62×63 мм) и наладила ее производство у себя. Однако, к концу 1950-х годов винтовка Гаранда безнадежно устарела, кроме того, в рамках НАТО наметился переход на новый патрон, и итальянцы решили проблему создания новой винтовки самым простым и дешевым путем — они переконструировали хорошо освоенную винтовку М1 под новые требования. Для этого был введен новый патрон 7.62 мм НАТО, фиксированный магазин на 8 патронов с пачечным заряжанием был заменен отъемным коробчатым магазином на 20 патронов, при этом в конструкцию затвора ввели элементы, допускавшие снаряжание магазина без отсоединения от винтовки из обойм на 10 патронов. УСМ был изменен, в него была введена возможность ведения автоматического огня. На газоотводный блок на стволе установили газовый кран, перекрывающий газоотводное отверстие при приведении складного гранатометного прицела в боевое (вертикальное) состояние. При этом появлялась возможность запуска со специального пламегасителя винтовочных гранат.

Винтовка ВМ59 была принята на вооружение в 1959 году и состояла на вооружении в Италии до конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда была заменена штурмовой винтовкой Beretta AR-70/90 калибра 5.56 мм. Кроме Италии, ВМ59 поставлялась на экспорт в Индонезию и Марокко. На основе ВМ59 также выпускались гражданские варианты, не имевшие газового крана для стрельбы гранатами и без возможности стрельбы очередями.

В остальном, ВМ59 повторяла конструкцию винтовки Гаранда образца середины 1930-х годов — деревянное цевье с полупистолетной рукояткой, газоотвод у дульного среза, нижнее расположение газовой камеры, массивный затвор с двумя боевыми упорами, приводимый в движение затворной рамой, расположенной с правой стороны оружия. УСМ курковый, предохранитель / переводчик режимов огня расположен в передней части спусковой скобы. Имеется затворная задержка, оставляющая затвор открытым по израсходовании последнего патрона в магазине. Мушка в намушнике, расположена на газовой камере, целик диоптрический.

Винтовка ВМ59 выпускалась в 4 основных вариантах:

• BM59 Mark I. Основной вариант, описанный выше.

• BM59 Mark II. Имеет деревянную ложу с пистолетной рукояткой для лучшей управляемости при стрельбе очередями

• BM59 Mark III, или ВМ59 Ital TA. Вариант с пистолетной рукояткой и складным металлическим прикладом, предназначенный для горных частей. Аналогичная модификация, но с укороченным пламегасителем без возможности запуска гранат называлась BM59 Para и предназначалась для парашютистов-десантников.

• BM59 Mark IV. Имеет пластиковую ложу с пистолетной рукояткой и утяжеленный ствол. Использовалась в качестве легкого ручного пулемета.

Штурмовая винтовка (автомат) Beretta AR-70/223 и AR-70/90

Beretta AR-70/223

укороченный карабин Beretta SCS-70/223 — вид в разрезе

штурмовая винтовка Beretta AR 70/90. Установка показанного внизу складного приклада превратит ее в карабин SC-70/90

укороченный карабин Beretta SCP 70/90 для воздушно-десантных войск и экипажей бронетехники. отдельно показан съемный адаптер — надульник для запуска винтовочных гранат со ствола

AR-70/223

AR-70/90, SC-70/90

SCP-70/90

Калибр

5.56×45mm M193

5.56×45mm M193

5.56×45mm NATO (SS109/M855)

Длина

995 мм

998 мм / 756 мм SC-70/90 со сложенным прикладом

908 мм / 663 мм со сложенным прикладом

Длина ствола

450 мм

450 мм

360 мм

Вес без патронов

3.80 кг

4.07 кг

3.80 кг

Емкость магазина

30 патронов

30 патронов

30 патронов

Темп стрельбы

650 выстрелов в минуту

670 выстрелов в минуту

670 выстрелов в минуту

Эффективная дальность

400 метров

500 метров

350 метров

Старейшая и крупнейшая итальянская оружейная компания Pietro Beretta Spa начала разработку новой штурмовой винтовки калибра 5.56 мм в 1968 году. Винтовка была готова к 1972 году, и под обозначением Beretta AR-70/223 начала поступать на вооружение сил специальных операций Италии, а также пошла на экспорт (в Иорданию, Малайзию и еще ряд стран). В начале 1980-х годов армия Италии приняла решение заменить устаревшие 7.62 мм автоматические винтовки Beretta BM59 на новый образец калибра 5.6 мм НАТО, для чего был объявлен конкурс. На этот конкурс были представлены образцы различных фирм, в том числе Franchi (лицензированная винтовка HK G41), SOCIMI, и Beretta. Образец фирмы Беретта представлял собой модернизированную по опыту эксплуатации винтовку AR-70/223, и был представлен в 1985 году. А в 1990 году новая штурмовая винтовка фирмы Беретта была официально принята на вооружение под обозначением AR-70/90.Кроме базовой модели, на ее базе созданы: карабин для сил спецопераций SC-70/90 со складным прикладом, укороченный карабин для ВДВ и экипажей боевых машин SCP-70/90 и ручной пулемет AS-70/90. На базе винтовки AR-70/90 также производится только самозарядная версия специально для гражданского и полицейского рынка (аналогичная версия более ранней модели AR-70/223 называлась Beretta 70/223 Sporter). Выпуск винтовок серии AR-70/223 был прекращен еще в 1980-х годах, а винтовки серии AR-70/90 находятся в производстве по настоящее время, состоят на вооружении Вооруженных Сил Италии и предлагаются на экспорт.

Техническое описание

Винтовки серии AR-70/90 являются автоматическим оружием с магазинным питанием и газоотводной автоматикой.

Ствольная коробка винтовки AR-70/90 выполнена из двух половин, верхней и нижней, изготовленных штамповкой из стального листа. У винтовок AR-70/223 верхняя часть ствольной коробки имела прямоугольное сечение, а направляющие для затворной рамы были выштампованы в ее стенках. такая конструкция обеспечивала недостаточную жесткость. а потому на винтовках AR-70/90 верхняя часть ствольной коробки получило трапецеидальную форму, с приваренными внутри стальными направляющими для затворной рамы. Половинки ствольной коробки соединяются двумя поперечными штифтами, в передней и задней их части.

Газовый двигатель автоматики имеет поршень с длинным рабочим ходом, расположенный над стволом. Возвратная пружина расположена вокруг штока газового поршня, перед ствольной коробкой. Шток поршня фиксируется в затворной раме при помощи рукоятки взведения затвора. Затвор традиционной конструкции, схожий с затвором автомата Калашникова, запирает ствол поворотом на два боевых упора за муфту ствола, вваренную в ствольную коробку. В этой же муфте крепится и ствол при помощи специальной накидной гайки. Такая схема позволяет в условиях полевых мастерских быстро менять поврежденные стволы без необходимости долгой и точной подгонки расстояния между казенным срезом ствола и зеркалом затвора. На газовой камере расположен двухпозиционный газовый регулятор (режимы для стрельбы в обычных и тяжелых условиях), и отдельный отсекатель газоотводного тракта, связанный с прицелом для винтовочных гранат. При поднятии этого прицела в рабочее положение газоотводный тракт автоматически полностью перекрывается.

Ударно-спусковой механизм курковый, традиционной конструкции. На AR-70/223 он допускал ведение одиночного огня и очередей, и управлялся рычажком предохранителя — переводчика на левой стороне ствольной коробки. На AR-70/90 возможна также установка модуля, допускающего дополнительный режим стрельбы очередями по 3 выстрела. Рычажок предохранителя — переводчика вынесен на обе стороны ствольной коробки. Нижняя часть спусковой скобы AR-70/90 — откидная вниз, что допускает стрельбу из оружия в зимних перчатках или рукавицах.

Питание винтовок осуществляется из отъемных коробчатых магазинов на 30 патронов. У винтовок серии AR-70/223 магазины имели собственный стандарт, а защелка магазинов располагалась позади приемника, перед спусковой скобой (по типу автомата Калашникова). У винтовок серии AR-70/90 приемник магазинов рассчитан на магазины стандарта НАТО от винтовок М16, а кнопки защелки магазина имеются на обоих сторонах его приемника.

Прицельные приспособления включают мушку с защитными «ушами», установленную на газовом блоке, и перекидной L-образный диоптрический целик с установками на дальность 250 и 400 метров. Кроме того, на верхней поверхности винтовок имеются крепления для оптических или ночных прицелов. Винтовки серии AR-70/90 могут штатно комплектоваться дневной оптикой кратности 4Х фирмы Aimpoint или ночным прицелом Orion фирмы Zeiss. Кроме того, возможна установка адаптеров под любые другие прицелы. Винтовки серии AR-70/90 дополнительно комплектуются быстросменными рукоятками для переноски, устанавливаемыми на крепления для оптики. Основание рукоятки имеет продольные окна, позволяющие использовать штатные прицельные приспособления винтовки.

В базовой конфигурации AR-70/90 винтовка имеет нескладной пластиковый приклад и пластиковую же фурнитуру. В полой пистолетной рукоятке находится комплект принадлежностей для чистки винтовки. Карабины SC-70/90 отличаются только складным вбок металлическим прикладом скелетной конструкции, а карабины SCP-70/90 — еще и укороченным стволом. Запуск винтовочных гранат непосредственно со ствола оружия возможен с AR-70/90 и SC-70/90, для SCP-70/90 необходимо установить на ствол специальный быстросъемный адаптер — удлинитель. Винтовки серии AR-70/90 комплектуются ружейным ремнем, штык-ножом, дополнительно возможна установка быстросъемной легкой складной сошки и еще ряда опций.

Автомат / штурмовая винтовка Beretta ARX-160

штурмовая винтовка Beretta ARX-160, приклад разложен и раздвинут до упора, установлен оптический прицел Trijicon ACOG

штурмовая винтовка Beretta ARX-160, приклад сложен и сдвинут до упора для уменьшения габаритов оружия

штурмовая винтовка Beretta ARX-160 в комплекте с подствольным гранатометом Beretta GLX-160 и перспективным оптоэлектронным прицельным комплексом (включающим в себя дневной, ночной и обычный оптический каналы, лазерный дальномер и баллистический компьютер для гранатомета)

штурмовая винтовка Beretta ARX-160, неполная разборка

Калибр:

5.56×45mm NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

820–900 мм (ствол 406 мм, приклад разложен), 700 мм (ствол 406 мм, приклад сложен)

Длина ствола:

305, 406 или 508 мм

Вес:

около 3 кг (со стволом 406 мм)

Темп стрельбы:

? выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Автомат (штурмовая винтовка) Beretta ARX-160 является перспективным оружием пехоты, в настоящее время (середина 2008 года) разрабатываемым совместно армией Италии и знаменитой итальянской оружейной компанией Беретта. Винтовка Beretta ARX-160 является важным элементом перспективного комплекса оснащения пехотинца «Soldato Futuro» (солдат будущего), в который помимо винтовки входят специальный электронно-оптический прицел (с оптическим, телевизионным и ИК каналами, лазерным целеуказателем и системой передачи данных), а также новый 40 мм однозарядный гранатомет, который может устанавливаться на винтовку Beretta ARX-160.

Штурмовая винтовка Beretta ARX-160 использует более или менее традиционную автоматику с расположенным над стволом газоотводным механизмом газовым поршнем. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Необычной для данного класса оружия являются возможность быстрой замены ствола в полевых условиях, без разборки оружия. Для снятия ствола необходимо всего лишь отвести затвор назад и зафиксировать его там затворной задержкой, а затем нажать клавишу фиксатора (на правой стороне ствольной коробки, перед приемником магазина) и извлечь ствол движением вперед. Ствольная коробка выполнена из ударопрочного полимера, из него же выполнен корпус ударно-спускового механизма, объединенный в один блок с приемником магазинов и пистолетной рукояткой. Еще одна необычная особенность винтовки Beretta ARX-160 — возможность оперативного переключения направления выброса стреляных гильз (на левую или на правую сторону), для чего окна для выброса гильз имеются на обеих сторонах ствольной коробки. Переключение направления выброса гильз осуществляется при помощи нажатия пулей или иным острым твердым предметом на специальный поперечный штифт, расположенный в задней части ствольной коробки. В результате перемещения штифта на ту или другую сторону два симметрично расположенных в затворе выбрасывателя-отражателя меняются своими функциями, обеспечивая выброс гильз в нужную сторону. Питание патронами осуществляется из магазинов стандарта НАТО (совместимых с винтовками М16). В конструкции винтовки предусмотрена затворная задержка. Предохранитель-переводчик режимов огня расположен на обеих сторонах ствольной коробки и обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Штурмовая винтовка Beretta ARX-160 оснащена складным вбок пластиковым прикладом, имеющим регулировку по длине (5-ступенчатый телескопический механизм). На ствольной коробке и цевье винтовки расположены алюминиевые направляющие типа Picatinny rail, на которые могут устанавливаться различные аксессуары и дополнительное оборудование (оптические и электронные прицельные комплексы, подствольный гранатомет и т. п.). Штатно винтовка комплектуется открытым прицелом с мушкой и целиком, расположенными на складных быстросъемных основаниях.

КАНАДА

Штурмовая винтовка Diemaco C7A1 C7A2, карабин C8

штурмовые винтовки Diemaco C7A1 (вверху) и C7A2 (внизу), укомплектованные прицелами Elcans

карабин Diemaco C8A1

Diemaco C7

Diemaco C8

Калибр

5.56×45 мм НАТО

Длина

1020 мм

840 / 760 мм

Длина ствола

510 мм

370 мм

Вес

3.3 кг без магазина / 3.9 кг в снаряженном виде

2.7 кг без магазина / 3.2 кг в снаряженном виде

Магазин

30 патронов

Темп стрельбы

800 выстрелов в минуту

900 выстрелов в минуту

Штурмовая винтовка С7 является слегка модифицированным вариантом винтовки Кольт М16А1Е1, и производится по лицензии канадской компанией DIEMACO (в настоящее время данная компания принадлежит американской компании Кольт и называется Colt Canada). Винтовка состоит на вооружении в Канаде (с 1984 года), а также в Дании (с 1995 года, на частичном вооружении состоит вариант C7FT под обозначением Gevær M/95) и Нидерландах (с 1994 года). Кроме того, выпускается укороченный вариант винтовки по типу карабина Кольт М4, обозначаемый С8. Этот карабин также состоит на вооружении в армии и полицейских формированиях вышеуказанных стран.

Технически, винтовка С7 представляет собой модификацию винтовки  М16А1. Основные отличия — утяжеленный ствол по типу винтовки  М16А2 с более коротким шагом нарезов (под патрон SS109/5.56 мм НАТО), упрощенный диоптрический прицел с двумя установками целика по дальности, по типу  М16А1. Режимы огня — одиночными выстрелами и очередями без ограничения длины очереди. Кроме того, штатно используются не алюминиевые магазины от М16, а пластиковые, на 30 патронов, хотя в принципе можно использовать и любые другие магазины, подходящие к М16. Карабины С8 имеют телескопические приклады, аналогичные прикладам карабинов Кольт М4.

Винтовка С7А1 (фирменное обозначение C7FT от Flat-top — плоский верх) имеет на верхней поверхности ствольной коробки вместо ручки для переноски универсальные направляющие типа Picatinny для крепления прицельных приспособлений, аналогично американской винтовке М16А3. В войска С7А1 поставляется с оптическим прицелом Elcan, имеющим кратность 3,4Х. Карабин С8 также имеет модификацию FT. Вместо прицела Elcan может устанавливаться любой другой оптический или ночной прицел. Интересно, что и C7FT и C8FT штатно комплектуются резервными открытыми прицельными приспособлениями, устанавливаемыми на направляющую типа Пикатинни. При отсутствии необходимости в них эти прицельные приспособления снимаются и носятся в специальном отсеке в прикладе оружия, закрытом подпружиненной крышкой на винтовках C7FT, или отдельно в подсумках — в случае карабинов C8FT.

В настоящее время винтовки С7А1 состоящие на вооружении Канадской армии проходят модернизацию до варианта С7А2, в котором винтовка комплектуется телескопическим прикладом по типу карабина С8, двусторонними рычажками предохранителя и кнопкой защелки магазина, а также цевьем и иной фурнитурой зеленой окраски.

И С7, и С8 могут комплектоваться подствольным 40 мм гранатометом М203, также производимым по лицензии фирмой DIEMACO.

КИТАЙ

Автомат Тип 56 (Type 56)

автомат Тип 56 раннего выпуска с фрезерованной ствольной коробкой

автомат Тип 56 позднего выпуска с штампованной ствольной коробкой

автомат Тип 56–1 со складным вниз прикладом и штыком в боевом положении

автомат Тип 56–2 со складным вбок прикладом и снятым креплением для штыка

гражданский самозарядный карабин 56–1S под патрон 5,56×45 / .223 Remington (экспортная модификация)

Укороченный автомат Тип 56C

Калибр:

7.62×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

874 мм

Длина ствола:

414 мм

Вес:

3.8 кг

Магазин:

30 патронов

Автомат Тип 56 был принят на вооружение НОАК в 1956 году вместе с карабином Тип 56. В то время как карабин представлял собой лицензированный у СССР карабин Симонова (СКС), автомат Тип 56 являлся не более чем также лицензированной копией советского автомата Калашникова АК, с минимальными изменениями. В ходе производства автоматы Тип 56 претерпели целый ряд модификаций; несмотря на то, что с начала 1980-х годов автоматы Тип 56 постепенно снимаются с вооружения в НОАК, их производство продолжается до сих пор — на экспорт, причем автоматы выпускаются как в базовых вариантах, так и в «гражданских» — без возможности стрельбы очередями, а также не только под штатный патрон 7.62×39, но и под популярный на западе патрон .223 Remington.

Нужно отметить, что автоматы Тип 56 отличаются от аналогов, производимых в других странах в первую очередь — в России) несколько худшим качеством. Кроме того, на многих автоматах Тип 56 ранних выпусков отсутствовало хромирование канала ствола, газового поршня и затворной группы, что заметно ухудшало живучесть этих деталей.

Автомат Тип 56 имеет автоматику с газовым двигателем, с длинным ходом газового поршня. Затвор с двумя боевыми упорами запирается за ствольную коробку. Ствольная коробка фрезерованная из стали, органы управления и прицельные приспособления идентичны автомату Калашникова обр. 1947 года. Основное внешнее отличие автомата Тип 56 от прототипа — наличие неотъемного игольчатого штыка, складывающегося вниз и назад под ствол в походном положении. В ходе выпуска более тяжелая и дорогая фрезерованная ствольная коробка была заменена на штампованную, появились варианты Тип 56–2 со складным вбок прикладом от автомата Тип 81. Кроме того, на базе автомата был создан компактный образец Тип 56С, имевший укороченный ствол и складной вбок приклад.

Автомат Тип 63

автомат Тип 63

Калибр:

7.62×39 мм

Тип автоматики:

газовый двигатель, запирание поворотом затвора

Длина:

1029 мм

Длина ствола:

521 мм

Вес без патронов:

3.49 кг

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

Автомат Тип 63 (в некоторых источниках этот образец также именуется Тип 68, в других обозначение Тип 63 относят к образцам с фрезерованной ствольной коробкой, а Тип 68 — к образцам со штампованной ствольной коробкой) был принят на вооружение НОАК в начале 1960-х годов и интересен тем, что представляет собой смесь из нескольких других конструкций и оригинальных решений. Внешне сильно напоминая карабин Симонова СКС советской разработки, выпускавшийся в Китае под обозначением Тип 56, он в то же время имел схему запирания, унаследованную от автомата Калашникова (также выпускавшегося в Китае по лицензии и тоже под обозначением Тип 56). Кроме того, автомат Тип 63 имел и ряд индивидуальных особенностей. По имеющимся данным, в КНР было выпущено свыше миллиона автоматов Тип 63, часть из которых была поставлена различным левым и «анти-империалистическим» режимам и движениям в Азии и Африке. Вариант автомата Тип 63 по лицензии выпускался в Бангладеш. В восьмидесятых годах НОАК постепенно начала заменять автоматы Тип 63 на более современные автоматы Тип 81.

Общая компоновка и цельная деревянная ложа автомата Тип 63 позаимствованы от карабина СКС, от него же взяты общие очертания ствольной коробки. Ствольная коробка на автоматах раннего выпуска — фрезерованная из стали, на поздних — штампованная из стального листа.

Узел запирания с поворотным затором, напоминает таковой от автомата Калашникова. Газоотводный механизм — с коротким рабочим ходом газового поршня, расположенного над стволом, схож с аналогичным узлом советского карабина Симонова СКС, и имеет двухпозиционный газовый регулятор оригинальной конструкции. В конструкции также имеется унаследованный от СКС механизм затворной задержки, оставляющий затвор в открытом положении по израсходовании всех патронов в магазине. В передней части затворной рамы выполнены направляющие для обойм, позволяющие снаряжать пустой магазин при открытом затворе, без его отделения от оружия (также аналогично карабину СКС). Режимы огня — одиночные выстрелы и автоматический огонь, переводчик режимов огня / предохранитель расположен перед спусковой скобой, справа. Питание осуществляется из отъемных двухрядных магазинов на 20 или 30 патронов, конструктивно схожих с магазинами для АК, однако, не идентичных им. Автомат Тип 63 оснащался неотъемным складным граненым штыком игольчатой формы и ремнем для переноски

Штурмовая винтовка (автомат) Type 81 / Тип 81

7.62×39 мм штурмовая винтовка (автомат) Type 81–1 / Тип 81–1 со складным прикладом

экспериментальная 5,8×42 мм штурмовая винтовка (автомат) Type 87–1 / Тип 87–1 со складным прикладом

7.62×39 мм штурмовая винтовка (автомат) Type 81S / Тип 81S с фиксированным прикладом (вверху) и ручной пулемет Type 81MGS / Тип 81MGS (внизу)

Калибр:

7,62×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

955 мм (730 мм для варианта Тип 81–1 со сложенным прикладом)

Длина ствола:

450 мм

Вес:

3,5 кг без магазина и штыка

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Семейство стрелкового оружия, известное как Тип 81, было официально принято на вооружение НОАК в 1981 году и состояло из двух штурмовых винтовок, обозначаемых Тип 81 и Тип 81–1, и ручного пулемета Тип 81. Разработка этого семейства была начата в начале 1970-х годов для замены постепенно устаревающих автоматов Тип 56 (лицензионный клон автомата Калашникова АК/АКМ) и Тип 68 на вооружении НОАК, а также для экспорта. Автоматы Тип 81 использовались НОАК в ходе пограничных конфликтов с Вьетнамом конца 1980-х годов, где показали себя надежным оружием, немного превосходящим автоматы Калашникова по эффективной дальности стрельбы (за счет более длинного ствола при аналогичном патроне) и комфортности (за счет несколько меньшей ощущаемой отдачи). Кроме НОАК, автоматы и ручные пулеметы Тип 81 поставлялись в Пакистан и ряд других стран под обозначением NORINCO Type 81. В настоящее время автоматы Тип 81 состоят на вооружении НОАК, и постепенно заменяются на новые автоматы QBZ-95 калибра 5.8 мм. Кроме того, система стрелкового оружия Тип 81 послужила основой для разработки с конца 1980-х годов экспериментальной системы вооружения Тип 87 (состояла из автомата и ручного пулемета) под патрон 5.8×42 мм, на которой и отрабатывался новый перспективный промежуточный патрон калибра 5.8 мм. Визуально автоматы Тип 81 легко отличить от автоматов Калашникова по более длинному стволу и большему промежутку между спусковой скобой и магазином. Автоматы Тип 87 калибра 5.8 мм визуально отличались от Тип 81 магазинами меньшей кривизны и длины и несколько измененной фурнитурой из пластика, а не из дерева.

Штурмовая винтовка (автомат) Тип 81 является дальнейшим развитием автомата Тип 68 китайской разработки. Автомат Тип 81 построен на основе автоматики с газовым двигателем и запиранием поворотом затвора. Газовый поршень с коротким рабочим ходом расположен над стволом, газоотводный узел имеет двухпозиционный газовый регулятор и дополнительно кран, полностью перекрывающий газоотводный тракт для запуска ружейных гранат со ствола оружия. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора, на два боевых упора, за вырезы в ствольной коробке.

Предохранитель — переводчик режимов огня расположен на ствольной коробке слева, над спусковой скобой, и удобно управляется большим пальцем правой руки. На экспортных автоматах и ручных пулеметах Тип 81S (позднего выпуска) предохранитель располагался внутри спусковой скобы, позади спускового крючка. Ствольная коробка штампованная из стали, приклад и фурнитура деревянные. У автоматов Тип 81–1 приклад складной вбок, металлический, скелетного типа. Прицельные приспособления — открытые, включают в себя мушку в кольцевом намушнике, смонтированную на газоотводном узле, и открытый целик с регулировкой по дальности стрельбы от 100 до 500 метров.

Для питания патронами используются магазины от автомата Тип 56 (АК-47) на 30 патронов, кроме того, возможно использование барабанных магазинов на 75 патронов от ручного пулемета Тип 81 (по конструкции отличаются от магазинов советского ручного пулемета РПК).

В отличие от более ранних образцов китайской разработки, автоматы Тип 81 оснащаются не интегральными складными штыками игольчатой конструкции, а отъемными штык-ножами.

Винтовка NORINCO Type 86s / Тип 86s

Калибр:

7.62×39 мм

Длина:

667 мм

Длина ствола:

438 мм

Вес:

3.59 кг

Магазин:

20 или 30 патронов (стандартный от АКМ)

Винтовка Тип 86s является малоуспешной попыткой создать более компактное оружие в компоновке буллпап на основе уже существующей системы классической компоновки — в данном случае, автомата Тип 56 — китайской версии автомата Калашникова. Вполне вероятно, что отправной точкой для китайских конструкторов стал финский автомат Valmet M82. Как бы то не было, подобно финскому прототипу китайский автомат не нашел покупателей ни в своей стране, ни за рубежом. В течение непродолжительного времени в конце 1980-х и начале 1990-х годов государственная корпорация NORINCO продавала на экспорт «гражданские» версии автомата, не имеющие возможности стрельбы очередями. При сравнении с финским аналогом нужно отметить, что китайцы внесли в базовую конструкцию больше изменений, а заодно скопировали и несколько решений у западных производителей оружия.

Автоматика винтовки Тип 86s практически полностью повторяет устройство автомата Калашникова, однако есть и отличия. Так, расположение рукоятки взведения затвора (сверху над ствольной коробкой), равно как и интегральная рукоятка для переноски со встроенными прицельными приспособлениями скопированы у французского автомата FAMAS. Передняя складная рукоятка позаимствована у австрийского автомата Steyr AUG. Предохранитель перенесен вперед и расположен справа над рукояткой управления огнем. Сама ствольная коробка удлинена вперед при помощи специальной накладки и доходит до газовой камеры на стволе.

Штурмовая винтовка (автомат) QBZ-95 / 97 (Тип 95 / 97)

5.8×42 мм автомат QBZ-95, вид слева

5.8×42 мм автомат QBZ-95, вид справа; магазин снят, на рукоятку для переноски установлен оптический прицел кратности 4×

5.56×45 мм автомат QBZ-97 / Type 97, экспортный вариант, рассчитанный под магазины от M16

Калибр:

5.8×42 мм (5.56×45 мм NATO для qbz-97)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

760 мм

Длина ствола:

490 мм

Вес:

3.35 кг без патронов

Магазин:

30 патронов

В 1980-х годах на вооружении НОАК — Народно-Освободительной Армии Китая находился широкий спектр оружия — от устаревших карабинов Тип 56 (лицензионные карабины Симонова СКС советской разработки), до более или менее современных автоматов Тип 81 китайской разработки. Тем не менее, следуя всеобщей тенденции к уменьшению калибра стрелкового оружия, китайцы начали достаточно амбициозный проект по созданию своего собственного малокалиберного патрона и оружия под него. В ходе исследований и испытаний было рассмотрено множество вариантов патронов калибра 5.8, 6 и 6.2 мм. В результате был выбран калибр 5.8 мм, и под него разработаны промежуточные образцы стрелкового оружия Тип 87, на базе автоматов и ручных пулеметов Тип 81 калибра 7.62 мм. Разработка принципиально новой системы стрелкового оружия под новый патрон 5.8×42 мм была начата в Китае в конце 1980-х годов. Новое оружие должно было использовать самые современные материалы, включая алюминиевые сплавы и пластмассы, а также иметь конфигурацию буллпап. В 1995 году новая система стрелкового оружия официально принимается на вооружение НОАК под обозначением QBZ-95 (иногда также используется обозначение Тип 95).

Впервые автомат QBZ-95 был показан широкой публике во время перехода Гонконга под управление КНР в 1997 году — войска нового «коммунистического» гарнизона Гонконга были вооружены этим автоматом. Обозначение QBZ происходит от слов «Qing Buqiang Zu», или «семейство легких винтовок». В настоящее время семейство стрелкового оружия QBZ-95 состоит на вооружении ряда элитных частей НОАК. Это семейство включает в себя стандартный и укороченный автоматы, ручной пулемет с магазинным питанием, и снайперскую винтовку. Все эти образцы используют новый промежуточный патрон китайской разработки калибра 5.8 мм (обозначение 5.8×42 мм). Этот патрон имеет пулю массой 4.1 грамма со стальным сердечником, начальная скорость пули при стрельбе из автомата QBZ-95 — 930 м/с.

Специально для экспорта на базе QBZ-95 создано семейство стрелкового оружия QBZ-97 (Тип 97) под патрон 5.56 мм НАТО. Основное визуальное отличие QBZ-97 от QBZ-95 — увеличенный по высоте приемник магазина с боковым расположением кнопки фиксации магазина. Питание патронами QBZ-97 осуществляется из магазинов от винтовки M16.

Автомат QBZ-95 построен по конфигурации буллпап, при которой магазин располагается позади рукоятки управления огнем. Корпус оружия изготовлен из высокопрочного пластика, ствольная коробка — из алюминиевого сплава. Автоматика QBZ-95 в значительной мере скопирована с советской снайперской винтовки Драгунова СВД. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора на 3 боевых упора, газовый двигатель имеет поршень с коротким рабочим ходом, расположенный над стволом.

Ударно-спусковой механизм имеет 2 режима огня — одиночные выстрелы и очереди. Предохранитель — переводчик режимов огня расположен слева в задней части ствольной коробки, у самого затылка приклада. Передняя часть спусковой скобы сильно увеличена, что по идее должно обеспечивать более удобный хват для левой руки. Прицельные приспособления расположены на интегральной рукоятке для переноски, и имеют регулировку по дальности от 100 до 500 метров с шагом 200 метров (100–300–500). На рукоятке для переноски имеются монтажные точки для установки креплений под оптические или ночные прицелы.

Автомат QBZ-95 может комплектоваться подствольным 40 мм гранатометом китайской разработки, либо использоваться для метания ружейных гранат, надеваемых на ствол оружия. Кроме того, он комплектуется отъемным штык-ножом и ремнем для переноски.

Автомат Тип 03 (Type 03 / QBZ-03)

Экспериментальный автомат Тип 87, послуживший предшественником автомата Тип 03

автомат Тип 03 (QBZ-03) с примкнутым штыком

Неполная разборка автомата Тип 03 (QBZ-03)

Калибр:

5.8×42 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

950 мм (750 мм при сложенном прикладе)

Длина ствола:

??

Вес:

3.5 кг

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Автомат Тип 03 (китайское обозначение QBZ-03) является прямым конкурентом относительно новому китайскому автомату Тип 95 / QBZ-95, состоящему на вооружении НОАК с конца 90-х годов прошлого столетия. По каким-то причинам, в широкой печати не освещаемым, автомат QBZ-95, сделанный в компоновке буллпап, не удовлетворил китайских военных, и на свет появился автомат Тип 03 под тот же новый патрон калибра 5.8 мм, но уже с традиционной компоновкой. Нужно отметить, что для отработки и испытаний патронов 5.8×42 в конце восьмидесятых годов китайцы создали на базе 7.62 мм автомата Тип 81 экспериментальный 5.8 мм автомат Тип 87, но он на вооружение принят не был, и его выпуск был ограничен небольшой опытной серией.

В настоящее время совершенно непонятно, какое будущее ждет автоматы Тип 03 и Тип 95, однако возможно что в ближайшие год-два мы об этом узнаем.

Автомат Тип 03 использует газоотводный двигатель с верхним расположением газового поршня, имеющего короткий рабочий ход. Запирание осуществляется поворотом затвора. Питание патронами — из пластиковых коробчатых магазинов, совместимых с автоматом QBZ-95. Ствольная коробка выполнена из двух штампованных из стального листа половин. верхней и нижней, соединенных поперечными штифтами. Переводчик-предохранитель расположен на левой стороне оружия, над пистолетной рукояткой, и обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами и очередями. Приклад пластиковый, складной вправо.

Штурмовая винтовка CQ / M311

5.56 мм винтовка CQ

5.56 мм карабин CQ-M4

типичная маркировка винтовок CQ

Калибр:

5.56×45 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

986 мм

Длина ствола:

508 мм

Вес:

2.9 кг без магазина

Темп стрельбы:

900 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Штурмовая винтовка CQ (альтернативное обозначение в каталогах компании NORINCO — M311) является достаточно точной копией американской винтовки M16A1, выпускаемой в Китае на экспорт (естественно, безо всяких лицензий). Выпуск винтовки CQ был налажен в восьмидесятых годах прошлого века, причем выпускались как армейские варианты, имеющие возможность ведения огня очередями, так и «гражданские» версии, стреляющие только одиночными выстрелами. Недавно на базе винтовки CQ был разработан карабин, являющийся прямым аналогом американского карабина M4A1.

По устройству винтовка CQ полностью повторяет M16A1, имея такой же «прямой» газоотводный механизм без газового поршня, такой же поворотный затвор и аналогичную «переламывающуюся» ствольную коробку из алюминиевого сплава. Незначительные отличия имеются только в форме цевья, пистолетной рукоятки и приклада винтовки.

РОССИЯ / СССР

Автомат Федорова (Россия)

Автомат Федорова

ствольная коробка, ствол и затворная группа Автомата Федорова, ложа снята. Правая запирающая личинка хорошо видна перед рукояткой затвора, она находится в нижнем положении (затвор отперт, ствол в положении наибольшего отката)

Схема функционирования узла запирания автомата Федорова. Вверху — затвор заперт, внизу — ствол в положении максимального отката, затвор открыт.

Цифрами обозначены: 1 — ствол; 2 — затвор; 3 — запирающая личинка (одна из двух); 4 — неподвижный упор в ствольной коробке

Калибр:

6,5×50sr Арисака

Тип автоматики:

использование энергии отдачи при коротком ходе ствола

Длина:

1045 мм

Длина ствола:

520 мм

Вес:

4.4 кг без магазина

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту

Магазин:

25 патронов

Капитан Русской Императорской армии Федоров приступил к разработке самозарядной винтовки в 1906 году. Его первая винтовка была создана под штатный патрон Русской армии калибра 3 линии (7.62×54R) и имела неотъемный магазин на 5 патронов. Испытания самозарядной винтовки системы Федорова начались в 1911 году, в 1912 году АртКом принял решение заказать опытную партию в 150 винтовок для войсковых испытаний. А уже в 1913 году Федоров предложил автоматическую винтовку своей конструкции, рассчитанную под новый патрон, разработанный самим же Федоровым.

Этот патрон имел остроконечную пулю калибра 6.5 мм массой 8.5 грамм, и гильзу бутылочной формы без выступающей закраины. Начальная скорость пули патрона Федорова составляла порядка 850 м/с, что давало дульную энергию порядка 3100 Джоулей (у патрона 7.62×54R дульная энергия составляет 3600–4000 Джоулей в зависимости от варианта снаряжения). Из этих характеристик, кстати, можно сделать вывод что патрон Федорова не являлся «промежуточным» в современном понимании — это был вполне полноценный винтовочный патрон уменьшенного калибра (для сравнения — дульная энергия промежуточного патрона 7.62×39 составляет примерно 2000 Джоулей). Тем не менее, патрон Федорова обеспечивал меньший импульс отдачи по сравнению со штатным патроном, имел меньшую массу и был более приспособлен для использования в автоматическом оружии.

В конце 1913 года начались испытания автоматических винтовок Федорова под новый патрон, однако начавшаяся Первая Мировая война положила конец изысканиям в области новых патронов. Тем не менее, в 1915 году русская армия испытывала жестокую нужду в стрелковом оружии, в том числе легких ручных пулеметах. Было принято решение о заказе автоматических винтовок Федорова в качестве легкого оружия поддержки пехоты, при этом винтовки предполагалось перестволить под японский патрон 6,5×50SR Арисака, обладавший характеристиками, весьма схожими с патроном Федорова, и имевшимися в значительном количестве (эти патроны вместе с винтовками Арисака были закуплены в начале войны для восполнения потерь в оружии Русской армии). При этом уже выпущенные винтовки переделывались под японский патрон путем установки в патронник специального вкладыша.

Летом 1916 года опытные винтовки были направлены в особую роту, где прошли их стрелковые испытания. Осенью 1916 года было принято решение заказать автоматические 2.5-линейные (6.5 мм) винтовки Федорова Сестрорецкому оружейному заводу, однако этот завод не справлялся даже с выпуском основной продукции (винтовок обр. 1891/10 года), и массового производства оружия системы Федорова (термин «автомат» был введен начальником стрелкового полигона Н. И. Филатовым позже, в 1920-х годах) так развернуто и не было. В 1918 году было принято решение о переводе производства автомата Федорова на новый, только еще строящийся завод в городе Ковров, с уменьшением заказа с 15 000 до 9000 стволов, однако всего в период с 1920 по 1924 год, когда производство автомата Федорова было закончено, общий выпуск составил всего 3200 единиц. На вооружении РККА автоматы Федорова находились до 1928 года, когда в связи с унификацией боеприпасов было решено снять с вооружения оружие калибров, отличающихся от основного (в данном случае 7.62×54R). Автоматы были переданы на склады и в дальнейшем были использованы только в ходе войны с Финляндией в 1940 году, когда небольшое количество автоматов Федорова было вновь возвращено в войска.

Нужно отметить, что сам по себе автомат Федорова не мог всерьез рассматриваться как массовое армейское оружие — он обладал недостаточной надежностью (особенно в условиях запыления и загрязнения), был довольно сложен в производстве и обслуживании. Основная и наиболее важная заслуга Федорова в данный период, по мнению автора, состоит именно в создании рабочего (путь и не идеального) образца индивидуального автоматического оружия — автомата. Более того, сам Федоров в своей работе «Эволюция стрелкового оружия» указывал. что его автомат предназначался в первую очередь для вооружения различных специальных подразделений, а не линейной пехоты, таких как мотоциклетные команды, конно-охотничьи команды, а также для отборных стрелков в пехоте. Пожалуй что единственным серийным и даже более массовым аналогом автомата Федорова может считаться автоматическая винтовка Браунинга BAR M1918 в ее исходном варианте, однако в силу использования значительно более мощного патрона .30–06 винтовка (автомат) Браунинга весила в два раза больше автомата Федорова.

Кроме того, автомат Федорова в конце двадцатых и начале тридцатых годов послужил базой для создания одного из первых унифицированых семейств стрелкового оружия. включавшего в себя не только автомат, но и ручные пулеметы, а также пулеметы для установки на боевой технике. Эти разработки опередили свое время как минимум на 30–40 лет. Не менее важна и роль Федорова как последовательного сторонника принятия уменьшенных калибров в стрелковом оружии.

Автомат Федорова использовал энергию отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола осуществлялось при помощи двух качающихся личинок, расположенных по бокам казенной части ствола. При переднем положении ствола личинки находились в горизонтальном положении. и их боевые упоры входили в зацепление с затвором. жестко запирая ствол. В процессе отката подвижной системы личинки, взаимодействуя со ствольной коробкой поворачивались вниз, освобождая затвор. Для повышения надежности функционирования в механизм введен рычажный ускоритель затвора. Автомат Федорова допускал ведение огня одиночными выстрелами и очередями, отдельные переводчик режимов огня и предохранитель располагались на основании спускового механизма, внутри спусковой скобы (предохранитель — перед спусковым крючком, а переводчик — позади спускового крючка). Питание патронами осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов с двухрядным расположением патронов, емкостью 25 патронов. Ложа оружия была выполнена из дерева и имела дополнительную переднюю рукоятку для удержания. Прицельные приспособления открытые, и мушка и целик закреплены на подвижном стволе. Также допускалась установка штыка, для чего на металлическом кожухе ствола, расположенном в передней части ложи, имелись соответствующие крепления.

Автомат Калашникова АК АКС АКМ АКМС

Первый советский автомат под промежуточный патрон образца 1943 года (7.62×41) — автомат Судаева АС-44, проходивший войсковые испытания весной-летом 1945 года

экспериментальный автомат системы Токарева под патрон 7.62×41, 1945 год

первый опытный автомат Калашникова под патрон 7.62×41, 1946 год, также известный как АК-46

опытный автомат Калашникова АК-46, неполная разборка

Опытный автомат Булкина АБ-46, оказавший значительное влияние на конструкцию автомата Калашникова АК-47

Опытный автомат Булкина АБ-46, неполная разборка

первый опытный автомат Калашникова 1947 года, также известный как АК-47

опытный автомат Калашникова 1947 года, неполная разборка

опытный автомат Калашникова 1947 года, вторая модель

серийный автомат Калашникова АК выпуска 1949–51 годов, со штампованной ствольной коробкой

серийный автомат Калашникова АК выпуска после 1951 года, с фрезерованной ствольной коробкой

серийный автомат Калашникова АК выпуска после 1951 года, с фрезерованной ствольной коробкой

серийный автомат Калашникова АК выпуска после 1951 года, в варианте для Спецназа, укомплектованный глушителем ПБС-1

серийный автомат Калашникова модернизированный АКМ раннего выпуска

серийный автомат Калашникова модернизированный со складным прикладом АКМС

серийный автомат Калашникова модернизированный АКМН (с кронштейном для ночного прицела на левой стороне ствольной коробки) и с дульным компенсатором, появившемся на автоматах АКМ в начале 1960-х годов

АКМ с подствольным 40 мм гранатометом ГП-25

вид АКМ в разрезе

Калибр:

7.62×39 мм

Длина:

870 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес с пустым магазином:

АК: 4,3 кг; АКМ: 3,14 кг

Емкость магазина:

30 патронов

Темп стрельбы:

600 выстрелов/мин

История появления на свет автомата Калашникова началась в конце 1942 года, когда советские войска захватили на Волховском фронте первые образцы германских автоматических карабинов (автоматов) MKb.42(H) под промежуточный патрон 7.92×33. Летом 1943 года на совещании в НКО по результатам изучения трофейного автомата  MKb.42(H) и американского карабина M1 было принято решение о необходимости срочной разработки своего комплекса оружия под промежуточный патрон, обеспечивавшего пехоте возможность эффективного ведения огня на дальностях порядка 400 метров (за пределами возможностей пистолетов-пулеметов). Разработка нового комплекса была начата, разумеется, с создания нового патрона, и уже в ноябре 1943 года всем организациям, занимающимся разработкой стрелкового оружия, были разосланы чертежи и спецификации нового патрона, разработанного конструкторами Семиным и Елизаровым. Этот патрон имел бутылочную гильзу длиной 41 мм и снаряжался остроконечной пулей калибром 7.62 мм и массой 8 грамм со свинцовым сердечником. Разработки оружия под новый патрон были начаты по нескольким направлениям — автомат, самозарядный карабин и карабин с ручной перезарядкой. В середине 1944 года комиссия по испытаниям отобрала для дальнейшей отработки автомат конструкции Судаева, получивший индекс АС-44. По результатам его доработки было принято решение о выпуске малой серии и проведении войсковых испытаний, которые прошли весной-летом 1945 года как в группе советских войск в Германии, так и в ряде частей на территории СССР. Общий опыт испытаний оказался положительным, однако войска высказали твердое требование по снижению массы автомата. В результате было принято решение провести еще один тур испытаний в начале 1946 года.

Здесь на сцену и выходит сержант Калашников. После ранения в 1942 году он в ходе лечения разработал пистолет-пулемет оригинальной конструкции, и в результате был направлен для продолжения службы на Научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) в городке Щурово, неподалеку от Москвы. Здесь Калашников в 1944 году разработал самозарядный карабин, в конструкции которого прослеживалось явное влияние американской винтовки M1 Garand, а с объявлением конкурса на автомат Калашников включился и в него. В ноябре 1946 года проект Калашникова был, в числе некоторых других, одобрен для изготовления опытных образцов, и Калашников был откомандирован в Ковров, на завод № 2 для непосредственно изготовления опытных автоматов. Первый автомат Калашникова, известный как АК-46, имел автоматику с коротким ходом расположенного над стволом газового поршня и поворотным затвором по типу Гарандовского. Автомат также имел конструкцию с разъемной ствольной коробкой, и раздельные предохранитель и переводчик режимов огня на левой стороне оружия. В декабре 1946 года автомат Калашникова АК-46 вышел на испытания, где его главными конкурентами стали тульские автоматы Булкина АБ-46 и автомат Дементьева А. Д. Затем последовал второй тур испытаний, после которого АК-46 был признан комиссией непригодным для дальнейшей отработки. Невзирая на это решение, Калашников (при поддержке ряда членов комиссии, состоящей из офицеров НИПСМВО, с которыми он проходил службу на полигоне с 1943 года) добился пересмотра решения и получил одобрение на дальнейшую доводку своего автомата.

Вернувшись в Ковров, Калашников принял решение о радикальной переработке своей конструкции, в чем ему активно помогал опытный конструктор Ковровского завода Зайцев. В результате к следующему туру испытаний был фактически создан новый автомат, имевший с АК-46 самое минимальное сходство, но зато получивший значительное сходство с одним из главных конкурентов — автоматом Булкина (сюда попадают затворная рама с жестко присоединенным газовым поршнем, компоновка ствольной коробки и ее крышки, размещение возвратной пружины с направляющей и использование выступа на направляющей возвратной пружины для запирания крышки ствольной коробки). Вообще, все ключевые конструктивные решения нового автомата были позаимствованы у других систем — так, ударно-спусковой механизм был заимствован с минимальными усовершенствованиями у чешской самозарядной винтовки Холека, рычажок предохранителя, являвшийся также пылезащитной крышкой для окна рукоятки затвора был «подсмотрен» у самозарядной винтовки Remington 8 конструкции Браунинга, «вывешивание» затворной группы внутри ствольной коробки с минимальными площадями трения и большими зазорами — у автомата Судаева.

Здесь нужно особо отметить, что в указанный период копирование и заимствование чужих конструктивных решений (в том числе и у прямых конкурентов) не только не возбранялось, но и прямо приветствовалось как испытательной комиссией, так и вышестоящими организациями. В конце концов, вся интеллектуальная собственность (в сегодняшнем понимании) тогда в СССР считалась общей, т. е. принадлежавшей не одному изобретателю, а всему народу (или государству), и соответственно могла использоваться во благо народа и государства кем угодно. Также нужно заметить, что само по себе использование суммы уже проверенных и удачных решений отнюдь не гарантирует успеха результирующего образца — для этого необходима значительная инженерно-конструкторская работа, которая и была проделана Калашниковым и Зайцевым в самые сжатые сроки.

В результате на очередной тур испытаний, проводившийся в декабре 1946 — январе 1947, вышли три автомата — слегка доведенные образцы Дементьева и Булкина и фактически новый автомат Калашникова и Зайцева.

По результатам испытаний ни один образец полностью не удовлетворил тактико-техническим требованиям — автомат Калашникова, будучи наиболее надежным из всех трех, показал недостаточную кучность стрельбы, а единственный автомат, полностью удовлетворивший требованиям по кучности — ТКБ-415 системы Булкина, имел проблемы с надежностью и живучестью ряда деталей. На заседании испытательной комиссии по результатам очередного этапа конкурса в конце концов было принято решение о рекомендации автомата Калашникова к войсковым испытаниям как наиболее надежного, а доведение его до требований ТТТ по кучности стрельбы было отложено на неопределенный срок. Это решение можно считать оправданным с той точки зрения, что в сложившейся на тот момент ситуации Советской армии был бы гораздо полезнее надежный, но не очень точный автомат в ближайшем будущем, чем надежный и точный автомат неизвестно когда.

Производство новых автоматов было решено налаживать на заводе в Ижевске, куда Калашников и был командирован из Коврова в конце 1947 года. Первые партии новых автоматов были собраны в Ижевске в середине 1948 года, а в конце 1949 года по результатам войсковых испытаний новый автомат был принят на вооружение Советской армии в двух вариантах под обозначениями «7.62 мм автомат Калашникова АК» и «7.62 мм автомат Калашникова со складным прикладом АКС» (для воздушно-десантных войск).

Серийное производство новых автоматов разворачивалось в Ижевске с большими проблемами. Главной проблемой стала ствольная коробка, собиравшаяся из штампованного стального корпуса и массивного фрезерованного вкладыша в передней части при помощи заклепок. Несовершенство технологии приводило к искажениям формы и размеров ствольной коробки и иным проблемам, что, в свою очередь, вызывало большой процент брака. После анализа проблем конструкторами завода было принято казалось бы парадоксальное решение — переход к «устаревшей» технологии фрезерования ствольной коробки из цельной поковки вместо штамповки и клепки будет экономически оправдан из-за резкого снижения количества брака и возвратов автоматов от военной приемки. Новая ствольная коробка была разработана в отделе главного конструктора Ижевского завода, и с 1951 года автоматы АК и АКС стали выпускаться с фрезерованной ствольной коробкой. При этом по ходу производства в конструкцию и технологию выпуска автоматов вносились многочисленные усовершенствования.

Появление в первой половине пятидесятых годов опытного автомата Коробова, превосходившего АК по кучности стрельбы, а также более легкого и дешевого в производстве, повлекло за собой появление в 1955 году новых ТТТ на облегченный автомат. В дальнейшем к этим требованиям добавились требования к созданию максимально унифицированного с автоматом ручного пулемета — оружия поддержки уровня отделения. Конкурсные испытания новых систем прошли в 1957–58 годах и включали в себя достаточно большой спектр образцов из разных КБ. На эти испытания группа Калашникова представила усовершенствованный вариант АК с новой штампованной ствольной коробкой, а также ручной пулемет на его базе. По результатам испытаний в 1959 году на вооружение Советской армии был принят «7.62 мм автомат Калашникова модернизированный АКМ», как продемонстрировавший высокую надежность, приемлемые характеристики по точности и кучности стрельбы и «знакомый» как промышленности, так и войскам.

В 1974 году на вооружение Советской Армии принимается 5.45 мм стрелковый комплекс, состоящий из автомата АК-74 и ручного пулемета РПК-74, и производство автоматов в СССР АКМ было свернуто. Тем не менее, значительное количество 7.62 мм автоматов АКМ до сих пор остается на вооружении различных родов войск Российской армии — мне самому во время службы в Войсках ПВО России в 1997–1998 году приходилось стрелять из штатных 7.62 мм автоматов выпуска конца 1960-х — начала 1970-х годов. Немалое число 7.62 мм автоматов находится на вооружении МВД и милиции России.

АК и в последующем АКМ широко поставлялись дружественным СССР странам и режимам, как в виде готового оружия, так и в виде лицензий на производство в купе со всей необходимой документацией и технической помощью. 7.62 мм автоматы производились в Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Египте, Ираке, Китае, Румынии, Северной Корее, Финляндии, а поставлялись в еще большее число стран. Собственно говоря, столь широкое распространение автоматов Калашникова в мире (как правило, количество произведенных автоматов типа АК по всему миру оценивается порядка 90 миллионов штук) в первую очередь определяется политикой СССР, щедро раздававшего автоматы и технологии его производства всем, кто заявлял готовность идти по социалистическому пути или хотя бы бороться с мировым империализмом и колониализмом. В результате такой щедрости в прошлом в настоящее время Россия утеряла значительную часть рынка автоматов, так как сейчас только ленивый в странах бывшего социалистического блока не производит тот или иной вариант автомата Калашникова. Говорить о каком либо нарушении патентных прав здесь не приходится, так как даже без учета неоригинальности конструкции ее возраст превышает все максимальные сроки патентной защиты, а полученный в 1997 году патент на «автомат Калашникова» (мировой патент WO9905467 от 4 февраля 1999 г.) фактически защищает лишь отдельные решения, воплощенные в автоматах серии АК-74М, но никак не более ранние АК и АКМ.

Гражданские полуавтоматические варианты АК пользуются немалой популярностью как в России (карабины и дробовики серии «Сайга»), так и за рубежом, особенно в США (главным образом из-за раскрученности бренда «Калашников», неприхотливости к патронам и низкой цены).

Один из мифов, связанных с АК, гласит, что Калашников «срисовал» АК с немецкого автомата МР-43, известного также как Stg.44, указывая также, что по некоторым данным Шмайссер работал в Ижевске с 1947 по 1950 годы. Действительно, на первый взгляд, внешняя компоновка АК и МР-43 схожа, как схожа и концепция автоматического оружия под промежуточный патрон. Похожие очертания ствола, мушки и газоотводной трубки обусловлены применением схожего газоотводного двигателя (изобретенного задолго до Шмайссера и Калашникова). Разборка АК и МР-43 различается принципиально: у АК снимается крышка ствольной коробки, у МР-43 откидывается вниз на штифте коробка УСМ вместе с рукояткой управления огнем. Различны также устройство запирания ствола (поворотный затвор у АК против перекоса затвора у  МР-43) и ударно-спусковые механизмы. Вполне вероятно, что Калашников знал о МР-43, однако очевидно, что при создании своего автомата он более ориентировался на другие известные образцы и системы (см. выше). Основной заслугой Калашникова (а точнее — всей его команды, занимавшейся разработкой и отладкой автомата), является именно оптимальная компоновка уже известных и проверенных решений в единый образец, отвечающий поставленным требованиям.

Достоинства АК известны всем. Это высокая надежность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, неприхотливость к обслуживанию, простота в использовании и обслуживании, невысокая стоимость в массовом производстве. Недостатки, впрочем. также хорошо известны. Это, в первую очередь, не самая удачная эргономика всего оружия — особенно много заслуженных нареканий вызывает переводчик-предохранитель, неудобный в использовании, а также форма и размеры приклада. Достаточно грубые прицельные приспособления при короткой прицельной линии также не способствуют точности стрельбы, особенно одиночными выстрелами. При этом все указанные недостатки могли бы быть легко устранены если не в АКМ, то уж в АК-74 точно, однако консерватизм военных чинов, да и производителей оказался, к сожалению, непробиваем. В целом, АК можно охарактеризовать как идеальное оружие для уже давно прошедшей Второй (и так и не наступившей, слава богу, Третьей) Мировой войны, что и не удивительно — он создавался на основе свежего и весьма сурового опыта этой войны. Для современных условий ведения локальных войн и конфликтов все семейство АК/АКМ/АК-74 отчасти устарело, но сколько нибудь серьезной замены пока не предвидится — автомат Никонова АН-94 со всей очевидностью АК-74 в войсках не заменит. Впрочем, в защиту АКМ и АК-74 следует сказать, что в существующей Российской армии призывного типа введение потенциально более эффективного автомата вряд ли даст сколько-нибудь существенный эффект, так как для реализации его потенциала потребуется радикально изменить (а главное — повысить) уровень стрелковой подготовки солдат.

Техническое описание автомата АКМ

Автомат Калашникова АКМ является автоматическим оружием с газовым двигателем автоматики, магазинным питанием и воздушным охлаждением ствола.

Основу автоматики составляет газовый двигатель с длинным ходом газового поршня. Ведущим звеном автоматики является массивная затворная рама, к которой жестко присоединен шток газового поршня. Газовая камора расположена над стволом, газовый поршень перемещается внутри съемной газовой трубки со ствольной накладкой. Затворная рама перемещается внутри ствольной коробки по двум боковым направляющим, причем в конструкции предусмотрены значительные зазоры между движущимися частями автоматики и неподвижными элементами ствольной коробки, что обеспечивает надежное функционирование даже при сильном внутреннем загрязнении оружия. Еще один аспект, способствующий надежной работе автоматики в тяжелых условиях — заведомо избыточная в нормальных условиях мощность газового двигателя. Это позволяет отказаться от газового регулятора, и тем самым упростить конструкцию оружия и его эксплуатацию. Ценой такого решения является увеличенная отдача и вибрация оружия при стрельбе, что снижает точность и кучность огня, а также снижает ресурс ствольной коробки, в заднюю стенку которой приходятся удары массивной затворной рамы. Запирание канала ствола осуществляется поворотным затвором на два радиальных боевых упора, входящих в зацепление с элементами вкладыша ствольной коробки. Вращение затвора обеспечивается при взаимодействии выступа на его теле с фигурным пазом на внутренней поверхности затворной рамы. Возвратная пружина с направляющим стержнем и его основанием выполнены в виде единой сборки. Основание стержня возвратной пружины также служит защелкой крышки ствольной коробки. Рукоятка взведения выполнена зацело с затворной рамой, расположена на оружии справа и движется при стрельбе.

Ствольная коробка АКМ — штампованная из стального листа, с приклепанной фрезерованной вставкой в передней ее части. У ранних автоматов АК ствольная коробка была комбинированной из штампованных и фрезерованных элементов, у серийных АК — цельнофрезерованной. На первый взгляд фрезерованная ствольная коробка и штампованная могут быть легко отличены друг от друга по форме выемок над гнездом для магазина. На АК с фрезерованной коробкой это достаточно длинные фрезерованные углубления прямоугольной формы, на АКМ — это небольшие выштамповки овальной формы.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) АКМ — курковый, обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Выбор режимов огня и включение предохранителя осуществляются длинным штампованным рычажком на правой стороне ствольной коробки. В верхнем положении — «Предохранитель» — он закрывает прорезь в ствольной коробке, защищая механизм от попадания грязи и пыли, блокирует движение затворной рамы назад, а также запирает спусковой крючок. В среднем положении он блокирует шептало одиночного огня, обеспечивая автоматический огонь. В нижнем положении шептало одиночного огня освобождается, обеспечивая огонь одиночными выстрелами. В УСМ АКМ, в отличие от АК, дополнительно введен замедлитель срабатывания курка, который при автоматическом огне задерживает спуск курка после срабатывания автоспуска на несколько миллисекунд. Это позволяет затворной раме стабилизироваться в крайнем переднем положении после ее прихода вперед и возможного отскока. На темп стрельбы эта задержка практически не влияет, зато улучшает устойчивость работы оружия.

Дульная часть ствола оружия имеет резьбу, на которую изначально ставилась насадка для стрельбы холостыми патронами, а в ее отсутствие — защитная втулка. На автоматах АКМ с начала шестидесятых годов на эту резьбу стали устанавливать компенсатор, уменьшающий подброс и увод в сторону ствола при автоматической стрельбе за счет использования давления вырывающихся из ствола пороховых газов на нижний выступ компенсатора. Кроме того, на эту же резьбу может устанавливаться специальный глушитель (прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы) ПБС или ПБС-1, используемый в специальных операциях.

Питание автоматов осуществляется из коробчатых магазинов с двухрядным расположением патронов. Штатная емкость магазинов — 30 патронов. Ранние магазины были штампованными из стали, с плоскими стенками. Позже появились штампованные из стали магазины с вертикальными изогнутыми подштамповками на боковинах для увеличения жесткости, а также алюминиевые облегченные магазины. Затем в войсках появились пластиковые магазины характерного грязно-оранжевого цвета. При необходимости в АКМ могут применяться 40-патронные рожки и 75-патронные диски от ручного пулемета РПК.

На ранних автоматах цевье, пистолетная рукоятка и приклад — деревянные, приклад имеет стальной затыльник с крышкой, прикрывающий отсек для принадлежностей для чистки и ухода за оружием. На АКМ гребень приклада был поднят вверх для уменьшения подброса оружия при стрельбе. На части автоматов пистолетная рукоятка изготовлена из фанеры или пластика. АК и АКМ комплектуются штык-ножом в ножнах и ружейным ремнем. Специально разработанные для Воздушно-десантных Войск модификации автоматов АКС и АКМС имели складные приклады, выполненные из стального штампованного профиля. Такие приклады складывались вниз-вперед, под ствольную коробку, принадлежность для таких автоматов носилась отдельно.

Прицельные приспособления автомата состоят из регулируемой (для пристрелки) мушки в намушнике и регулируемого целика, размеченного по дальности до 800 (АК) или 1000 (АКМ) метров. Вариант автомата АКМН имел на левой стороне ствольной коробки специальную планку для крепления кронштейна ночного прицела.

Автомат Калашникова AK-74 АКС-74 АК-74М

опытный автомат Калашникова калибра 5.45 мм, примерно 1970 год

опытный автомат Константинова СА-006 калибра 5.45 мм, примерно 1970 год

5.45 мм автомат Калашникова АК-74

АК-74 поздних выпусков, с пластиковой черной фурнитурой и штык-ножом нового образца

АКС-74 со складным вбок металлическим прикладом

АК-74М. Самый новый вариант, принят на вооружение Российской Армии в начале 1990-х. Отличается от поздних АК-74 складным вбок пластиковым прикладом и планкой для крепления прицельных приспособлений на левой стороне ствольной коробки

автомат АК-74М с подствольным гранатометом ГП-30

автомат АК-74М со сложенным прикладом

5.45×39 мм патроны 7Н6 для АК-74.

.

АК-74

АКС-74

АК-74М

Калибр

5.45×39 мм

Вес без патронов

3.07 кг

2.97 кг

3.4 кг

Длина

940 мм

940 / 700 мм

942 / 704 мм

Длина ствола

415 мм

Темп стрельбы

600–650 выстрелов в минуту

Емкость магазина

30 патронов

Развитие индивидуального стрелкового оружия за последние 200 лет сопровождалось периодическим, но неуклонным уменьшением калибра оружия, связанным с развитием технологий в производстве как оружия, так и боеприпасов для него. Так, к середине 19 века обычным калибром длинноствольного оружия считалось 0.4–0.5 дюйма (10–12.7 мм). В последнее двадцатилетие 19 века начался переход к оружию уменьшенного калибра, как правило порядка 0.3 дюйма (7.62 мм или около того, в диапазоне 7–8 мм). Уже в первой половине 20 века проводились неоднократные попытки дальнейшего снижения калибра оружия до 7 и менее миллиметров, а также уменьшения мощности штатных винтовочных боеприпасов, особенно после появления автоматического оружия.

Начиная со Второй Мировой войны в армиях мира начинают появляться боеприпасы уменьшенной мощности (промежуточные), имеющие, однако, стандартный винтовочный калибр 7.62–8 мм (немецкие 7.92×33 мм, советский 7.62×39 мм). Всерьез проблемой снижения калибра своих винтовок первыми занялись американцы, приняв на вооружение в середине 1960-х штурмовую винтовку M16A1. Как только практический опыт американцев подтвердил возможность и полезность дальнейшего снижения калибров (теоретически эту необходимость до того обосновывали неоднократно), полномасштабные работы в этом направлении начались и в других странах, в том числе и в СССР. С начала 1960-х годов в СССР на основе штатного патрона 7.62×39 мм разрабатывались патроны калибра 5.6 мм, а к концу шестидесятых уже был разработан новый патрон калибра 5.45 мм, имевший удлиненную пулю с комбинированным стальным и свинцовым сердечником и полостью в носике. Начальная скорость пули составляла порядка 900 м/с, общая масса патрона 10,2 грамма, на 6 грамм меньше, чем масса патрона 7.62×39 мм (16.2 г), что при носимом боекомплекте всего в 8 магазинов (240 патронов) дает экономию массы в 1,4 кг. Новый патрон также имел существенно более настильную траекторию пули, что обеспечивало большую почти на 100 метров дальность прямого выстрела. За счет особенностей конструкции пули при попадании в тело она должна была начинать кувыркаться, нанося более тяжелые, чем обычно, раны, однако по некоторым данным, так происходит не всегда.

ТТТ на новый комплекс из унифицированных автомата и ручного пулемета под патрон калибра 5.45 мм был выпущен ГРАУ ГШ Советской Армии в 1966 году, а в 1968 году были начаты конкурсные испытания целого ряда опытных образцов. При этом, в силу требований по существенному повышению кучности стрельбы и вероятности поражения цели (по сравнению со штатным автоматом АКМ) большая часть конкурсных образцов имела так называемую «сбалансированную» автоматику, где импульс движения массивной затворной группы компенсировался встречным движением специального противовеса, тем самым существенно снижая вибрацию и ощущаемую стрелком отдачу оружия при стрельбе. По результатам испытаний наиболее удачным образцом со сбалансированной автоматикой оказался автомат СА-006 разработки конструктора Константинова из города Ковров. В последнем, войсковом туре испытаний ему противостоял автомат А-3 конструкции Калашникова, имевший «традиционную» автоматику и являвшийся развитием автомата  АКМ. По результатам испытаний автомат Константинова показал более высокую боевую эффективность (вероятность поражения цели), лучшую кучность стрельбы, при сравнимой с конкурентом надежности. Тем не менее, конкурсная комиссия рекомендовала принять на вооружение автомат Калашникова, как имеющий отработанную и освоенную промышленностью и войсками конструкцию. Кроме того, новый 5.45 мм автомат Калашникова был несколько легче конкурента и дешевле в производстве. В начале 1974 года новый автомат Калашникова был принят на вооружение советской армии в двух основных вариантах — АК-74 (с фиксированным деревянным прикладом) и АКС-74 (со складным вбок прикладом).

В ходе производства базовая конструкция автомата претерпела некоторые изменения. Первоначально цевье и приклад новых автоматов были изготовлены из дерева, позже их стали изготавливать из черного пластика. Появились так называемые «ночные» варианты АК-74Н, имевшие боковую планку для крепления инфракрасных ночных прицелов. Магазины, первоначально изготавливаемые из оранжево-коричневого пластика, стали делать из черного пластика. Самым последним и в настоящее время основным вариантом стал автомат АК-74М, поступающий на вооружение Российской Армии с начала 1990-х годов. Этот автомат отличается главным образом тем, что заменил собой сразу АК-74, АКС-74 и АК-74Н, благодаря тому, что имеет складной на левую сторону приклад из черного пластика (внешне аналогичный прикладу АК-74 поздних серий), а также универсальную планку для крепления прицелов (как ночных, так и дневных) на левой стороне ствольной коробки. К сожалению, других сколько-нибудь существенных изменений АК-74М не претерпел, сохранив не слишком удобные органы управления (особенно — переводчик-предохранитель) еще от АК. Ожидавшейся замены автоматов АК-74 на принципиально иные, более совершенные системы так и не произошло, и, скорее всего, в обозримом будущем не произойдет, так как новый автомат Никонова АН-94, созданный и официально принятый на вооружение в рамках конкурса «Абакан», очевидно, не станет не только основным, но и сколько-нибудь массовым оружием (см. отдельную статью про АН-94 на этом же сайте).

Техническое описание

Так как с точки зрения внутреннего устройства АК-74 принципиальных отличий от АКМ не имеет, подробное описание можно найти в статье про АК / АКМ, а тут я укажу только на отличия АК-74 от предшественников.

Наиболее заметное внешнее отличие автоматов серии АК-74 от предшественников — это массивный дульный тормоз, позволяющий снизить и так не слишком сильную отдачу еще больше. Это позволяет улучшить точность и кучность стрельбы, особенно быстрыми одиночными выстрелами и очередями. Недостаток нового дульного тормоза — он направляет ударную звуковую волну главным образом в стороны, и звук выстрела ощущается соседями стрелка с боков довольно болезненно. АК-74 может комплектоваться подствольным 40 мм гранатометом ГП-25 или ГП-30, при этом при присоединенном штык-ноже стрельба из гранатомета невозможна. Автомат АКС-74, в отличие от АКМС, имеет более удобный и прочный складной на левую сторону металлический приклад рамочного типа.

Интересно также отметить, что в отличие от 7.62 мм автомата АКМ автоматы АК-74 не оснащаются глушителем звука выстрела — в бесшумном варианте выпускался только укороченный автомат АКС-74У.

Автомат Калашникова укороченный АКС-74У

Автомат Калашникова укороченный АКС-74У

Модифицированный автомат АКС-74УБ в комплекте со съемным глушителем и 30 мм подствольным бесшумным гранатометом БС-1 «Тишина»

Калибр:

5,45×39 мм

Длина:

735 мм (490 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

210 мм

Вес без патронов:

2,71 кг

Емкость магазина:

30 патронов

Темп стрельбы:

650–735 выстрелов в минуту

Укороченный автомат АКС-74У был разработан в конце 1970-х годов в рамках конкурсной программы «Модерн» на базе штатного автомата АК-74 (в модификации АКС-74 со складным прикладом) специально для вооружения экипажей боевых машин, расчетов орудий и иного армейского персонала, для которого штатный автомат АК-74 слишком велик. Кроме армии, АКС-74У широко используется в МВД, так как компактен и удобен при перемещении в автомобиле и при действиях в помещениях. По этой же причине, а также потому что его легко спрятать в сумке или под одеждой, АКС-74У популярен среди различных служб охраны высокопоставленных государственных лиц, а также среди бандитов. Специально для сил и подразделений специального назначения был разработан вариант АКС-74УБ, у которого штатная дульная насадка заменена резьбой для крепления глушителя (как правило используется прибор для бесшумной стрельбы ПБС-4), а под автомат может монтироваться специальный 30 мм гранатомет БС-1. Ряд модификаций может иметь боковую планку для крепления ночных и дневных прицелов.

По своим габаритам и массе, а также тактической нише АКС-74У близок к пистолетам-пулеметам (ПП), однако в силу применяемого промежуточного патрона и механизмов штатного автомата считается все-таки укороченным автоматом, а не ПП. К достоинствам АКС-74У относятся высокая мобильность в стесненных условиях (помещения, салон автомобиля), возможность скрытого ношения, довольно высокая пробивная способность патрона. Недостатки — малая прицельная дальность стрельбы (при довольно большой убойной дальности полета пули), невысокое останавливающее действие пули, склонность к быстрому перегреву при стрельбе.

С точки зрения тактической ниши АКС-74У в целом аналогичен таким зарубежным компактным автоматам, как Colt CAR-15 Commando, SIG SG-552 или Heckler-Koch HK-53.

АКС-74У создан с максимальной унификацией по узлам и деталям с автоматами АК-74 / АКС-74. Он отличается от АКС-74 в следующем: укорочен в 2 раза ствол с соответственно передвинутой назад газовой каморой, укорочен шток газового поршня; установлен специальный надульник, служащий расширительной камерой (для надежного функционирования газового двигателя автоматики) и пламегасителем; крышка ствольной коробки шарнирно прикреплена к ствольной коробке в передней ее части; целик перекидной, с установками на 200 и 400 метров, закреплен на крышке ствольной коробки. Все механизмы, органы управления и общее устройство АКС-74У аналогичны устройству автомата АКС-74.

Автомат Калашникова АК-101

Калибр:

5.56×45 мм НАТО

Длина:

943 мм; со сложенным прикладом: 700 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

3,4 кг

Емкость магазина:

30 патронов

Темп стрельбы:

600 выстрелов/мин

Автомат Калашникова АК-101 является экспортной модификацией штатного автомата Российской армии АК-74М. Главным (и фактически единственным) отличием АК-101 от АК-74М является калибр — автомат «сотой» серии использует патроны калибра 5.56 мм (5.56×45 НАТО) и соответствующие магазины, в остальном автоматы идентичны.

Автомат Калашникова АК-103

Калибр:

7.62×39 мм

Длина:

общая: 943 мм; со сложенным прикладом 700 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

3,4 кг

Емкость магазина:

30 патронов

Автомат Калашникова АК-103 является экспортной модификацией штатного автомата Российской армии АК-74М. Главным (и фактически единственным) отличием АК-103 от АК-74М является калибр — этот автомат «сотой» серии использует патроны калибра 7.62 мм (7.62×39 М43) и соответствующие магазины (совместимые с магазинами более старых автоматов АК / АКМ), в остальном автоматы идентичны.

В 2006 году значительное количество автоматов АК-103 (100 000 штук) было закуплено в Ижевске для Вооруженных сил Венесуэлы.

Автомат Калашникова AK-102, AK-104, AK-105

5.56 мм Автомат Калашникова AK-102

7.62 мм Автомат Калашникова AK-104

Калибр:

АК-102: 5.56×45 мм nato; АК-104: 7.62×39 мм; АК-105: 5.45×39 мм

Длина:

общая: 824 мм; со сложенным прикладом 586 мм

Длина ствола:

314 мм

Вес:

3,0 кг без магазина

Емкость магазина:

30 патронов

Компактные автоматы Калашникова «сотой серии» выполнены на базе полноразмерных автоматов той же серии, базирующейся на штатном автомате Российской армии АК-74М. Основными отличиями от «полноразмерных» собратьев стали укороченный ствол со специальным надульником-пламегасителем и измененная прицельная планка (имеющая разметку только до 500 метров вместо 1000 у полноразмерных образцов). Автоматы имеют складной вбок пластиковый приклад и расположенную на левой стороне ствольной коробки штатную планку для установки оптических либо ночных прицелов. Конструктивно они полностью аналогичны автомату  АК-74М (за исключением указанных выше особенностей).

AK-107, АК-108

AK-107 с подствольным гранатометом

Калибр:

5,45×39 мм (5,56 мм НАТО для АК108)

Длина:

общая: 943 мм; со сложенным прикладом 700 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

3,4 кг без патронов

Емкость магазина: 3

0 патронов

Темп стрельбы:

850 выст/мин. (900 для АК108)

Основным отличием АК107 и АК108 от прочих АК 100-й серии является сбалансированная безударная система автоматики с разделенными массами. При такой схеме автомат имеет 2 газовых поршня со штоками, движущимися навстречу друг другу. Основной газовый поршень приводит в действие автоматику оружия, а второй — двигает противомассу, компенсируя тем самым импульс движения затворного механизма в сборе и уменьшая подброс автомата. Движение штоков синхронизировано при помощи специальной шестерни. Результаты кучности при автоматической стрельбе из неустойчивых положений, по сравнению с автоматами с классической системой автоматики, выше в 1,5–2 раза. Складной приклад создает удобство при транспортировании. Оборудован устройством для установки подствольного гранатомета, оптических и ночных прицелов.

Автомат Никонова АН-94 (Абакан)

АН-94, с разложенным прикладом

АН-94, приклад сложен

Демонстрация АН-94 (выставка Интерполитех-2001, Москва)

Калибр:

5.45×39 мм

Длина:

943 мм (728 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

405 мм

Магазин:

30 патронов

Вес без магазина:

3.85 кг

Эффективная дальность стрельбы:

до 700 метров

Темп стрельбы:

1800 / 600 выстрелов в минуту

При принятии на вооружение Советской армии нового патрона калибра 5.45 мм подразумевалось, что принимаемые вместе с ним модернизированные автомат и ручной пулемет системы Калашникова АК-74 и РПК-74 будут со временем заменены на более совершенные и эффективные образцы стрелкового оружия. Исследовательская, а затем и конкурсная тема под кодовым именем «Абакан» была начата как раз для создания принципиально нового образца индивидуального стрелкового оружия калибра 5.45 мм на замену АК-74. В рамках темы «Абакан» работало большое количество конструкторских коллективов под руководством в том числе и весьма маститых конструкторов. Однако, победа в конкурсе досталась образку, разработанному конструктором Геннадием Никоновым на Ижевском Машиностроительном Заводе (ИЖМАШ) под названием АСН. Почему победа досталась именно этому образцу — можно спорить лишь имея на руках полные результаты официальных испытаний, но так или иначе, в 1994 году автомат Никонова был официально принят на вооружение Российской Армии под обозначением АН-94. Изначально планировалось, что АН-94 со временем заменит в армии все автоматы АК-74 и АКМ, однако в свете последних веяний и с учетом особенностей конструкции АН-94, этот автомат стал оружием элиты Российской Армии и МВД. АН-94 требует гораздо более длительного обучения, чем АК-74, и потому малопригоден для призывников, да и денег на полное перевооружение у Армии нет. В настоящее время автоматы АН-94 состоят на вооружении ряда подразделений МВД и РА в Чечне (в основном укомплектованных профессионалами, а не призывниками), а также в Таманской дивизии.

Об автомате АН-94 ходит много самых разных мнений, но вот лично мое мнение, сформированное на основе имеющихся публикаций, а также общения с людьми, имеющими личный опыт использования АН-94. Итак, главная отличительная особенность АН-94 перед АК-74 с точки зрения боевого использования — это введение дополнительного режима огня очередями по 2 патрона с высоким темпом. Такой режим огня обеспечивает высокую точность и кучность попаданий — по словам людей, стрелявших из АН-94, опытный стрелок может положить на 100 метров обе пули в одну дырку в мишени. Такая стрельба существенно повышает шансы поражения цели по сравнению с одиночной прицельной стрельбой, значительно увеличивая убойное, останавливающее и бронебойное действие пуль. Фактически, режим огня по 2 патрона с быстрым темпом является заменой режиму одиночного огня, необходимой из-за недостаточной эффективности пуль калибра 5.56 мм. В режиме огня одиночными выстрелами и в режиме огня длинными очередями АН-94 существенного преимущества перед АК-74 не имеет. С точки зрения эргономики также особых улучшений не заметно — я сам однажды держал в руках АН-94 и он не показался мне сколько-нибудь более удобным, чем АК-74М, и даже наоборот. Ценой же за полученные немногочисленные, прямо скажем, преимущества стало значительное усложнение конструкции оружия, и значительное усложнение его обслуживания, сборки и разборки. На обучение сборке — разборке АК-74 требуется не более 10 часов, для АН-94 на это же требуются недели. Но что особенно удивительно — что при всей сложности конструкции Никонову удалось достигнуть исключительно высокой надежности конструкции своего автомата. Вот еще бы и эргономика была бы на таком же высоком уровне…

Техническое описание АН-94

Сразу должен предупредить, что данное описание не претендует на полноту, в частности, я практически не буду описывать весьма непростой ударно-спусковой механизм (УСМ) этого автомата.

Сердцем АН-94 является более или менее традиционный блок газоотводной автоматики с запиранием поворотом затвора. Ствол с расположенной над ним газовой каморой и газовой трубкой установлен на ствольной коробке, внутри которой горизонтально движется затворная рама с поворотным затвором. Внутри ствольной коробки позади затворной рамы располагаются возвратная пружина затворной группы и дополнительный буфер, ускоряющий накат затворной группы при движении вперед. Вся ствольная коробка полностью скрыта внутри пластикового корпуса автомата и может двигаться внутри корпуса назад и вперед под воздействием отдачи при стрельбе. Под подвижной ствольной коробкой слева в корпусе расположена возвратная пружина затворной коробки, из-за чего магазин отклонен вправо. Шток, выступающий из корпуса автомата под стволом, является передней направляющей для подвижной группы, а также служит для крепления подствольного гранатомета.

Из-за того, что магазин при стрельбе неподвижен, а патронник ствола перемещается в пространстве вперед — назад, Никонову пришлось ввести двухступенчатую схему подачи патронов с промежуточным патронником, расположенным в нижней части подвижной ствольной коробки, и дополнительным досылателем, связанным с затворной рамой при помощи гибкого стального тросика, проходящего через большой шкив, расположенный слева на ствольной коробке. При любом движении затворной рамы назад, тросик тянет досылатель вперед, и тот выталкивает из магазина верхний патрон и подает его в промежуточный патронник сразу за казенным срезом ствола. При движении затворной рамы вперед затвор подхватывает патрон из промежуточного патронника и досылает его в ствол, а досылатель возвращается назад, к следующему патрону в магазине. При движении затворной рамы назад также взводится курок, расположенный в задней части подвижной ствольной коробки и связанный со спусковым крючком довольно сложной системой тяг и рычагов.

При стрельбе автоматическим огнем с отсечкой по два патрона или длинными очередями, первые два выстрела производятся с высоким темпом (1800 выстрелов в минуту), при этом вся затворная коробка плавно откатывается под воздействием отдачи внутри корпуса оружия. Откат ствольной коробки заканчивается уже после того, как первые две пули покинули ствол, и только в этот момент полный импульс отдачи начинает действовать на корпус оружия и на стрелка, смещая оружие в пространстве и сбивая прицел. Именно поэтому автомат АН-94 называют «оружием со смещенным импульсом отдачи», почему-то опуская тот факт, что импульс смещается во времени, а не в пространстве. Если оружие было поставлено в режим огня по 2 патрона, то после 2-го выстрела курок блокируется во взведенном состоянии, вся подвижная система возвращается вперед под действием возвратной пружины, при этом следующий (3-й) патрон уже находится в стволе, и для продолжения огня надо отпустить и снова нажать спусковой крючок. Если же автомат находился в режиме длинной очереди, то после 2-го выстрела, как обычно, происходит удаление стреляной гильзы и досылание 3-го патрона. При этом, однако, курок автоматически задерживается во взведенном положении до момента полного возвращения подвижной системы в переднее положение, после чего автоспуск спускает курок и производит выстрел. Начиная с 3-го выстрела автоспуск срабатывает только один раз за полный цикл отката подвижной системы, обеспечивая низкий (600 выстрелов в минуту) темп огня.

Выбор режимов огня осуществляется отдельным переводчиком, расположенным на левой стороне корпуса оружия, над спусковой скобой. Переводчик имеет 3 положения, маркированных «ОД» (одиночные выстрелы), «2» (очередь в 2 выстрела) и «АВ» (очередь произвольной длины). Двухпозиционный предохранитель в виде поперечной кнопки находится у спусковой скобы. Рукоятка заряжания расположена справа непосредственно на затворной раме.

Прицельные приспособления включают мушку в намушнике, регулируемую при пристрелке, и диоптрический целик с 5 разными апертурами, выполненный в виде пяти-лучевой вращающейся звезды с отверстиями в лучах. Выбор нужной дальности стрельбы осуществляется вращением звезды до постановки апертуры с нужной маркировкой на линию прицеливания. Несмотря на удлинение линии прицеливания по сравнению с АК-74, такой прицел имеет и недостатки — отверстия в целике имеют малый диаметр, что затрудняет стрельбу при малой освещенности цели, а также чистку в случае загрязнения отверстий в целике в боевых условиях. Не левой стороне корпуса оружия расположена универсальная планка для крепления дневных и ночных оптических, коллиматорных и ИК прицелов.

Приклад оружия — складной на правую сторону, выполнен из ударопрочного пластика, как и корпус с цевьем. На дульной части ствола находится оригинальный быстросъемный дульный тормоз в виде положенной на бок цифры «8». Основание мушки несет внизу слева прилив для крепления штык-ножа. Штык-нож крепится горизонтально, справа от ствола, и в присоединенном виде не мешает стрельбе из подствольного гранатомета. В силу особенностей конструкции АН-94, 40 мм подствольный гранатомет ГП-30 крепится на него через специальный дополнительный кронштейн.

Питание АН-94 осуществляется из штатных коробчатых магазинов от АК-74 и РПК-74 на 30 и 45 патронов соответственно. Кроме того, возможно использование новых четырехрядных коробчатых магазинов на 60 патронов.

Автомат Никонова АН-94 (Абакан). Схемы функционирования

Схемы устройства автомата Никонова взяты из Европатента, выданного Никонову и его команде в 1998 году.

1. АН-94 — механизм в исходном положении, перед заряжанием первого патрона

подвижный блок ствол / ствольная коробка в переднем положении, патронник пуст

1. патрон в магазине

2. промежуточный патронник в подвижной ствольной коробке

3. затвор

4. ствол с подвижной ствольной коробкой

5. шкив для тросика, соединяющего досылатель патронов с затворной рамой

2. АН-94, механизм после первого выстрела

ствол со ствольной коробкой начали откат, затвор полностью отошел назад, выбросив стреляную гильзу, досылатель в крайнем положении, второй патрон на линии подачи в ствол

1. патрон в магазине

2. промежуточный патронник в подвижной ствольной коробке

3. затвор

4. ствол с подвижной ствольной коробкой в процессе отката

5. шкив для тросика

6. тросик, соединяющий досылатель патронов с затворной рамой

7. патрон в промежуточном патроннике, готовый к подаче в ствол

3. АН-94 — подача патрона для второго выстрела в очереди

ствол со ствольной коробкой продолжают откат, затвор двигается вперед для досылания патрона. Подаватель идет назад к магазину за следующим патроном

1. патрон в магазине

2. промежуточный патронник в подвижной ствольной коробке

3. затвор

4. ствол с подвижной ствольной коробкой в процессе отката

5. шкив для тросика

6. тросик, соединяющий досылатель патронов с затворной рамой

7. патрон подается в ствол

АЕК-971

AEK971 7.62×39mm

AEK971 5.45×39mm

Калибр:

7.62×39 мм и 5.45×39 мм

Длина:

965 мм

Длина ствола:

?? мм

Вес:

3.3 кг без магазина

Магазин:

30 патронов, стандартные от АКМ и АК-74 соотв. калибра

АЕК971 разработан на Ковровском Машиностроительном заводе под руководством С. И. Кокшарова. Особенность конструкции АЕК971 — схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя (аналогично автоматам АК-107/108). При такой схеме дополнительный газовый поршень, связанный с противомассой, движется синхронно с основным, перемещающим затворную раму, но навстречу ему, тем самым компенсируя импульсы, возникающие при движении затворной группы и при ее ударах в заднем и переднем положении (не секрет, что одна из особенностей конструкции автоматов Калашникова, обеспечившая выдающуюся надежность — приход подвижных частей автоматики в крайние положения со значительной скоростью, а следовательно, в моменты движения затворной группы автомат получает значительные и разнонаправленные импульсы движения, отрицательно влияющие на кучность автоматической стрельбы). В результате стрелок ощущает только импульс от отдачи при выстрелах, и автомат при стрельбе очередями не дергается, а как бы прилипает к плечу. Таким образом в АЕК971 удалось достигнуть кучности автоматической стрельбы в 2 и более раза лучшей, чем у автоматов АКМ или АК-74 (при стрельбе из АЕК971 калибров 7.62 мм и 5.45 мм соответственно). Следует заметить, что официально вроде бы принятый на вооружение в России автомат Никонова АН-94, построенный по лафетной схеме с накоплением импульса отдачи, имеет преимущество перед АЕК971 по кучности только при стрельбе очередями по 2 выстрела. При стрельбе очередями большей длины он такого преимущества не имеет, при этом АЕК971 легче, чем АН-94 почти на 500 грамм. В настоящее время ведутся интенсивные войсковые испытания АЕК971, причем не только в варианте под официально состоящий на вооружении патрон 5.45×39 мм, но и под старый добрый боеприпас калибра 7.62×39 мм, достаточно популярный в войсках, принимающих участие в локальных конфликтах последних лет. Из других особенностей следует отметить измененную по сравнению с автоматами Калашникова конструкцию предохранителя-переводчика режимов огня, позволяющую более удобно переключать режимы огня. Автоматы АЕК971 последних модификаций имеют складной приклад трубчатой конструкции с пластиковым покрытием для защиты стрелка в жару и холод, пластиковые рукоятку управления огнем и цевье, а для питания используют штатные магазины от АКМ или АК-74, в зависимости от калибра.

Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» ОЦ-14

«Гроза-1» калибра 7.62 мм в базовой конфигурации

«Гроза» калибра 9 мм в базовой конфигурации

«Гроза» калибра 9 мм в варианте автоматно-гранатометного комплекса

Калибр:

9×39 мм (СП-6, ПАБ-9), 7.62×39 мм

Длина:

общая: 700 мм

Длина ствола:

415 мм

Прицельная дальность:

700 м

Вес:

3,200 г

Емкость магазина:

патронов: 20 (9×39 мм), 30 (7.62×39 мм)

Темп стрельбы:

патронов/min: 750

ОЦ-14 «Гроза» разработан в Туле, в ЦКИБ СОО, производится на Тульском оружейном заводе.

Изначально этот автоматно-гранатометный комплекс создавался для спецназа МВД под специальные 9 мм патроны СП-5 и СП-6. Вариант «Гроза-1» выпустили для армейского спецназа под широко распространенный патрон 7,62×39. Автомат на 70 процентов унифицирован с АКМ, и использует стандартные АКМ-овские магазины (в варианте под патрон 7.62 мм). Основное отличие — компоновочная схема «буллпап» и изменяемая конфигурация: базовый автомат может использоваться в вариантах карабина, штурмового автомата (с удлиненным стволом и передней дополнительной рукояткой для удержания), бесшумного автомата (с глушителем), автоматно-гранатометного комплекса (штатная рукоятка управления огнем и цевье заменяются на рукоятку управления огнем с переключателем спускового крючка «автомат-гранатомет» и подствольный гранатомет).

При необходимости на автомат возможна установка оптических либо ночных прицелов.

Автомат специальный бесшумный АС «Вал»

автомат специальный бесшумный АС «Вал», приклад разложен

автомат специальный бесшумный АС «Вал», приклад сложен

автомат специальный бесшумный АС «Вал», неполная разборка

автор с АС «Вал» на огневом рубеже

Калибр:

9×39 мм (СП-5, СП-6)

Длина:

875 / 615 мм (приклад разложен / сложен)

Длина ствола:

200 мм (без глушителя)

Прицельная дальность:

400 м

Вес:

2,5 кг без магазина

Емкость магазина:

10 или 20 патронов

Автомат Специальный (АС) «Вал» создан в ЦНИИ Точного Машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) под руководством П. Сердюкова во второй половине 1980-х годов, и предназначался для вооружения различных подразделений специального назначения МинОбороны и МВД СССР. Автомат был создан на основе специальной снайперской 9 мм винтовки ВСС «Винторез» в рамках единого 9 мм бесшумного комплекса оружия специального назначения. АС поступил на вооружение ВС и МВД СССР в конце 1980-х годов вместе со специально разработанным для него 9 мм дозвуковым патроном СП-6 с бронебойной пулей, и по настоящее время наряду с ВСС используется в Вооруженных Силах и структурах МВД и ФСБ России. Автомат позволяет вести эффективный огонь на дальности до 400 метров по противнику в современных индивидуальных средствах защиты (бронежилеты, шлемы), при низком уровне демаскирующих факторов (звук и пламя выстрела). Такие характеристики достигнуты путем использования как специально разработанных 9 мм патронов с тяжелой дозвуковой пулей, так и интегрированного в конструкцию оружия глушителя звука выстрела. Благодаря указанным решениям уровень звукового давления выстрела из АС составляет порядка 130 дБ, на уровне звука выстрела малокалиберной винтовки. Бронебойная пуля патрона СП-6 позволяет поражать цели, защищенные средствами защиты 3 класса по ГОСТ на дальностях до 300–400 метров. Возможно также использование снайперских патронов СП-5, созданных для винтовки ВСС, но они обеспечивают меньшую бронебойность.

Автоматы АС являются во многом уникальным оружием, так как в других странах большинство «бесшумных» систем создается путем более или менее глубокой модернизации существующих образцов армейского оружия, а не разрабатывается с нуля. В сочетании с бронебойными патронами СП-6 автоматы «Вал» обеспечивают высокую огневую мощь и боевую эффективность против противников в современных индивидуальных средствах защиты, при низком уровне основных демаскирующих признаков.

Автоматы АС «Вал», также как и снайперские винтовки ВСС «Винторез», серийно выпускаются в Туле, на Тульском Оружейном Заводе.

Автомат специальный АС построен на основе газоотводной автоматики с длинным рабочим ходом газового поршня. Газовый поршень расположен над стволом и жестко связан с затворной рамой. Внутри поршень полый, и в него входит своим передним концом возвратная пружина. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором, имеющим 6 боевых упоров, за вырезы в ствольной коробке. Ствольная коробка — фрезерованная из стали, что обеспечивает большую жесткость по сравнению со штампованной коробкой.

Ударно-спусковой механизм — ударниковый, его боевая пружина расположена ниже возвратной пружины позади затвора. Рычажок предохранителя выполнен по типу автомата Калашникова и во включенном положении перекрывает паз для рукоятки заряжания оружия. Отдельный переводчик режимов огня расположен внутри спусковой скобы, позади спускового крючка, и обеспечивает режимы огня одиночными выстрелами и очередями.

Короткий ствол АС имеет в своей передней части (после газоотводного отверстия) ряд групп отверстий, выполненных по дну нарезов, и предназначенных для отвода части пороховых газов из ствола в заднюю, расширительную камеру интегрального глушителя. Глушитель двухкамерный, в передней камере расположены стальные сепараторы, дробящие и замедляющие поток пороховых газов, выходящий из ствола. Глушитель легко отделяется от оружия и разбирается для чистки, но ведение огня из оружия со снятым глушителем не допускается.

Штатные магазины имеют емкость 20 патронов и выполнены из черного пластика; также допускается использование 10-зарядных магазинов от винтовки ВСС.

Прицельные приспособления включают мушку и секторный прицел, маркированный от 25 до 420 метров, установленные на кожухе глушителя. Кроме того, на левой стенке ствольной коробки расположена планка для крепления кронштейнов для оптических или ночных прицелов.

Пистолетная рукоятка и цевье автомата — пластиковые, приклад — из стальных трубок, складной вбок.

Малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь»

Калибр:

9×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

610 / 360 мм (приклад разложен / сложен)

Длина ствола:

х/з

Вес:

2,0 кг без патронов

Темп стрельбы:

900 выстрелов в минуту

Магазин:

10 или 20 патронов

Малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь» (первоначально был известен как МА — Малогабаритный Автомат) был разработан к началу 1990-х годов в ЦНИИ Точного Машиностроения (г. Климовск) на базе специального бесшумного автомата АС «Вал». Основным назначением МА являлось использование его в качестве оружия скрытого ношения для специальных подразделений, занимающихся охраной государственных деятелей, борьбой с организованной преступностью и терроризмом, а также в качестве потенциального оружия самообороны для военнослужащих. Автомат имеет весьма небольшие размеры, сравнимые с размерами пистолетов-пулеметов, однако заметно превосходит их по огневой мощи за счет использования специальных бронебойных патронов СП-6 калибра 9 мм (9×39 мм). Благодаря этим патронам СР-3 позволяет успешно бороться с противником в индивидуальных средствах защиты (бронежилетах) вплоть до 3 класса защиты по ГОСТ на дальностях до 200 метров. Небольшие размеры и «обтекаемая» форма позволяют носить оружие скрытно, под верхней одеждой, и применять в стесненных условиях, например из салона автомобиля или в толпе. В отличие от прародителя, бесшумного автомата АС, СР-3 не имеет глушителя и не предусматривает его крепления, что позволило существенно сократить размеры оружия. Тем не менее, за счет использования патронов СП-6 уровень звукового давления при стрельбе позволяет комфортно использовать это оружие даже при стрельбе в замкнутых пространствах. В настоящее время автоматы СР-3 состоят на вооружении различных силовых структур России.

Устройство основных механизмов СР-3 в целом аналогично автомату АС. СР-3 использует ту же схему автоматики с газоотводным двигателем и запиранием поворотом затвора, на 6 боевых упоров. Ствол СР-3, в отличие от АС, отверстий для отвода пороховых газов в глушитель, как и самого глушителя, не имеет.

Ударно-спусковой механизм СР-3 — ударниковый, аналогичен по устройству УСМ автомата АС, однако органы управления УСМ несколько изменены. В частности, рычажок предохранителя вынесен на обе стороны оружия и сделан более удобным в обращении. Переводчик режимов огня выполнен в виде поперечной кнопки, расположенной в задней части спусковой скобы, позади спускового крючка, и обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами или очередями. Рукоятка затвора заменена двумя движками, вынесенными в переднюю часть оружия, над цевьем. Взведение затвора осуществляется при захвате этих движков пальцами и оттягивании их назад. Такая схема принята для уменьшения толщины оружия и боле комфортного скрытого ношения, хотя и делает перезарядку несколько менее удобной.

Пистолетная рукоятка и цевье выполнены из пластика, приклад штампованный из стали, складывается вверх — вперед, и в сложенном виде располагается поверх ствольной коробки. Прицельные приспособления включают в себя мушку в передней части оружия и перекидной двухпозиционный целик на крышке ствольной коробки.

Питание патронами осуществляется из коробчатых пластиковых двухрядных магазинов на 10 или 20 патронов от автомата АС или снайперской винтовки ВСС. Для стрельбы могут использоваться как бронебойный патрон СП-6, так и «снайперский» патрон СП-5.

Малогабаритный автомат 9А-91

Калибр:

9×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

605 / 383 мм (приклад разложен / сложен)

Длина ствола:

??

Вес:

2,1 кг без патронов

Темп стрельбы:

600–800 выстрелов в минуту

Магазин:

20 патронов

Автомат 9А91 разрабатывался в Тульском КБ Приборостроения (КБП) как прямой конкурент малогабаритному автомату СР-3 «Вихрь». Начало разработки относится к самому началу 1990-х годов, серийный выпуск начат в 1994 году. Основным назначением автомата 9А91 является использование специальными подразделениями правоохранительных органов, а также в роли персонального оружия самообороны военнослужащих. Как и в СР-3, высокие боевые характеристики автомата при малых размерах достигаются использованием специальных 9 мм патронов СП-6, СП-5, а также специально разработанного для 9А91 бронебойного патрона ПАБ-9 — более дешевого аналога СП-6. В отличие от СР-3, автомат 9А91 предполагал более широкий спектр применений, поэтому в его конструкцию заложена возможность использования отъемного глушителя, устанавливаемого на ствол. Кроме того, предполагалось оснастить 9А91 подствольным 40 мм гранатометом ГП-95, однако данная попытка успехом не увенчалась, так как 9А91 имеет недостаточную массу и прочность конструкции для того, чтобы выдержать мощную отдачу при стрельбе 40 мм гранатой. На базе основного 9 мм варианта 9А91 были также разработаны варианты под патроны 7.62×39 мм, 5.56 мм НАТО и 5.45×39 мм, однако распространения они не получили. Еще одним вариантом стала бесшумная «снайперская» винтовка ВСК-94, полученная путем установки на 9А91 нескладного скелетного приклада, глушителя и креплений для оптических прицелов. Автомат 9А91 и винтовка ВСК-94 состоят на вооружении МВД России и иных силовых структур.

Автомат 9А91 построен на основе традиционной схемы с газовым двигателем автоматики. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора, на 4 боевых упора. Ударно-спусковой механизм — курковый, переводчик — предохранитель расположен на ствольной коробке слева, над спусковым крючком. Рукоятка заряжания жестко приварена к затворной раме справа.

Ствол 9А91 оснащен съемным ложкообразным компенсатором по типу компенсатора на АКМ. Вместо компенсатора возможна установка глушителя звука выстрела.

Рукоятка управления огнем и цевье — пластиковые, приклад штампованный из стали, складной вверх — вперед. В сложенном виде приклад располагается на крышке ствольной коробки. Прицельные приспособления — открытые, с довольно короткой прицельной линией. На 9А91 поздних выпусков возможна установка оптических или коллиматорных прицелов, а также специальных лазерных целеуказателей.

Автомат А-91

7.62 мм автомат А-91, вариант середины 1990-х годов. Интегральный 40 мм гранатомет расположен над стволом

Современный вариант автомата А-91 под патрон 5.56×45 мм НАТО (экспортный вариант. 2003 год). 40 мм гранатомет расположен под стволом

Калибр:

7,62×39 мм или 5.56×45 мм НАТО

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

660 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

3,97 кг без магазина

Темп стрельбы:

600–800 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Автоматно-гранатометный комплекс А-91 (иногда также встречается обозначение А-91М) разработан в Тульском КБ Приборостроения (КБП) под руководством известного конструктора вооружения В. П. Грязева. Данный образец изначально предполагался для вооружения сил специальных операций армии и МВД России, а также для экспорта. Оружие создано в конфигурации булл-пап, с интегрированным в конструкцию 40 мм гранатометом. В ходе разработки конфигурация и внешний вид оружия неоднократно менялись, самым заметным изменением стало расположение 40 мм гранатомета ГП-95 — если на ранних образцах он располагался над стволом оружия, перед рукояткой для переноски, а спереди под стволом находилась дополнительная вертикальная рукоятка для удержания оружия, то в последнем варианте гранатомет переместился на более традиционное место, под ствол оружия, а его кожух образует цевье. При создании А-91 разработчики решили избавится от основных проблем, связанных с компоновкой булл-пап — выбросом стреляных гильз у самого лица стрелка при стрельбе с левого плеча, и смещенным в заднюю часть оружия центром тяжести. Вторую проблему решили, просто установив в передней части оружия массивный гранатомет, а для решения первой проблемы была разработана схема с удалением гильз из ствольной коробки вперед, через специальный канал, проходящий вдоль казенной части ствола и выводящий гильзы наружу справа, чуть позади пистолетной рукоятки. Отчасти аналогичная идея реализована и в бельгийской штурмовой винтовке FN F2000, однако впервые подобная схема была реализована в экспериментальных автоматах Коробова и Афанасьева, созданных в СССР еще в 1960-е годы. Ствольная коробка, не имеющая окна для выброса стреляных гильз, позволила не только защитить механизмы оружия от попадания грязи, но и уменьшить загазованность в районе лица стрелка, повысив тем самым комфортность стрельбы.

В настоящее время автомат А-91 рекламируется КПБ как перспективное оружие, однако данных о серийном производстве и закупках данного образца в открытых источниках нет. Вообще, удивляет отсутствие сколько-нибудь подробной информации о данном, несомненно интересном образце в открытых источниках, как российских, так и зарубежных.

Автомат А-91 построен на основе традиционной автоматики с газоотводной схемой и запиранием канала ствола поворотом затвора. Выброс стреляных гильз осуществляется вперед, с правой стороны оружия над пистолетной рукояткой, через специальный канал, проходящий вдоль ствола. Рукоятка заряжания расположена сверху, под ручкой для переноски оружия, и одинаково доступна для обеих рук. Режимы огня — одиночные выстрелы и очередями. Переводчик режимов огня (он же выполняет и роль предохранителя) расположен справа на ствольной коробке, в ее задней части, и по устройству аналогичен таковому на автоматах Калашникова. Автомат имеет два спусковых крючка — передний управляет интегральным 40 мм гранатометом, задний — собственно автоматом. При этом задний (автоматный) спусковой крючок имеет дополнительный автоматический предохранитель от случайных выстрелов, по типу пистолетов Глок или ГШ-18. Гранатомет является интегральной составляющей автомата.

Прицельные приспособления включают целик, встроенный в рукоятку для переноски, и мушку на высоком основании, закрепленную на стволе. Дополнительно спереди на стволе размещен складной прицел для 40 мм гранатомета. Верхняя часть рукоятки для переноски выполнена в виде направляющей типа Пикатинни, и позволяет устанавливать на нее различные типы оптических и ночных прицелов.

Автомат подводный специальный АПС

Калибр:

5,6×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

823 / 615 мм (приклад разложен / сложен)

Длина ствола:

нет данных

Вес:

2,4 кг без магазина, 3,4 кг со снаряженным магазином

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту (в воздушной среде)

Магазин:

26 патронов

С конца 1960-х годов в СССР велись разработки, направленные на создание эффективного оружия для боевых пловцов Военно-Морского Флота. Работы велись в ЦНИИ Точного Машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) О. П. Кравченко и П. Ф. Сазоновым. К началу 1970-х были теоретически и практически отработаны специальные боеприпасы для подводного огнестрельного оружия, использовавшие удлиненные невращающиеся пули с гидродинамической стабилизацией при помощи кавитационной полости, генерируемой при движении пули в воде. Пули имели вид удлиненных игл длиной порядка 20 калибров, с головной частью в виде усеченного конуса. Плоская площадка в головной части пули как раз и отвечала за создание кавитационной полости, стабилизирующей пулю при движении в воде. Первоначально были разработаны и приняты на вооружение ВМФ СССР 4.5 мм патрон СПС и 4-х-ствольный несамозарядный пистолет СПП-1 под эти патроны. Примерно в 1975 году на вооружение ВМФ СССР принимается комплекс оружия, состоявший из Автомата Подводного Специального АПС, разработанного конструктором В. В. Симоновым, и 5.66 мм специальных боеприпасов МПС. Патрон МПС создан на базе гильзы штатного патрона 7Н6 5.45×39 мм, оснащенной игловидной пулей длиной 120 мм, и специально загерметизированной. Позже появились боеприпасы МПСТ с трассирующей пулей. В подводном положении на глубине 5 метров патрон МПС обеспечивает эффективную дальность стрельбы по аквалангистам до 30 метров, на глубине 20 метров эффективная дальность снижается до 20 метров, а на 40 метрах — уже до 10 метров. При этом надо иметь в виду, что дальность прямой видимости на указанных глубинах без применения специального оборудования не превышает эффективной дальности стрельбы из АПС — то есть если противник виден, его можно поразить. Автомат также допускает и стрельбу на воздухе, однако в силу того, что пули не имеют динамической стабилизации, достаточной для существенно менее плотной воздушной среды, точность стрельбы оказывается небольшой, а эффективная дальность на воздухе оказывается существенно меньше 100 метров. Кроме того, даже с учетом использования газового регулятора, ресурс автомата при стрельбе на воздухе снижается более чем в 10 раз — с 2000 выстрелов под водой до всего лишь 180 выстрелов на воздухе.

В настоящее время подводный автомат АПС состоит на вооружении специальных подразделений ВМФ России и выпускается ограниченными партиями на Тульском Оружейном Заводе. АПС предлагается на экспорт через РосОборонЭкспорт, однако данных о его поставках за рубеж нет.

Автомат АПС построен на основе автоматики с газоотводным двигателем и запиранием поворотом затвора. В конструкции газоотводного тракта предусмотрен автоматический газовый регулятор, обеспечивающий работу автоматики в таких разных средах как вода и воздух. Работа газового регулятора использует различия в плотности сред (вода или воздух) для автоматического сброса части пороховых газов при стрельбе на воздухе.

В отличие от абсолютного большинства современных автоматов, АПС ведет огонь с открытого затвора. Ударно-спусковой механизм — ударниковый, обеспечивает огонь как одиночными выстрелами, так и автоматическим огнем, приводится в действие единой возвратно — боевой пружиной затворной группы. Переводчик-предохранитель расположен на ствольной коробке слева, над пистолетной рукояткой. Рукоятка заряжания расположена справа на затворной раме. Ствольная коробка выполнена штамповкой из листовой стали. Особенность конструкции АПС — он имеет гладкий (без нарезов) ствол, так как стабилизация пуль осуществляется гидродинамически.

Прицельные приспособления — простейшей конструкции, включают в себя нерегулируемый открытый целик на ствольной коробке и мушку на газовой каморе. Приклад — телескопический, выдвижной, из стальной проволоки.

Питание патронами АПС осуществляется из приставных рожковых (коробчатых) магазинов емкостью 26 патронов, имеющих специальную конструкцию, исключающую перекос патронов пулей вверх при подаче или двойную подачу патронов в ствол.

Экспериментальный амфибийный (двухсредный, подводный) автомат АСМ-ДТ «Морской Лев»

Калибр:

5.45 мм (5.45×39 М74 для надводной и 5.45×39 специальный для подводной стрельбы)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

? мм

Длина ствола:

? мм

Вес:

? кг

Темп стрельбы:

? выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов для надводной или 26 — для подводной стрельбы

Экспериментальный автомат АСМ-ДТ «Морской Лев» является дальнейшим развитием Автомата Подводного Специального АПС, созданного в СССР в 1970-х годах. Основной проблемой автомата АПС является то, что и он сам, и его 5.66 мм боеприпасы МПС и МПСТ оптимизированы для стрельбы под водой. Данный стрелковый комплекс при стрельбе в обычных условиях (на воздухе) имеет весьма ограниченные боевые возможности и низкую живучесть, что требует при проведении амфибийных операций иметь в дополнение к подводному еще и специальное оружие для эффективного ведения боевых действий на суше, в воздушной среде.

В конце 1990-х годов сотрудники Тульского Проектно-конструкторского технологического института машиностроения (ТПКТИМаш) под руководством доктора технических наук Юрия Данилова разработали уникальный амфибийный (двухсредный) автомат АСМ-ДТ. Данный автомат позволяет вести эффективный огонь под водой специальными боеприпасами с игловидными пулями большого удлинения (конструктивно аналогичными патронам МПС и МПСТ от автомата АПС, но отличающимися от них диаметром пуль-игл). При переходе в воздушную среду в автомат вместо магазина с подводными патронами устанавливается стандартный магазин от автомата АК-74 с патронами калибра 5.45×39 мм (7Н6, 7Н10, 7Н22 и другими), что позволяет вести эффективную стрельбу по целям на суше на дальностях стрельбы и с точностью, близкой к таковым для автомата АКС-74У, и гораздо лучшими, чем у автомата АПС в воздушной среде.

В настоящее время автомат АСМ-ДТ существует только в экспериментальных образцах.

Основные механизмы автомата АСМ-ДТ заимствованы от подводного автомата АПС, включая газоотводный механизм с автоматическим газовым регулятором, запирающий механизм ствола с поворотным затвором, ударно-спусковой механизм, обеспечивающий ведение огня с открытого затвора одиночными выстрелами и очередями.

Основное отличие АСМ-ДТ от АПС — нарезной ствол калибра 5.45 мм, с шагом нарезов порядка 150–200 миллиметров, и с глубиной нарезов порядка 1.5–2 % от диаметра ствола (0,008–0,011 мм). Такие нарезы позволяют удовлетворительно стабилизировать пулю штатного автоматного патрона 5.45×39 мм. Пули подводных патронов имеют фактический диаметр 5.45 мм (в отличие от пуль патронов МПС, имеющих диаметр 5.66 мм), что позволяет им проходить по стволу, не врезаясь в нарезы, с последующей стабилизацией в толще воды при помощи кавитационной полости, генерируемой при движении пули в воде. Подводные патроны построены на основе стандартной гильзы от патронов 5.45×39 мм, что позволяет стрелять ими из того же ствола, что и обычными патронами 5.45 мм.

Для обеспечения питания автомата патронами разных типов и размеров (общая длина подводного патрона более чем в 2 раза превышает длину 5,45 мм патрона 7Н6) используются магазины двух типов. Для подводной стрельбы используются коробчатые магазины от автомата АПС емкостью в 26 патронов, а для стрельбы на воздухе — магазины от автомата АК-74 емкостью 30 патронов. Для крепления в автомате магазинов разной длины защелка магазина АСМ-ДТ сделана подвижной, и может перемещаться в прорези окна приемника магазинов вперед и назад. Зафиксированная в заднем положении, эта защелка позволяет ставить в автомат длинные «подводные» магазины, а в переднем — более короткие магазины от АК-74. Для защиты механизмов оружия от пыли и грязи в конструкции окна приемника магазинов предусмотрена откидная вбок крышка. При защелке сдвинутой назад, в «подводное» положение, крышка находится в открытом положении, а при переводе защелки в переднее, «наземное» положение, подпружиненная крышка автоматически перекрывает заднюю, неиспользуемую часть окна приемника магазинов.

Проблема удаления воды из малокалиберного ствола при переходе из водной среды в воздушную при стрельбе штатными 5.45 мм патронами решена путем отвода небольшой части пороховых газов от патронника вперед в ствол, перед пулей, по специальным каналам, выполненным в стенках патронника и пульного входа, так что вода просто «выдувается» из ствола до того, как может стать помехой при движении пули по стволу.

Автомат Коробова ТКБ-408

7,62 мм автомат Коробова ТКБ-408

Калибр:

7,62×39 мм обр. 1943

Тип автоматики:

газоотводный, запирание перекосом затвора

Длина:

790 мм

Длина ствола:

нет данных

Вес:

4,3 кг

Темп стрельбы:

нет данных

Магазин:

30 патронов

7,62 мм автомат Коробова ТКБ-408 был разработан в Туле (ТКБ = Тульское Конструкторское Бюро) Германом Александровичем Коробовым к 1946 году, для участия в конкурсе на 7.62 мм автомат для Советской Армии. По результатам конкурса автомат ТКБ-408 показал не самые лучшие результаты, и на вооружение в 1951 году был принят автомат Калашникова АК. Автомат Коробова ТКБ-408 иногда называют первым автоматом компоновки «буллпап» (bullpup), однако автоматы такой конфигурации разрабатывались в Великобритании и СССР еще в период Второй Мировой войны. В частности, в СССР в 1945 году был создан 7,62 мм экспериментальный автомат Коровина, также в компоновке буллпап.

Автомат Коробова ТКБ-408 построен на основе автоматики, использующей энергию отводимых из ствола пороховых газов. Газовый поршень в цилиндре расположен над стволом, запирание ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. Окно для выброса стреляных гильз расположено справа, имеет откидную вниз пылезащитную крышку. Рукоятка взведения затвора расположена слева, над цевьем. Ударно-спусковой механизм допускает ведение огня одиночными выстрелами и очередями; переводчик режимов огня расположен слева, над пистолетной рукояткой. Отдельный предохранитель расположен внутри спусковой скобы, перед спусковым крючком. Магазины специальной конструкции, двухрядные, емкостью 30 патронов. Защелка магазина располагается в нижней задней части пистолетной рукоятки, для чего на магазинах выполнены специальные выступы-зацепы.

Автомат Коробова ТКБ-517

Калибр:

7,62×39 мм обр.1943

Тип автоматики:

полусвободный затвор

Длина:

мм

Длина ствола:

мм

Вес:

кг

Темп стрельбы:

выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

После неудачи автомата ТКБ-408 в конкурсе 1946–47 годов, Герман Коробов продолжил поиск новых решений для создания более эффективного оружия. В конце 1940-х годов он экспериментировал с автоматом ТКБ-454, первоначально построенным на основе автоматики с полусвободным затвором с его газовым торможением. Однако в силу ряда проблем, изначально присущих такой схеме, Коробов отказался от нее в пользу схемы с полусвободным затвором, состоящим из двух частей, с торможением отката за счет двуперого рычага. В отечественной литературе последних лет иногда встречается мнение о том, что данную схему автоматики в начале 1970-х годов у Коробова «позаимствовали» французы для своего автомата FAMAS. Однако, внимательное изучение данной темы показывает, что впервые подобная автоматика была реализована еще перед Второй Мировой Войной в венгерских пистолетах-пулеметах 39М и 43М конструкции Пола Кирали. Данные пистолеты-пулеметы использовались венгерскими войсками против Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны, и их конструкция в СССР была хорошо известна специалистам.

Как бы то не было, в начале 1950-х годов модернизированный автомат Коробова ТКБ-517 с автоматикой по типу Кирали показал результаты, значительно превосходящие таковые для штатного на тот момент автомата Калашникова АК. В результате последовавшего в середине 1950-х годов нового армейского конкурса автомат Коробова превзошел модернизированный автомат Калашникова по кучности стрельбы очередями, особенно из неустойчивых положений. Автомат Коробова также был заметно легче и проще по устройству. Тем не менее, Армия предпочла модификацию уже хорошо освоенного в войсках и в производстве автомата Калашникова — АКМ. Малоизвестен тот факт, что на базе ТКБ-517 Коробовым также был разработан ручной пулемет, имевший возможность использовать как магазинное питание (стандартные коробчатые магазины от АК), так и ленточное (металлическая лента от РПД). Этот пулемет являлся прямым конкурентом ручного пулемета Калашникова РПК на том же конкурсе.

Ручной пулемет Калашникова РПК с рожковым магазином на 40 патронов

Автомат ТКБ-517 построен с использованием схемы с полусвободным затвором. Затворная группа ТКБ-517 состоит из двух частей — легкого затвора и более тяжелой затворной рамы. На затворе установлен двуплечий рычаг, своим нижним плечом при переднем (закрытом) положении затвора упирающийся в ствольную коробку, а верхним — в затворную раму. При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы, заставляя ее двигаться назад в патроннике, и давить на зеркало затвора. При этом нижнее плечо рычага упирается в неподвижную ствольную коробку, а верхнее передает движение массивной затворной раме. За счет разницы плеч в первый момент после выстрела сам затвор движется медленно, а разгоняется в основном тяжелая затворная рама. К тому моменту когда давление в патроннике спадает до безопасного, рычаг-замедлитель выходит из зацепления, и дальше затвор с затворной рамой движутся вместе, с одной скоростью, сжимая возвратную пружину. При этом извлекается и выбрасывается стреляная гильза, а на обратном ходе затворной группы подается новый патрон. Рукоятка затвора неподвижно закреплена на затворной раме справа. Ударно-спусковой механизм допускал ведение огня одиночными выстрелами и очередями, предохранитель — переводчик режимов огня располагался на ствольной коробке справа, над спусковой скобой. Магазины стандартные, от автомата Калашникова, на 30 патронов.

Автомат Коробова ТКБ-022

7.62 мм опытный автомат Коробова ТКБ-022, первый вариант (1962 год)

7.62 мм опытный автомат Коробова ТКБ-022ПМ (1965 год)

7.62 мм опытный автомат Коробова ТКБ-022ПМ (1965 год)

Калибр:

7.62×39 М43 (также 5.6×39 13МЖ в варианте ТКБ-022ПМ5)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание вертикально скользящим затвором

Длина:

525 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

2.8–2.4 кг

Темп стрельбы:

560 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Серия автоматов ТКБ-022, разработанных советским конструктором-оружейником Г. А. Коробовым в шестидесятых годах прошлого века является одной из наиболее интересных его разработок. Коробов начал разработку автоматов в компоновке буллпап сразу после конца Второй Мировой войны, пытаясь таким образом уменьшить габариты оружия при сохранении баллистических характеристик (определяемых при заданном патроне длиной ствола). После того как автомат ТКБ-408 был отвергнут в ходе испытаний, Коробов на некоторое время отказался от компоновки буллпап, однако в 1962 году снова вернулся к ней. создав один из самых компактных образцов стрелкового оружия — его автомат в боевом положении был на 11.5 сантиметров короче, чем автомат Калашникова АКМС со сложенным прикладом при одинаковой длине ствола в 41.5 см. Помимо столь компактных габаритов, автомат Коробова отличался еще несколькими весьма передовыми на тот момент решениями — пластиковым корпусом оружия и выбросом стреляных гильз вперед, что обеспечивало безпроблемную стрельбу как с правого, так и с левого плеча. До конца шестидесятых годов Коробов создал несколько вариантов этой системы, от ТКБ-022ПМ до ТКБ-022ПМ5, при этом последние варианты автомата создавались под перспективный на тот момент патрон 13МЖ калибра 5.6×39 мм. Тем не менее, автоматы Коробова так и остались только в виде опытных образцов, на что имелись как объективные причины (например слишком задний баланс оружия, сомнения в живучести пластикового корпуса оружия при длительной эксплуатации в сложных условиях и хранении) так и субъективные (высокопоставленные военные чины, отвечающие за принятие оружие на вооружение, часто весьма консервативны и не любят перемен, особенно когда выигрыш по сумме боевых характеристик не слишком очевиден; тот факт что автомат был разработан в Туле, а не Ижевске, тоже в известной мере играл против него).

Как бы то ни было, автоматы Коробова, включая и ТКБ-022, заслуживают почетного места в истории отечественного оружия, как минимум за оригинальность и смелость технических решений.

Автомат ТКБ-022 использует газоотводную автоматику с кольцевым газовым поршнем, расположенным вокруг ствола. Запирание ствола обеспечивается скользящим в вертикальной плоскости клиновым затвором, что с одной стороны позволило максимально сократить длину ствольной коробки, а с другой — потребовало введения дополнительной детали — досылателя/извлекателя. Эта U-образная деталь, подвижная в горизонтальной плоскости вперед и назад, отвечает за досылание патрона в патронник, извлечение из ствола стреляной гильзы и досылание гильзы в выводящую трубку над стволом, через которую гильза попадает в переднюю часть оружия и там уже выпадает наружу у основания мушки. Для питания патронами используются штатные магазины от автомата Калашникова. Корпус оружия выполнен из пластмассы с металлическими вставками. Предохранитель-переводчик режимов огня расположен слева над пистолетной рукояткой управления огнем. Прицельные приспособления открытые, регулируемые, при этом длина прицельной линии сравнительно мала (что не способствует повышению точности стрельбы). Варианты автомата ТКБ-022ПМ имели возможность установки дульной насадки для метания винтовочных гранат и соответственно также имели включаемый вручную кран, перекрывавший газоотвод при стрельбе винтовочными гранатами.

Автомат и автоматическая винтовка Барышева

Автомат Барышева АБ-7,62 калибра 7,62×39

Выпущенный в Чехии вариант автоматической винтовки Барышева LCZ B20 (АВБ-7,62) калибра 7,62×51 NATO

схема из патента на систему затвора Барышева

•

AB-7,62 / LCZ B10

AVB-7,62 / LCZ B20

Калибр

7,62×39 M43

7,62×54R или 7,62×51 NATO

Длина

960 / 710 мм

1000/ 750 мм

Длина ствола

415 мм

455 мм

Вес без магазина

3,6 кг

3,9 кг

Темп стрельбы

750 выстрелов в минуту

750 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов

10 или 20 патронов

Оружие системы Барышева отличается от основной массы послевоенных образцов стрелкового оружия, созданных в СССР, тем, что сконструировано в инициативном порядке и без поддержки со стороны государства. Оружие Барышева начиная с момента разработки (1960-е годы) неоднократно испытывалось вместе с другими образцами стрелкового оружия, однако поддержки как среди Российских производителей оружия, так и среди заказчиков (силовых структур СССР и России) не нашло. Однако, в конце 1990-х годов чешская фирма LCZ Group попыталась выйти на мировой рынок оружия с комплексом стрелкового оружия конструкции А. Ф. Барышева. Оружие LCZ выставлялось на различных международных выставках но до сего момента данных о продажах этой системы не поступало.

Система стрелкового оружия конструкции Анатолия Филипповича Барышева базируется на довольно неортодоксальной конструкции затвора, использующего для работы автоматики энергию отдачи при стрельбе с открытого затвора. Такая система видится более пригодной для пулеметов, нежели чем для автоматов и винтовок, так как системы, стреляющие с открытого затвора обладают потенциально худшей точностью и кучностью стрельбы одиночными выстрелами по сравнению с системами, ведущими огонь с закрытого затвора. В пулеметах же огонь с открытого затвора наоборот, является преимуществом, а использование конструкции Барышева позволяет создавать достаточно легкие пулеметы под мощные патроны, калибром от 7.62×54 мм R до 12.7×108 мм.

Экспериментальные образцы стрелкового оружия конструкции Барышева используют оригинальную схему автоматики с использованием энергии отдачи при жестком запирании затвора и наличии в конструкции подвижного элемента — компенсатора отдачи, воспринимающего давление пороховых газов через дно гильзы и приводящего в действие всю подвижную систему. В целом конструкция затворной группы Барышева может быть считаться глубоко модифицированной схемой с полусвободным затвором, базирующейся на разработках венгра Поля Кирали более чем пятидясителетней давности.

Весь затвор системы Барышева состоит из 4 основных частей — тела затора, затворной рамы, запирающего рычага и компенсатора отдачи. Компенсатор отдачи своим нижним задним концом закреплен в продольно скользящем затворе и на передней поверхности имеет чашку для донца гильзы. Компенсатор может качаться относительно затвора вперед-назад, воздействуя при своем движении назад на массивную затворную раму.

Перед выстрелом затворная группа находится в заднем положении. В момент выстрела при нажатии на спусковой крючок затворная группа начинает движение вперед, досылая патрон в ствол. При приходе затвора с компенсатором отдачи в крайнее переднее положение затворная рама под действием возвратно-боевой пружины продолжает двигаться вперед, при этом расположенный в ее задней части запирающий рычаг входит в зацепление со ствольной коробкой, и жестко фиксирует затвор относительно ствола, а выступ на передней части затворной рамы поворачивает компенсатор отдачи вперед на небольшой угол, к казенному срезу ствола. Перед приходом затворной рамы в крайнее переднее положение выступ на запирающем рычаге наносит удар по бойку и происходит накол капсюля патрона и выстрел. Давление пороховых газов через донце гильзы действует на компенсатор отдачи и стремится повернуть его назад относительно жестко запертого затвора. При этом верхний конец компенсатора давит на затворную раму, и в процессе отдачи преодолевает ее момент инерции движения вперед и силу давления возвратной пружины, на что, по идее, и тратится значительная часть энергии отдачи. После того, как инерция затворной рамы преодолена и она начала движение назад, а компенсатор провернулся на заданный угол назад, затворная рама увлекает за собой запирающий рычаг и расцепляет затвор со ствольной коробкой, а затем под действием накопленной инерции и остаточного давления в стволе, действующего на компенсатор отдачи через гильзу, вся подвижная система отходит назад, извлекая стреляную гильзу. При стрельбе в автоматическом режиме после полного отхода подвижной системы назад весь цикл стрельбы повторяется, а при стрельбе одиночными выстрелами подвижная система перехватывается шепталом в заднем положении.

В остальном оружие системы Барышева вполне традиционно. Экспериментальные образцы различных калибров выполнены с использованием узлов уже существующих образцов оружия. Достоинствами этой системы являются заметное снижение ощущаемой стрелком отдачи и отсутствие газоотводного тракта со всеми присущими ему проблемами. С другой стороны, расчет затворной группы под заданные боеприпасы достаточно сложен, да и схема ведения огня с заднего затвора при выкате подвижных частей — не самая подходящая для оружия класса «штурмовая винтовка», в силу заметной задержки первого выстрела после нажатия на спусковой крючок, а также существенного смещения точки прицеливания при движении массивной затворной группы. Кроме того, проводившиеся в прошлом испытания показали недостаточную надежность данной системы.

СИНГАПУР

SAR-80

Калибр:

5.56×45 mm (.223 remington)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

970 мм (738 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

459 мм

Вес:

3.7 кг без магазина

Темп стрельбы:

600 выстрелов в минуту

Магазин:

20, 30 патронов

В 1970-х годах сингапурская армия имела на вооружении винтовки М16А1 американской разработки, и в 1976 году сингапурская компания CIS (Charter Industries of Singapore, сейчас называется ST Kinetics) начала разработку своей собственной винтовки, имея в виду поставить ее как сингапурским военным, так и продавать на экспорт. Для того, чтобы сократить время разработки и сэкономить силы, CIS использовала помощь английских инженеров из компании Sterling Armament, имевшей опыт выпуска винтовки AR-18 разработки американской компании Armalite. В 1978 году появились первые прототипы новой винтовки, а в 1984 году она, под обозначением SAR-80, была принята на вооружение сингапурской армии. Кроме того, винтовка поставлялась на экспорт, в том числе и в Хорватию.

С технической точки зрения SAR-80 имеет существенное сходство с AR-18. SAR-80 имеет автоматику с коротким ходом газового поршня, массивная затворная рама движется по двум направляющим стержням, вокруг каждого из которых располагается своя возвратная пружина. Затвор поворотный, с 8-ю боевыми упорами. Ствольная коробка штампованная из стали, выполнена из двух половин — верхней и нижней, и «переламывается» для разборки оружия. Приклад, цевье и пистолетная рукоятка — из пластика. Винтовка использует стандартные магазины от М16.

В настоящее время в Сингапуре снимается с вооружения и заменяется на новую винтовку SAR-21 разработки той же компании.

SR-88

Калибр:

5.56×45 mm (.223 remington)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

960 мм (810 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

460 мм

Вес:

3.68 кг с пустым магазином

Темп стрельбы:

700–900 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов (используются стандартные магазины от М16)

Штурмовая винтовка SR-88 была разработана в конце 1980-х годов сингапурской компанией Chartered Industries of Singapore. В ограниченных количествах SR-88 использовалась сингапурской армией, а в основном поставлялась на экспорт. Кроме базового варианта, выпускался карабин SR-88 с укороченным до 292 мм стволом и складным прикладом. В настоящее время выпуск SR-88 прекращен, в ВС Сингапура она заменяется на более новый автомат SAR-21, построенный по схеме буллпап.

Винтовка SR-88 построена по традиционной схеме с газовым двигателем автоматики и длинным ходом газового поршня. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Газоотвод имеет трехпозиционный регулятор с двумя открытыми положениями и одним закрытым — для стрельбы винтовочными гранатами. Нижняя часть ствольной коробки выполнена из алюминиевого сплава, верхняя — штампованная из стали. Ствол оснащен пламегасителем, служащим также направляющей для пуска винтовочных гранат. Цевье, приклад и пистолетная рукоятка выполнены из пластика. В базовом варианте винтовки приклад фиксированный, однако выпускался и вариант со складным прикладом. Органы управления (предохранитель-переводчик, защелка магазина) — по типу винтовки М16.

Автомат (штурмовая винтовка) ST Kinetics SAR-21

SAR-21 в базовой конфигурации

SAR-21 — другой вид

SAR-21 RIS (Rail Interface System), с коллиматорным прицелом и передней съемной рукояткой

SAR-21 — неполная разборка

Калибр:

5.56×45 мм NATO

Длина:

805 мм

Длина ствола:

508 мм

Вес:

3.82 кг без магазина, 4.44 кг с полным магазином на 30 патронов и ЛЦУ

Магазин:

30 патронов

Темп стрельбы:

450–650 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы:

около 500 метров

Автомат SAR-21 был разработан сингапурской компанией Chartered Industries Of Singapore (CIS), ныне подразделением Kinetics компании Singapore Technologies, в течение 1990-х годов. Впервые на публике этот автомат был показан в 1999 году на выставке вооружений DSEi-99. Несколько позже SAR-21 был принят на вооружение Вооруженных Сил Сингапура, в качестве замены устаревающим винтовкам M16S1 (выпускавшиеся в Сингапуре по лицензии американские М16А1), а также винтовкам SAR-80 и SR-88. Кроме того, SAR-21 предлагается на экспорт для продажи заинтересованным военным и правоохранительным структурам разных стран.

На настоящий момент сложно судить о реальных качествах автомата SAR-21, однако имеющиеся о нем отзывы в целом вполне положительные. Из явных недостатков можно отметить только принципиальное отсутствие возможности выброса стреляных гильз на левую сторону оружия, что в сочетании с компоновкой буллпап несколько ограничивает возможности оружия. В остальном же SAR-21 весьма и весьма типичный образец стрелкового оружия последних лет ХХ века.

Техническое описание SAR-21

Автоматика SAR-21 построена на основе газоотводного двигателя с длинным ходом газового поршня. Газовый двигатель расположен над стволом, поршень жестко связан с затворной рамой. Запирание ствола — поворотным затвором, схожим по устройству см затвором М16, на 7 боевых упоров за хвостовик ствола. Рукоятка заряжания на базовом образце расположена на верхней стороне оружия, под рукояткой для переноски, и неподвижна при стрельбе. Рукоятка заряжания складывается вперед, когда не используется. На вариантах автомата SAR-21 P и SAR-21 RIS рукоятка заряжания перенесена на левую сторону оружия, в верхнюю часть цевья, так как верхняя поверхность корпуса оружия занята направляющей для прицелов типа Picatinny rail.

Корпус оружия выполнен в конфигурации буллпап, из высокопрочного пластика. В левую сторону пластиковой ствольной коробки встроена дополнительная защита, прикрывающая лицо стрелка от горячих газов и осколков при разрыве патрона в патроннике. Окно для выброса стреляных гильз — только справа. Пистолетная рукоятка выполнена зацело со ствольной коробкой и спусковой скобой. Элементы корпуса оружия соединяются между собой поперечными штифтами, так что разборка оружия не требует специального инструмента.

Предохранитель в виде поперечной кнопки расположен в передней части спусковой скобы, SAR-21 имеет два режима огня — одиночными выстрелами и очередями произвольной длины.

Питание SAR-21 осуществляется из отъемных коробчатых магазинов на 30 патронов, выполненных из ударопрочного прозрачного пластика.

Стандартным прицелом для SAR-21 в базовой конфигурации является интегральный оптический прицел кратности 1.5Х, встроенный в рукоятку для переноски. На верхней поверхности корпуса прицела выполнены резервные мушка и целик. Модификации SAR-21 P и SAR-21 RIS штатного прицела не имеют, вместо него на верхнюю планку типа Picatinny могут устанавливаться самые разные дневные и ночные прицелы на соответствующих креплениях. Кроме того, в базовой конфигурации SAR-21 в цевье под стволом предусмотрено место для лазерного целеуказателя (ЛЦУ) видимого или инфракрасного диапазона. Выключатель ЛЦУ встроен в цевье.

SAR-21 комплектуется ружейным ремнем для переноски. На базовый вариант может устанавливаться 40 мм подствольный гранатомет — американский М203 или сингапурский CIS 40GL. Вариант SAR-21 RIS может оснащаться различными дополнительными аксессуарами, устанавливаемыми на стандартные направляющие, включая вертикальную переднюю рукоятку, различные фонари и ЛЦУ.

США

Armalite AR-10

оригинальная винтовка AR-10 конца 1950-х годов. Обратите внимание на трехщелевой пламегаситель и прилив для крепления штыка под стволом

Винтовка AR-10B, современная «гражданская» модификация AR-10

Винтовка AR-10A2 по сути это увеличенная под патрон .308 Winchester (7.62×51mm) винтовка AR-15A2, с характерным для AR-15 / M16А2 расположением рукоятки заряжания, формой цевья, прицельными приспособлениями

AR-10(T) — целевой (или снайперский, кому как нравится) вариант современной AR-10, с направляющей типа Picatinny для оптики вместо рукоятки для переноски

Неполная разборка оригинальной AR-10. Сходство конструкции с М16 очевидно

Калибр:

7.62 мм НАТО (7.62×51 мм, 308 winchester)

Длина:

1016 мм

Длина ствола:

508 мм

Вес:

4.31 кг

Магазин:

20 патронов

Темп стрельбы:

700 выстрелов в минуту

Винтовка AR-10 была разработана Юджином Стонером (Eugene Stoner), работавшим в компании Armalite — подразделении американской корпорации Fairchild Engine and Airplane Corp, к 1955 году. Винтовка предназначалась для участия в конкурсе на новую винтовку калибра 7.62 мм для Армии США, на замену устаревшим винтовкам М1 Garand. К сожалению для фирмы Armalite винтовка AR-10 опоздала к началу конкурса, да и конструкция ее была слишком передовой для весьма консервативно настроенных американских военных того времени. В любом случае, в 1957 году американцы приняли на вооружение 7.62 мм автоматическую винтовку М14, а AR-10 была доведена до производства только к началу 1960-х. В США выпуск этой винтовки был минимален, так как фирма Armalite переключилась на разработку малокалиберной автоматической винтовки для Армии США на базе AR-10 (см. статью о М16). Лицензия на производство AR-10 была продана голландскому арсеналу Artillerie Inrichtingen. Общее количество произведенных в начале 1960-х годов винтовок AR-10 оценивается примерно в 10 000 штук, часть из которых закупили Судан и Португалия. Далее развитие линии AR-10 шло только в виде ее малокалиберного потомка, серии винтовок AR-15 / M16, и на пару десятилетий о существовании AR-10 практически забыли.

Однако же, реорганизованная компания Armalite почти двадцать лет спустя решила возобновить выпуск винтовок серии AR-10, на сей раз уже для гражданского и полицейского рынка. Новая винтовка по сути представляла собой обратный шаг в развитии семейства — если сперва винтовка AR-15 была получена путем уменьшения AR-10, то возрожденная AR-10 под индексом AR-10B представляла собой увеличенную AR-15, соответствующую по всем параметрам винтовке М16А2 (за исключением автоматического огня). Винтовки AR-10B выпускаются в 4-х базовых вариантах — сама AR-10В, отличающаяся расположением рукоятки заряжания по типу «родной» AR-10 — над ствольной коробкой. под рукояткой для переноски, и пластиковой ложей коричневого цвета, также в стиле «старой» AR-10. Следующий вариант — AR-10А2, представляет собой несколько увеличенный самозарядный вариант винтовки М16А2 под патрон 7.62×51 мм с минимальными изменениями. Вариант AR-10А4 отличается тем, что вместо рукоятки переноски у него установлена направляющая типа Picatinny для крепления различной оптики. Последний вариант — это «целевая» (или снайперская) винтовка AR-10(Т), отличающаяся ствольной коробкой по типу AR-10А4, стволом улучшенного качества выделки, и улучшенным ударно-спусковым механизмом.

По устройству «оригинальные» AR-10 практически не отличается от AR-15 самых первых образцов. Основные отличия — это расположение рукоятки заряжания над ствольной коробкой, а не позади нее, и плавно регулируемый по дальности целик прицела. Посему, за описанием устройства и работы механизмов я отсылаю вас к статье о AR-15 / M16 на моем сайте.

Винтовка M14 / Mk.14 Mod.0

экспериментальная винтовка Т37, одна из предшественниц М14

армейская автоматическая M14

вид на ствольную коробку автоматической винтовки М14; переводчик режимов огня расположен на ствольной коробке над спусковым крючком, под рукояткой затвора видна тяга автоспуска

винтовка M14A1, предназначавшаяся для использования в роли легкого ручного пулемета. Обратите внимание на ложу измененной конструкции с пистолетной и передней складной рукоятками. На стволе установлены легкая складная сошка и съемный дульный тормоз-компенсатор

флотская винтовка для спецназа Mk.14 Mod.0 Enchanced Battle rifle

Винтовка для снайперов уровня отделения Корпуса Морской Пехоты США M14 Designated Marksman Rifle (DMR). На винтовку установлен быстросъемный глушитель

самозарядная винтовка M14S, выпущенная для экспорта на гражданские рынки китайской компанией Poly Technologies

Самозарядная винтовка Springfield M1A, выпускаемая в США для гражданского рынка, с полимерной ложей и 10-зарядным магазином

Калибр:

7,62mm NATO (7.62×51)

Длина:

1120 мм

Длина ствола:

559 мм

Масса с патронами:

5,1 кг

Магазин:

20 патронов

Темп стрельбы:

700–750 выстрелов в минуту

Опыт боевых действий войск США во Второй Мировой Войне показал, что штатная винтовка M1 Garand при всех ее достоинствах нуждается в серьезной модернизации. Наибольшие нарекания вызывала система питания винтовки М1 с использованием пачек на 8 патронов, сильно затруднявших дозарядку полупустого магазина. Кроме того, газовый двигатель с большой длиной и массой подвижных частей вызывал снижение кучности стрельбы. Поэтому опыты по усовершенствованию винтовки M1 начались еще в ходе войны. В 1944 году американцы создают прототип винтовки Т20, оснастив М1 отъемным магазином на 20 патронов от автоматической винтовки Браунинг BAR М1918, а также введя возможность стрельбы очередями. Уже после окончания войны американцы начинают работы по созданию нового патрона, который при меньших габаритных размерах сохранил бы баллистические характеристики патрона .30–06 (7.62×63 мм). К началу 1950-х такой патрон был создан под обозначением Т65. Фактически это был все тот же патрон .30–06, только с гильзой укороченной на 12 мм и с зарядом из более современного и мощного пороха, обеспечивающего ту же баллистику. Под новый патрон, в 1954 году стандартизованный в рамках НАТО под давлением США, был разработан следующий прототип — Т37, который также отличался тем, что газоотводная камера была перенесена немного назад от дульного среза. Дальнейшие разработки и испытания привели к созданию прототипа Т44, отличавшегося от Т37 главным образом модифицированной системой газового двигателя, в которой схема с длинным ходом поршня была заменена схемой с коротким (около 37 мм) ходом поршня. Предполагалось, что данная винтовка после принятия на вооружение заменит в войсках не только обычные винтовки, но также пистолеты-пулеметы и ручные пулеметы, став единым унифицированным образцом вооружения пехоты уровня отделение.

В середине 1950-х в США были проведены сравнительные испытания винтовки Т44 и ее главного конкурента — винтовки Т48 (выпущенной в США по лицензии малой серией винтовки FN FAL бельгийской разработки). Обе винтовки показали одинаково высокую надежность и точность стрельбы, но Т44 была легче почти на пол-килограмма и была близка к уже хорошо освоенной в производстве и в войсках винтовке M1. Главным же фактором, определившим победу Т44, являлось то, что Т48 не была «made in America». В 1957 году прототипы Т44Е4 и Т44Е5 были стандартизованы и приняты на вооружение Вооруженных Сил США под обозначениями М14 и М15. Вариант М15 предполагалось использовать в качестве взводного оружия поддержки (легкого ручного пулемета), для чего он оснащался более массивным стволом и сошками, однако в серии он не выпускался. Вместо М15 американцы пытались использовать модификацию винтовки М14 под обозначением М14Е2 (в серии — М14А1), имевшую модифицированную ложу и еще ряд «усовершенствований», но без особого успеха. Выпуск винтовок М14 был налажен рядом фирм — Thompson-Ramo-Wooldridge (TRW Inc), Harrington and Richardson Arms Co (H&R), Winchester-Western Arms Division of Olin Mathieson (Winchester) и Springfield Armory Inc (Springfield). В 1964 году решением правительства США выпуск М14 был прекращен, при этом всего было выпущено около 1 380 000 винтовок. Кроме США, М14 поставлялись Тайваню. С 1974 года частная компания Springfield Armory Inc наладила выпуск только самозарядных вариантов винтовки М14 под обозначением Springfield М1А для гражданского и полицейского использования. Кроме этого, еще целый ряд небольших американских фирм собирает самозарядные вариации винтовок М14 используя наборы деталей, списанные Армией США. Значительное количество снятых с вооружения в США винтовок М14 было передано другим странам в рамках программ военной помощи. Их получали Турция, Тайвань, Южная Корея, Филиппины, в середине-конце 1990-х годов некоторое количество М14 было передано и прибалтийским государствам — Латвии, Литве и Эстонии. В США в 1980-е и 1990-е годы использование винтовок М14 было весьма ограниченным, однако после того, как США ввязались в активные военные кампании в Ираке и Афганистане, войскам потребовалось оружие более мощное и дальнобойное нежели штатные карабины и винтовки калибра 5.56 мм. Простейшим решением проблемы стало возвращение в строй винтовок М14, которые выдавались в войска как в исходном состоянии, так и в более или менее модернизированном. Минимальная модернизация могла заключаться в установке новых кронштейнов и оптических прицелов, нос кажем Корпус Морской пехоты США переоснастил часть старых винтовок новыми компонентами, включая регулируемые пластиковые ложи, новые кронштейны и прицелы, съемные сошки и глушитель звука выстрела. Силы Специальных операций США, действующие под патронажем ВМФ, пошли еще дальше, создав на базе обычных М14 новую «улучшенную боевую винтовку Марк 14 модель 0» (Mk.14 Mod.0 Enchanced Battle rifle). Этот вариант отличается новой ложей, разработанной частной компанией Smith Enterprises, с телескопическим регулируемым прикладом, пистолетной рукояткой и комплектом направляющих типа Picatinny rail. Помимо новой ложи винтовка Mk.14 Mod.0 получила еще целый ряд «коммерческих» компонент, включая новый прецизионный ствол и газовый цилиндр. Это оружие в настоящее время используется подразделениями Сил Специальных Операций США, включая US Navy SEAL.

В целом, винтовка М14 в момент своего появления более или менее удовлетворяла американских военных. Она была достаточно легкой, имела большую эффективную дальность стрельбы, хорошую точность и убойность боеприпаса. Другое дело, что новая винтовка оказалась малопригодной к новым на тот момент условиям войны, что быстро выявили боевые действия США в Юго-Восточной Азии, особенно во Вьетнаме. Винтовка М14 была слишком длинной для боев в джунглях, большая масса каждого патрона снижала носимый боезапас до неприемлемо малого, вести огонь очередями из винтовки хоть сколько-нибудь прицельно было возможно лишь с сошек или упора, да и то на небольшие дальности. Вообще, большинство винтовок выдавалось солдатам со снятым переводчиком режимов огня, так как в большинстве случаев стрельба очередями была не более чем пустой тратой патронов — по отзывам стрелявших из М14 на дальности в 100 метров 3-я пуля в очереди уходила на 10 метров ВЫШЕ начальной точки прицеливания! При необходимости переводчик мог быть установлен обратно на винтовку в полевых условиях. Именно в силу вышесказанного Армии США пришлось срочно принимать на вооружение новый образец, под малокалиберный, малоимпульсный промежуточный патрон — 5.56 мм Colt/Armalite AR-15 / M16. Тем не менее, винтовки М14 до сих пор состоят на вооружении Флота США, точнее — Сил Специальных Операций ВМФ. Кроме того, на основе М14 для Армии США была сделана самозарядная снайперская винтовка М21.

Винтовка М14 — автоматическое оружие с магазинным питанием и газовым двигателем автоматики. Газоотводный узел закреплен под стволом, газовый поршень выполнен в виде стакана и имеет короткий рабочий ход. При этом газы внутрь газового поршня подаются через отверстие в стволе и отверстие в стенке поршня, при этом после отхода поршня назад на несколько миллиметров подача газов внутрь поршня перекрывается автоматически, тем самым отсекая «лишние» газы и смягчая работу автоматики. Газовый поршень своей возвратной пружины не имеет. Он действует на расположенную под стволом затворную раму, которая длинным рычагом связана с поворотным затвором. Затвор по конструкции схож с затором винтовки М1 Гаранд, запирает ствол поворотом вправо на 2 боевых упора, входящих в вырезы ствольной коробки. Обычный выступ затвора, взаимодействующий с затворной рамой, в М14 заменен роликом для уменьшения износа. Возвратная пружина расположена под стволом и действует на затворную раму. Ударно-спусковой механизм — курковый, по типу М1 Гаранд, но с добавлением механизма, допускающего стрельбу очередями, а также переводчика режимов огня на правой стороне ствольной коробки, над спусковым крючком. На левой стороне ствольной коробки расположена затворная задержка, останавливающая затвор в открытом положении по израсходовании всех патронов в магазине. Магазины коробчатые, отъемные, двухрядные, на 20 патронов. Снаряжение магазинов может осуществляться без отсоединения от оружия при помощи стандартных обойм на 5 патронов, для чего на верхней части ствольной коробки сделаны направляющие для обойм. Рычаг предохранителя выполнен в передней части спусковой скобы. Прицельные приспособления — регулируемый диоптрический целик на задней части ствольной коробки и мушка в намушнике на дульной части ствола. На всех винтовках М14 военного выпуска слева на ствольной коробке имеются посадочные места для кронштейна под оптический прицел. Ствол оснащен щелевым пламегасителем и имеет крепление для штыка. Ложа деревянная, с полупистолетной рукояткой и металлической верхней накладкой на стволе. У винтовок М14А1 ложа иной конструкции — деревянная с пистолетной рукояткой и прикладом, поднятым на линию ствола. На цевье М14А1 расположена передняя складная рукоятка, на газовую камеру крепятся легкие сошки, а на пламегаситель — специальный съемный дульный тормоз-компенсатор. В 1960-х годах для винтовок М14 были разработаны, но серийно не производились несколько вариантов «десантных» лож со складными прикладами.

Автомат (штурмовая винтовка) Armalite / Colt AR-15 / M16

штурмовая винтовка AR-15 / M16 (примерно 1965 год), еще без досылателя затвора и с трехщелевым пламегасителем

штурмовая винтовка M16A1, с досылателем затвора, магазином на 20 патронов и 4-х щелевым пламегасителем (1967)

M16A1 с 40 мм гранатометом M203 и магазином на 30 патронов (середина 1970-х годов)

штурмовая винтовка M16A2 с новым утяжеленным стволом, новыми прицельными приспособлениями и измененной фурнитурой (примерно 1985)

так выглядит ствольная коробка винтовки M16A3 «flat top» с интегральной направляющей типа Picatinny и съемной рукояткой для переноски

Вот что значить модульность: для одного «нижнего» модуля винтовки типа AR-15 можно подобрать и за полминуты установить десятки разных «верхних» модулей со стволами не только разной длины, но и калибра…

M16A1 «переламывается» для разборки

маркировка на ствольной коробке M16A1, а также органы управления

рентгенограмма M16A3. Алюминиевые детали — голубого цвета, стальные — черного

«взрывная» схема винтовок типа AR15

•

M16A1

M16A2

Калибр

5.56×45mm (.223 Remington), M193

5.56×45mm NATO / M855

Тип

газоотвод с прямым отводом газов в затворную группу

Общая длина

986 мм

1006 мм

Длина ствола

508 мм

508 мм

Вес, пустой / с полным магазином 30 патронов

2.89 кг / 3.6 кг

3.77 кг / 4.47 кг

Емкость магазина

стандартно 20 или 30 патронов

Темп стрельбы

650–750 выстрелов в минуту

800 выстрелов в минуту

Дульная скорость пули

945 м/с

975 м/с

Максимальная эффективная дальность огня

460 метров

550 метров

История создания и принятия на вооружение второй по распространенности в мире (после автомата Калашникова) штурмовой винтовки M16 заслуживает отдельной толстой книги. На самом деле, такие книги и написаны, но на русском они будут изданы еще не скоро, потому я и приведу здесь насколько возможно краткую историю этой винтовки. Итак.

1948. Служба оперативных исследований Армии США (U.S. Army's Operations Research Office — ORO) начинает исследование эффективности стрелкового оружия. Эти исследования завершаются в начале 1950-х годов выводом о желательности перехода от оружия калибра .30 (7.62 мм) к оружию калибра .22 (5.56 мм), имеющему возможность ведения автоматического огня, высокую скорость пули и эффективную дальность не менее 300 метров.

1953–1957. Министерство Обороны (МО) США проводит следующий исследовательский проект под кодовым названием «Project SALVO», который приводит к примерно аналогичным результатам. На основе полученных выводов МО США начинает программу SPIW (Special Purpose Infantry Weapon), в рамках которой должно быть разработано перспективное стрелковое оружие, стреляющие малокалиберными высокоскоростными стрелками и 30–40 мм гранатами.

1957. Представители Армии США обращаются к компании Armalite Division of the Fairchild Aircraft Corp с предложением разработать автоматическую винтовку .22 (5.56 мм) калибра, с малой массой, способную на дальности в 500 метров пробить стандартную армейскую каску. Юджин Стонер (Eugene Stoner), конструктор фирмы Armalite, начинает разработку новой винтовке на базе своей более ранней разработки, винтовки, AR-10 калибра 7.62 мм. Одновременно с этим инженеры фирм Sierra Bullets и Remington, в содружестве с Armalite, начинают разработку нового боевого патрона калибра 5.56 мм на базе охотничьих патронов .222 Remington и .222 Remington Magnum. Новый патрон поначалу получает название .222 Remington Special, а окончательное его обозначение — .223 Remington (5.56×45 мм).

1958. Первые винтовки фирмы Armalite, обозначенные AR-15, передаются для испытаний Армии США. В ходе испытаний выявляется ряд проблем с надежностью и точностью стрельбы.

1959. В конце года родительская компания фирмы Armalite, Fairchild Co, неудовлетворенная ходом разработки винтовки AR-15, продает все права на ее конструкцию компании Colt's Patent Firearms Manufacturing Company.

1960. Стонер покидает фирму Armalite и переходит работать в Colt. В этом же году Colt демонстрирует винтовки AR-15 заместителю начальника штаба ВВС США генералу Кертису ЛеМэю. Под впечатлением от демонстрационных стрельб ЛеМэй выражает желание закупить 8000 винтовок AR-15 для службы безопасности Стратегического Воздушного Командования ВВС США (US AF Strategic Air Command security forces) для замены устаревших карабинов M1 и M2.

1962. Агентство по перспективным исследованиям МО США (Advanced Research Projects Agency — ARPA) закупает 1000 винтовок AR-15 у фирмы Colt и направляет их в Южный Вьетнам для проверки в условиях реальных боевых действий. Войска Южного Вьетнама поначалу используют новое оружие весьма успешно.

1963. Фирма Colt получает контракт на производство 85 000 винтовок для Армии США (под обозначением XM16E1) и еще на 19 000 винтовок — для ВВС США (M16). Винтовка M16 была ничем иным как исходной AR-15 с соответствующей маркировкой (Property of US Govt — Собственность Правительства США и т. п.). Винтовка XM16E1 отличалась от AR-15/M16 наличием досылателя затвора («forward assist»), имевшего вид большой кнопки на правой стороне ствольной коробки. Данная покупка считалась «одноразовой» и предназначалась для различных элитных подразделений, вроде «Зеленых беретов» и Рейнджеров, в качестве временной меры перед принятием на вооружение систем SPIW.

1964. ВВС США официально принимают на вооружение винтовку M16. В этом же году Армия США принимает винтовку XM16E1 в качестве оружия ограниченного стандарта, для заполнения временной (как тогда считалось) ниши между снятой с производства 7.62 мм винтовкой M14 и грядущим оружием, создаваемым по программе SPIW (эта программа закончилась провалом).

1966. Фирма colt получает правительственный контракт на поставку 840 000 винтовок, на общую сумму в почти 92 миллиона долларов США.

1967. 28 февраля этого года Армия США официально принимает на вооружение винтовку XM16E1 под обозначением «US Rifle, 5.56mm, M16A1».

1965–1967. Опыт эксплуатации винтовок М16А1 Американскими войсками во Вьетнаме начинает приносить первые печальные плоды. Большое число отказов винтовок в боевых условиях приводит к значительным человеческим потерям среди американских солдат. Тому было несколько взаимосвязанных причин. Во первых, при создании патронов для М16 использовался порох типа IMR фирмы Dupont, но Армия США, из соображений экономии, при производстве патронов заменила его на стандартный порох, использовавшийся при снаряжении патронов 7.62×51mm NATO. Этот порох, в отличие от IMR, давал значительно больший процент нагара, который оседал в газоотводной системе, затворной группе и ствольной коробке винтовки M16. В сочетании с отказом от хромирования затворной группы и канала ствола и влажным климатом Юго-Восточной Азии это приводило к быстрому засорению механизмов винтовки с последующими отказами, выражавшимися зачастую в застревании стреляной гильзы в патроннике. Все бы было и ничего, если бы винтовки подвергались регулярной чистке. Но в результате хитрого маркетингового хода фирмы Кольт, заявлявшей что винтовка М16 практически не требует чистки и обслуживания, при их первоначальных закупках Армия США не заказала комплектов для чистки оружия — опять таки для экономии. Кроме того, солдаты не получали нужного обучения по уходу за винтовкой. Результат такой экономии оказался поистине плачевным.

1967–1970. По результатам расследования, проведенного комиссией при Конгрессе США, принимается ряд срочных мер по исправлению ситуации. Во первых, тип пороха в патронах меняется на более «чистый», дающий гораздо меньше нагара. Во вторых, затворная группа, патронник и канал ствола начинают хромировать, что повышает коррозионную стойкость деталей и облегчает их чистку. В третьих, срочно закупаются комплекты для чистки оружия, а в действующих войсках начинается широкая программа обучения солдат чистке и уходу за винтовкой, в рамках которой издаются широко известные наставления по уходу за оружием в виде комиксов. Примерно к 1970-му году штатные 20-патронные алюминиевые магазины в войсках начинают заменять на 30-патронные, для того чтобы уровнять М16 по этому показателю с советскими и китайскими автоматами Калашникова.

1977–1979. По результатам комплексных испытаний единым патроном для армий стран NATO становится улучшенный вариант патрона 5.56×45mm, разработанный бельгийцами из Фабрик Националь (FN) под обозначением SS109. Этот патрон изначально был создан вместе с ручным пулеметом FN Minimi, и имел несколько более тяжелую пулю с комбинированным сердечником из стали и свинца. Начальная скорость пули несколько уменьшилась по сравнению с исходным американским патроном М193, однако эффективность на больших дальностях возросла за счет более высокого баллистического коэффициента пули. Пуля SS109 требовала для своей стабилизации в полете более крутого шага нарезов — вместо шага 1:12 (1 оборот на 12 дюймов — 305 мм), шаг нарезов для SS109 пришлось сократить до 1:7 (1 оборот на 7 дюймов — 178 мм). При этом из новых стволов можно было спокойно стрелять старыми (легкими) пулями, при некотором ухудшении точности стрельбы. Стрельба новыми (тяжелыми) пулями из старых стволов приводила к существенному падению точности и кучности стрельбы.

1981. colt разрабатывает вариант винтовки M16A1, адаптированный под патрон SS109 / 5.56mm NATO, и передает его на испытания Армии США под обозначением M16A1E1. Эта винтовка отличалась от M16A1 более толстым и тяжелым стволом с шагом нарезов 1:7, улучшенными прицельными приспособлениями, новым цевьем и прикладом, а также заменой режима непрерывного огня (очередями) на режим с отсечкой очереди после 3-х выстрелов.

1982. Винтовка m16a1e1 получает официальное обозначение «US Rifle, 5.56mm, M16A2».

1983. Корпус Морской пехоты (КМП) США принимает на вооружение M16A2.

1985. Армия США принимает на вооружение M16A2 взамен М16А1.

1988. Компания FN Manufacturing Co, американское подразделение бельгийского концерна FN Herstal, становится основным поставщиком винтовок M16A2 для Вооруженных Сил США. Компания Colt продолжает производство винтовок типа AR-15 / M16 только для гражданского и полицейского рынков, а также на экспорт.

1994. На вооружение ВС США поступают самые последние варианты винтовки М16: это винтовки M16A3 и M16A4, имеющие так называемые «плоские» («flat top») ствольные коробки, у которых интегральная рукоятка для переноски заменена на направляющую типа Picatinny, предназначенную для установки самых разных прицельных приспособлений, в том числе и съемной рукоятки для переноски с прицельными приспособлениями по типу М16А2. В остальном винтовка M16A4 идентична M16A2, тогда как M16A3 отличается еще и тем, что вместо отсечки по 3 выстрела она имеет режим огня очередями любой длины (как на М16А1). Два других варианта М16 — карабины M4 и M4A1, описаны в отдельной статье на этом же сайте.

В целом следует признать, что уже к началу 1970-х годов винтовка М16 являлась полноценным боевым оружием, имеющим целый ряд существенных достоинств (ну и недостатки, разумеется, у нее тоже были). По сравнению с главным противником М16 на мировой арене — автоматом Калашникова (АКМ), М16 имела большую точность и кучность стрельбы одиночными выстрелами, была более комфортна и удобна в обращении. С другой стороны, М16 требовала гораздо более тщательного ухода, более качественных боеприпасов. По надежности в особенно тяжелых условиях (загрязнение, запыление) АКМ также превосходил М16. Одним из главных достоинств конструкции Стонера, однако же, надо признать ее исключительную гибкость. Благодаря модульности конструкции, фактически состоящей из двух крупных модулей — «верхнего» (верхняя часть ствольной коробки, ствол, газоотвод, цевье, прицельные приспособления, затворная группа) и «нижнего» (нижняя часть ствольной коробки, ударно-спусковой механизм, буфер с возвратной пружиной, пистолетная рукоятка, приклад), обеспечена возможность очень быстрой реконфигурации винтовки. Так, на одну соответствующую стандартам «нижнюю» часть можно установить верхние части со стволами самой разной длины (от 250 до 610 мм), калибра (.22LR, 7.62×39 мм, 9×19 мм, 10 мм Auto, 50AE и многих других, не считая родного 5.56×45 мм), с интегральной или съемной рукояткой для переноски. Особенно это существенно для потребителей на гражданском и полицейском рынках.

Кроме ВС США, винтовки М16 армейского образца используются в полиции США (например, полиция Лос-Анджелеса (LAPD) использует списанные из Армии винтовки), эти же винтовки широко поставляются на экспорт. Их используют многие элитные подразделения других стран, такие как британские SAS или австралийские рейнджеры. Значительное количество М16 имеется на вооружении в Израиле. Одно время винтовки М16 производились по лицензии на Филиппинах и в Южной Корее. В настоящее время канадская компания Diemaco производит лицензионные варианты М16 под обозначениями С7 и С8 для Канадских Вооруженных сил и на экспорт.

Гражданские и полицейские модификации винтовки AR-15 производятся под самыми разными обозначениями десятками фирм на территории США, в частности такими как Armalite, Bushmaster, Colt, Hesse, Les Baer, Olympic Arms, Wilson Combat, и многими другими. Кроме того, клоны AR-15 производятся в Китае на государственных предприятиях NORINCO под обозначениями «Model 311» (только самозарядная) и «CQ» (с возможностью автоматического огня).

Техническое описание

Винтовки серии M16 / AR-15 представляют собой автоматическое или полуавтоматическое оружие с воздушным охлаждением ствола, питанием из отъемных коробчатых магазинов и автоматикой на основе газового двигателя. Огонь это оружие всегда ведет с закрытого затвора.

Газоотводная автоматика конструкции Юджина Стонера не имеет газового поршня в его традиционном понимании. Пороховые газы отводятся через отверстие в стенке ствола и по газовой трубке из нержавеющей стали отводятся внутрь ствольной коробки. Задний конец газовой трубки перед выстрелом входит в специальный насадок («gas key»), установленный сверху на затворной раме. В момент выстрела пороховые газы проходят по газовой трубке и через насадок попадают в полость внутри затворной рамы. Эта кольцевая полость расположена вокруг хвостовика затвора и с передней стороны ограничена утолщенной частью затвора, а с задней — стенкой затворной рамы. Давление газов внутри этой полости заставляет затворную раму начать движение назад, относительно изначально неподвижного затвора. Это движение при помощи фигурного паза в затворной раме и входящего в него ведущего штифта на затворе поворачивает затвор, выводя его боевые упоры (числом 7) из зацепления с хвостовиком ствола. После расцепления затвора со стволом вся затворная группа (затвор и затворная рама) продолжают движение назад под действием остаточного давления газов в патроннике и благодаря инерции этих частей. При этом движении из ствола извлекается и выбрасывается наружу стрелянная гильза и сжимается возвратная пружина, расположенная в прикладе. Под воздействием возвратной пружины затворная группа возвращается вперед, подавая в ствол новый патрон и в конце движения запирая ствол поворотом затвора. По израсходовании всех патронов в магазине затворная группа автоматически остается в заднем положении благодаря наличию в механизме затворной задержки, включаемой автоматически подавателем магазина, а выключаемой вручную, при помощи кнопки на левой стороне ствольной коробки. Рукоятка взведения «Т»-образная, расположена в задней части ствольной коробки над прикладом, и не двигается при стрельбе. Начиная с ХМ16Е1 / М16А1 винтовки имеют на правой стороне ствольной коробки досылатель затвора, предназначенный для ручного закрытия затвора, если усилия возвратной пружины для этого не хватает (например, засорился патронник). Досылатель имеет вид кнопки с собачкой на противоположном конце, взаимодействующей с насечками на правой стороне затворной рамы. Окно для выброса гильз закрывается подпружиненной пылезащитной шторкой, автоматически открывающейся при взведении затвора. Кроме того, начиная с М16А2 позади окна для выброса гильз появился выступ-отражатель, предназначенный для обеспечения возможности комфортной стрельбы с левого плеча. Интересно, что для М16А1, не имевшей такого приспособления, в Армии США существовал специальный съемный отражатель, устанавливавшийся при необходимости на оружие за пару минут.

Ударно-спусковой механизм курковый, достаточно простой по конструкции, и ведущий свою родословную от дробового ружья Браунинга Auto-5. Режимы работы УСМ выбираются при помощи трехпозиционного (на боевом оружии) или двухпозиционного (на гражданском) переключателя, расположенного на ствольной коробке слева, над пистолетной рукояткой. Положения переключателя для боевого оружия: «safe» (предохранитель), «semi» (одиночные выстрелы), «auto» (автоматический огонь, М16А1) или «burst» (огонь с отсечкой по 3 выстрела, М16А2).

Ствольная коробка выполнена из двух половин, верхней и нижней (upper receiver, lower receiver). Обе половины выполнены станочной обработкой из алюминиевых кованных заготовок (некоторые коммерческие модели имеют ствольные коробки литые из алюминия). Соединение двух половин происходит при помощи двух поперечных штифтов — переднего (поворотного — pivot pin) и заднего (разборочного — takedown pin). Для неполной разборки задний штифт выдавливается слева направо при помощи любого подходящего предмета, в том числе — патрона, а затем ствольная коробка «переламывается» вокруг переднего штифта, после чего из нее можно извлечь затворную группу и рукоятку для заряжания, и произвести осмотр и чистку оружия. Для дальнейшей разборки передний штифт выдавливается аналогичным образом и ствольная коробка разбирается на две части.

Фурнитура винтовки (цевье, пистолетная рукоятка, приклад) выполнены из ударопрочного пластика черного цвета. Цевье на М16А1 и боле ранних винтовках — треугольного поперечного сечения, из двух невзаимозаменяемых половин, левой и правой. На М16А2 цевье круглого сечения, из двух взаимозаменяемых половин, верхней и нижней. Внутри цевье имеет алюминиевые теплозащитные вкладыши. Приклад у М61А2 несколько длиннее, чем у М16А1. В затыльнике приклада имеется дверца, закрывающая отсек для принадлежностей для чистки и ухода за оружием. Винтовка комплектуется съемным винтовочным ремнем. Пламегасители на самых ранних моделях М16 — трехщелевые, с открытыми вперед щелями, на М16А1 — четырехщелевые, с закрытыми спереди щелями, на М16А2 — пятищелевые. На пламегаситель моет устанавливаться штык-нож модели М7 или М9. На винтовках М16А1 и М16А2 возможна установка 40 мм однозарядного гранатомета M203. Гранатомет устанавливается под стволом винтовки вместо штатного цевья, для стрельбы из него на винтовку также ставятся специальные дополнительные прицельные приспособления.

Прицельные приспособления на М16А1 включают в себя круглую мушку на основании газовой камеры, закрытую с боков двумя «ушами». Диоптрический целик перекидной, L-образный, рассчитан на дальности в 250 и 400 метров, и расположен в рукоятке для переноски. Мушка имеет возможность регулировки по высоте, а целик имеет механизм введения боковых поправок (только для приведения оружия к нормальному бою). На М16А2 мушка в целом аналогична мушке М16А1, однако имеет прямоугольное сечение. Целик также диоптрический, перекидной, однако поправки на дальность вводятся при помощи барабанчика под целиком, а две апертуры рассчитаны на разные условия стрельбы — при хорошей освещенности (меньшая) и при малой освещенности (большая). На М16А2 и М16А3 вместо интегральной рукоятки выполнена направляющая для крепления различных прицельных приспособлений типа Picatinny (MilStd -1913). При необходимости на эту направляющую может быть установлена съемная ручка для переноски с прицельными приспособлениями, идентичными винтовке М16А2.

Питание патронами осуществляется из коробчатых двухрядных магазинов. Первоначально магазины были алюминиевые, на 20 патронов, позже появились алюминиевые и стальные магазины на 30 патронов. Кроме того, существует значительный выбор магазинов различной емкости, производимых для коммерческой продажи — от 7 и 10-патронных для гражданского оружия, до 40-патронных коробчатых и 100–120 патронных барабанных (включая 100-патронные двойные барабаны Beta-C американского производства и 120-патронные барабаны китайского производства).

Colt CAR-15 / XM-177 Commando

Colt CAR-15 — самый ранний вариант

Colt XM-177E1

Colt Commando (model 733, современный вариант с отражателем стреляных гильз и досылателем затвора)

•

ТТХ для современного варианта Colt mod 933 Commando

Калибр:

5.56×45 mm (.223 remington)

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

680–762 мм

Длина ствола:

292 мм

Вес:

2.44 кг без магазина

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Компактный автомат (штурмовой карабин, или по внутренней классификации фирмы Кольт — пистолет-пулемет) Colt Commando был создан в 1965 году по требованию американских сил специального назначения, действовавших во Вьетнаме. Инженеры фирмы Кольт просто укоротили ствол винтовки М16 в 2 раза (с 508 до 254 мм), а также укоротили пластиковый приклад на 76 мм, сделав его раздвижным. В остальном новый автомат, названный CAR-15, не отличался от ранней М16. Специально для ВВС США на основе CAR-15 фирма Кольт разработала вариант CAR-15 Survival rifle, предназначенный для пилотов самолетов и вертолетов в качестве оружия выживания на вражеской территории. Это вариант имел металлический нескладной приклад, цевье круглого сечения и укороченную пистолетную рукоятку.

Первоначальный опыт применения CAR-15 во Вьетнаме продемонстрировал ряд проблем. Из-за короткого ствола звук выстрела был чрезмерно громким, а немалая вспышка от выстрелов слепила стрелка в сумерках и выдавала его позицию противнику. Решением стала установка нового, удлиненного пламегасителя, и новый вариант был принят на вооружение Армии США под обозначением XM-177E1 Commando. ХМ-177Е1 имел цевье трубчатого сечения и телескопический металлический выдвижной приклад. Ствольная коробка от М16Е1 имела досылатель затвора. В 1967 году происходит дальнейшая модернизация Commando, путем удлинения ствола до 292 миллиметров.

Позже, с принятием на вооружение штурмовых винтовок M16A2 и M16A3, новые варианты Colt Commando получили и новые ствольные коробки, с отражателями стреляных гильз и (некоторые модели) с универсальной направляющей вместо интегральной рукоятки для переноски по типу М16А3. Различные варианты Commando состоят на вооружении Сил Специального Назначения США а также в ряде других стран, в том числе в Израиле и на Филлипинах.

С технической точки зрения, Colt Commando почти не отличается от современных ему вариантов винтовки М16 — он имеет такую же ствольную коробку из алюминиевого сплава, состоящую из двух частей, такую же автоматику с прямым отводом пороховых газов в затворную раму и поворотным затвором с 8 боевыми упорами. Возвратная пружина находится в прикладе, и потому все варианты Commando оснащаются не складными вбок или вниз, а телескопическими прикладами. В зависимости от модели, Commando может иметь полностью автоматический режим огня или огонь с отсечкой очереди по 3 патрона (в добавление к обязательному режиму одиночных выстрелов).

Автомат (штурмовая винтовка, карабин) Colt M4 и M4A1 carbine

автомат (автоматический карабин) Colt M4 современного выпуска, со съемной рукояткой для переноски

автомат (автоматический карабин) M4A1 современного выпуска, со съемной рукояткой для переноски

автомат (автоматический карабин) M4 раннего выпуска (с несъемной рукояткой для переноски), с подствольным гранатометом M203

автомат (автоматический карабин) M4A1 современного выпуска, с оптическим прицелом вместо рукоятки для переноски и цевьем с системой RIS (Rail Interface System), на которое установлен гранатомет М203

набор SOPMOD M4A1

Калибр:

5.56mm NATO

Автоматика:

Газовый двигатель с прямым отводом газов, запирание поворотом затвора

Общая длина:

838 мм (приклад раздвинут); 757 мм (приклад полностью сложен)

Длина ствола:

370 мм

Вес:

2.52 кг без магазина и аксессуаров; 3.0 кг со снаряженным магазином на 30 патронов

Емкость магазина:

20 или 30 патронов штатно

Темп стрельбы:

700–950 выстрелов в минуту

Максимальная эффективная дальность стрельбы:

360 метров

Фирма Colt разрабатывала карабины (варианты с укороченным стволом) на базе винтовок семейства AR-15 / M16 с конца 1960-х годов. Часть из этих карабинов, в частности Colt CAR-15 Commando, XM-177E, поступили на вооружение некоторых подразделений Вооруженных Сил США, а также поставлялись на экспорт (в том числе в Израиль). К началу девяностых годов старая идея о замене в войсках пистолетов (Беретта М9) и устаревших пистолетов-пулеметов М3А1 на единый, более эффективный образец оружия, снова проросла в головах американских военных, в результате чего на вооружение ВС США в 1994 году был принят автоматический карабин Colt model 720 калибра 5.56 мм НАТО под обозначением М4. Новый карабин в первую очередь предполагался для вооружения экипажей боевых машин, расчетов техники, клерков — короче всех тех, кому по штату не положена полноценная винтовка М16А2. Однако вскоре Командование Специальных Операций США (US Special Operations Command, US SOCOM) обратило внимание на М4 как на возможный единый образец автомата для всех сил Спец. Операций в США.

пистолет-пулемет M3 «Grease gun», вид слева, приклад выдвинут в боевое положение

Карабин М4, по сути, являлся винтовкой  М16А2 с укороченным стволом и телескопическим прикладом. В 1996 году по заказу сил специальных операций на основе винтовки  М16А3 был разработан аналогичный карабин М4А1, отличавшийся возвратом к полностью автоматическому огню вместо режима огня с отсечкой по 3 выстрела. Тогда же для карабинов М4 и М4А1 был принят базовым вариант со съемной рукояткой для переноски, устанавливающейся на интегральную направляющую типа Picatinny rail. На базе карабина М4А1 Центр наземных операций ВМФ США разработал специальный набор компонент, названный SOPMOD M4 kit. Этот набор имеет в качестве ядра карабин М4А1 с цевьем типа RIS (Rail Interface System — интерфейсная система направляющих). На направляющую Picatinny на ствольной коробке карабина, и на направляющие на цевье RIS могут крепиться следующие элементы комплекта: прицелы — оптический 4× кратный ACOG, коллиматорный («красная точка») ACOG, открытый съемный диоптрический прицел; лазерные целеуказатели видимого и инфракрасного диапазона; ночные прицелы; фонари; передняя рукоятка; модифицированный 40 мм гранатомет М203 с укороченным стволом и улучшенным прицелом. Кроме того, в комплект входит быстросъемный глушитель, надеваемый прямо на штатный пламегаситель карабина. Новый карабин поступил на вооружение всех сил Спец Операций США.

Отдельно нужно отметить, что в отличие от более ранних карабинов фирмы Кольт на базе M16, карабины M4 и М4А1 могут оснащаться штатным штык-ножом М9 от винтовки М16А2, устанавливаемым на пламегаситель и специальный прилив под газовой камерой.

Нужно заметить, что опыт противотеррористической кампании США в Афганистане в 2002 году принес не самые лучшие отзывы о М4А1. Во первых, укороченный ствол привел к снижению скорости пули, и, как следствие, к снижению эффективной дальности огня. Во вторых, ствол и цевье карабина очень быстро перегреваются при стрельбе. В третьих, укорочение ствола и перенос газоотводного отверстия в зону более высоких (по сравнению с М16А2) давлений привел к росту темпа стрельбы, увеличению износа деталей и общему снижению надежности системы. В течении последних нескольких лет в США ведутся активные дискуссии о желательности или даже необходимости замены карабинов М4 и М4А1 на более надежный и эффективный образец, однако командование Вооруженных сил США (в отличие от многих солдат «в поле»), судя по всему. пока не считает подобный дорогостоящий шаг оправданным.

Техническое описание

Карабин М4 отличается от винтовки  М16А2 только укороченным стволом с соответственно укороченным цевьем, и телескопическим выдвижным прикладом, имеющим 4 фиксированных положения. Карабин М4А1 является аналогичной модификацией винтовки М16А3, поэтому их устройство полностью идентично устройству соответствующих винтовок семейства М16.

Stoner 63: штурмовая винтовка (автомат) и карабин

первые прототипы оружия системы Stoner 62 калибра 7.62×51 НАТО — сверху в варианте пулемета с ленточным питанием, внизу в варианте автомата (автоматической винтовки)

первые прототипы оружия системы Stoner 63 калибра 5.56×45 — сверху в варианте автомата (штурмовой винтовки), внизу в варианте пулемета с ленточным питанием

автомат (штурмовая винтовка) Stoner 63A калибра 5.56 мм

автомат (штурмовая винтовка) Stoner 63A калибра 5.56 мм

5.56 мм карабин семейства Stoner 63

схема из патента США, выданного Юджину Стонеру на модульную систему стрелкового оружия

•

винтовка Stoner 63A (XM22)

карабин Stoner 63A (XM23)

Калибр

5.56×45mm M193

Тип автоматики

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина

1022 мм

911 мм (679 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола

508 мм

400 мм

Вес (без патронов)

3.72 кг

3.67 кг

Темп стрельбы

750–900 выстрелов в минуту

740–800 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов

Система стрелкового оружия Stoner 63 была разработана Юджином Стонером после его ухода из компании Armalite, и реализована в металле в 1963 году американской корпорацией Cadillac Gage. Система стрелкового оружия Stoner 63 была рассчитана под патрон 5.56×45 мм и была построена на основе более ранней системы Stoner 62 калибра 7.62 мм НАТО. Основной концепцией системы Stoner 63 являлась полная модульность, обеспечивающая быструю реконфигурацию оружия для исполнения самых разных тактических задач — штурмовой винтовки, укороченного карабина, ручного пулемета, единого пулемета. Образцы оружия, созданные из компонентов системы Stoner 63, проходили тестирование в войсках США в середине 1960-х годов под обозначениями ХМ22 (штурмовая винтовка), ХМ23 (автоматический карабин), ХМ207 (ручной пулемет с ленточным питанием). Ни один из перечисленных образцов на вооружение так и не был принят, только ВМФ США в конце 1960-х закупили для своих сил специального назначения (US Navy SEAL) некоторое количество ручных пулеметов Stoner 63А с ленточным питанием и использовали их в ходе войны во Вьетнаме под обозначением Mk.23 mod.0. Общее количество оружия систем Stoner 63 и Stoner 63А, произведенного с 1963 по 1971 годы, когда производство было завершено, составляет примерно 3500–4000 единиц. Опыт армейских испытаний, а особенно — эксплуатации системы Stoner 63А во Вьетнаме, показал высокую требовательность этого оружия к качеству ухода и обслуживания, что, в сочетании с прочими особенностями, и определило коммерческий неуспех данного проекта.

Ручной пулемет Stoner 63A Commando с ленточным питанием; на фото показан поздний вариант, имеющий правую подачу ленты

Основной особенностью системы Stoner 63 является полная модульность конструкции. Всего в комплекс Stoner 63 входят чуть менее 20 основных компонент, позволяющих на основании единого центрального модуля ствольной коробки собирать в полевых условиях самые разные образцы оружия. Достигнута это было путем использования быстросменных стволов, отъемных модулей ударно-спускового механизма (УСМ) в сборе с пистолетной рукояткой, отъемных модулей питания патронами (обеспечивающих подачу патронов из коробчатых магазинов или патронных лент), модулей прицелов различных типов. Такая гибкость позволила бы, в случае принятия этой системы на вооружение, использовать для оснащения пехоты фактически единый образец оружия со взаимозаменяемыми деталями, единой схемой обслуживания. Такой подход изрядно упрощает логистическое обслуживание пехотных подразделений, однако платой за это оказывается несколько выросшая масса оружия по сравнению с узкоспециализированными образцами, а также потенциально несколько меньшая надежность (за счет увеличения числа компонент и отъемных узлов в каждом образце по сравнению со специализированными моделями оружия). В этом смысле система Stoner 63 опередила свое время на добрые 15 лет, так как первая массовая модульная система стрелкового оружия ( Steyr AUG) была поставлена на вооружение в Австрии только в 1977 году.

Интересно, что в 1999 году, уже после смерти Юджина Стонера (1997 год), концепция и общая конструкция его системы Stoner 63 были снова извлечены на свет божий небольшой американской компанией Robinson Armament Co, создавшей на базе конструкции Stoner 63 свою систему стрелкового оружия Robarm M96.

Основу всех вариантов оружия системы Stoner 63 составляла единая ствольная коробка с находящимся в ней узлом запирания и газоотводным механизмом. Запирание осуществлялось за казенную часть ствола, поворотом затвора, на 7 боевых упоров. Газоотводный механизм имел длинный рабочий ход газового поршня. В варианте штурмовой винтовки и карабина ствольная коробка располагалась так, что газоотводный узел находился над стволом, во всех вариантах пулеметов ствольная коробка переворачивалась «вверх дном» и газоотводный узел оказывался под стволом. Ствольная коробка была выполнена штамповкой из стального листа и имела крепежные места для всех остальных элементов оружия в виде проушин, в которые вставлялись поперечные соединительные штифты. Рукоятка заряжания на оружии серии Stoner 63 крепилась на затворной раме справа, а на модифицированном оружии серии Stoner 63А — на штоке газового поршня, и выступала из кожуха поршня вверх или вниз (на винтовке и карабине или пулеметах соответственно). Возвратная пружина во всех вариантах располагалась в ствольной коробке позади штока газового поршня.

Узел питания патронами крепился к «дну» ствольной коробки, то есть всегда находился относительно ствола с той же стороны, что и газоотводный узел. Узел питания мог выполняться либо в виде приемника для коробчатых двухрядных магазинов емкостью в 30 патронов, либо в виде лентоприемника для рассыпной патронной ленты. Узел питания крепился к ствольной коробке за переднюю пару проушин.

В задней части ствольной коробки симметрично относительно горизонтальной плоскости оружия располагались еще два одинаковых комплекта проушин, на которых крепились модуль УСМ с пистолетной рукояткой и модуль прицела. В вариантах винтовки и автомата модуль УСМ крепился «снизу», то есть с той же стороны ствольной коробки, что и приемник магазинов. При этом модуль УСМ включал в себя курковый ударно-спусковой механизм, и обеспечивал стрельбу только с закрытого затвора. «Винтовочный» УСМ обеспечивал 2 режима огня — одиночные выстрелы и автоматический. На оружии Stoner 63 переводчик огня выполнял также и роль предохранителя и располагался слева на корпусе УСМ. На усовершенствованной системе Stoner 63А предохранитель был выполнен отдельной деталью, расположенной в передней части спусковой скобы, перед спусковым крючком.

Прицельный узел включал в себя мушку, установленную на стволе в соответствии с назначением этого ствола. Задний прицельный блок устанавливался в задней части ствольной коробки и включал диоптрический целик с регулировкой по дальности и углу места, или открытый пулеметный прицел.

Оружие системы Stoner 63 имело пластиковые пистолетные рукоятки управления огнем и приклады различной конструкции — фиксированные или складные вбок (вправо) пластиковые, либо складные вниз металлические (в варианте карабина, приклад по типу автомата Калашникова АКМС). В варианте винтовки оружие Stoner 63 могло комплектоваться штык-ножом, а также легкой отъемной складной сошкой, штатной для «пулеметной» конфигурации.

Автомат (штурмовая винтовка) TRW LMR — Low Maintenance Rifle

штурмовая винтовка TRW LMR с примкнутым штыком, вид справа

штурмовая винтовка TRW LMR, вид слева. Хорошо виден присоединенный магазин на 30 патронов от винтовки М16

Калибр:

5.56×45mm m193

Тип автоматики:

газоотводный, запирание разводимыми в стороны роликами

Длина:

870 мм

Длина ствола:

193 мм

Вес:

3,63 кг с 30 патронами в магазине

Темп стрельбы:

450 выстрелов в минуту

Магазин:

20 или 30 патронов

Первоначальный опыт использования винтовки M16 в ходе войны во Вьетнаме показал высокую требовательность этого оружия к регулярной чистке и уходу. Поэтому среди экспертов Армии США возникла идея создания винтовки с максимально упрощенным обслуживанием, пригодной как для американских солдат, так и в большей степени, для различных иррегулярных формирований, «дружественных» США, от бойцов которых сложно ожидать высокой выучки в обращении с оружием. Новый проект, получивший обозначение LMR — Low Maintenance Rifle (винтовка с минимальным обслуживанием), получил финансирование в 1971 году, и тогда же контракт на разработку винтовки LMR получила американская корпорация TRW Inc. В ходе работы над проектом было создано несколько экспериментальных прототипов, как под штатный патрон 5.56×45 мм М193, так и под экспериментальный патрон XM216 калибра 5.6 мм со стреловидной подкалиберной пулей. Работы продолжались до 1973 года, когда в связи с окончанием войны во Вьетнаме и наличием в войсках значительного количества уже более или менее отработанных винтовок M16 было решено прекратить финансирование проекта LMR. В серии эта весьма интересная винтовка так и не выпускалась.

В основу концепции LMR была положена максимальная простота конструкции в сочетании с широким использованием специальных корозионостойких покрытий и сухой смазки, наносимой в виде пленочного покрытия на трущиеся части оружия.

Винтовка LMR имела так называемую «линейную» конфигурацию, при которой приклад находится на линии приложения силы отдачи, значительно уменьшая подброс оружия при стрельбе. Автоматика винтовки использует энергию пороховых газов, отводимых из дульной части ствола в газовый цилиндр, расположенный справа от оси оружия. газовый поршень с длинным рабочим ходом жестко соединен с затворной рамой, которая в свою очередь приводит в действие затвор. Запирание ствола осуществляется при помощи пары роликов, выдвигающихся из затвора вверх и вниз и входящих в соответствующие пазы в хвостовике ствола. Огонь из винтовки LMR ведется только очередями, «по пулеметному» — то есть с открытого затвора. Благодаря низкому темпу стрельбы ведение огня одиночными выстрелами достигается кратковременным нажатием на спусковой крючок. Ударно-спусковой механизм в сборе с пистолетной рукояткой и предохранителем заимствован от единого пулемета M60. Дополнительным предохранителем служит рукоятка взведения затвора, соединенная со штоком газового поршня. Поворот рукоятки затвора вниз при переднем его положении жестко запирает затворную группу, исключая непроизвольную перезарядку или случайный выстрел при грубом обращении с оружием. Питание патронами осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов от винтовки M16, емкостью 30 или 20 патронов, примыкаемых к оружию слева. Из-за принятой «линейной» компоновки прицельные приспособления в виде мушки и диоптрического перекидного целика были установлены на высоких основаниях. Винтовка могла комплектоваться ружейным ремнем и штык-ножом М6, крепившемся на переднюю часть газовой трубки, справа от основания мушки.

Самозарядная винтовка Bushmaster M-17s

винтовка Bushmaster M-17s, вид слева

винтовка Bushmaster M-17s, вид справа. Винтовка оснащена коллиматорным прицелом

Калибр:

5.56×45 мм (.223 remington)

Длина:

760 мм

Длина ствола:

546 мм

Вес:

(без магазина): 3.72 кг

Магазин:

подходят все магазины от m16/ar15

История этой винтовки восходит к 1982 году, когда небольшая австралийская компания Armstech приняла участие в конкурсе на новый 5.56 мм автомат для армии Австралии. Компания в спешном порядке разработала компактный автомат (штурмовую винтовку) под патрон 5.56 мм НАТО в компоновке буллпап, однако армейский конкурс был выигран австрийской винтовкой Steyr AUG, принятой на вооружение ВС Австралии под обозначением F88. Тем не менее компания Armstech продолжила разработки, однако последовавший финансовый крах привел к тому, что права на новую винтовку были проданы другой австралийской компании, Edenpine, которая решила вывести новую и перспективную систему на рынок США. В начале 1990-х Edenpine продала права на модернизацию и производство новой винтовки американской компании Bushmaster Firearms Inc. В начале 1994 года компания Bushmaster вывела на американский рынок самозарядную винтовку M17s, предназначенную для гражданского и полицейского рынков. Винтовка эта оказалась довольно удачной, сочетая в себе довольно длинный ствол и относительно компактные общие габариты оружия, хорошую надежность и удобство в обращении. Тем не менее, в 2005 году компания Bushmaster свернула производство винтовки M17s, сосредоточившись на производстве более популярных в США винтовок типа Ar-15 / M16. Объясняется это главным образом малой общей популярностью компоновки буллпап — по непонятным для автора причинам.

Винтовка Bushmaster M-17s — самозарядная, использует газоотводную автоматику с верхним расположением газового поршня с коротким рабочим ходом. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с 7-ю боевыми упорами. Массивная затворная рама движется на дух направляющих стержнях, вокруг которых расположены возвратные пружины. Затворная группа и ствол смонтированы в ствольной коробке, выполненной из алюминиевого сплава. Снизу к ней крепится пластиковая коробка ударно-спускового механизма, выполненная зацело с пистолетной рукояткой, приемником для магазина и затыльником приклада. Сверху на ствольной коробке выполнена интегральная рукоятка для переноски оружия, на верхней поверхности которого выполнена направляющая для крепления оптических прицелов. Задняя часть рукоятки для переноски выполнена подвижной и служит рукояткой для взведения затвора. Предохранитель выполнен в виде поперечной кнопки, расположенной в передней части спусковой скобы. Питание патронами осуществляется из магазинов, совместимых с магазинами винтовок Ar-15 / M16.

Штурмовая винтовка Ruger AC-556 / самозарядная винтовка Mini-14 GB

автомат (штурмовая винтовка) Ruger AC556 с магазином на 30 патронов

автомат (штурмовая винтовка) Ruger AC556F с магазином на 20 патронов и складным прикладом

автомат (штурмовая винтовка) Ruger AC556F с магазином на 20 патронов и сложенным прикладом

самозарядная винтовка Ruger Mini-14 GB без магазина

самозарядная винтовка Ruger Mini-14 GB/F со складным прикладом

гражданская винтовка Ruger Mini-14 производства 1980-х годов, с нестандартным пластиковым магазином

винтовка Ruger Mini-14 «Ranch» производства до 2005 года

винтовка Ruger Mini-14 современного (после 2005) выпуска

винтовка Ruger Mini-30 «Ranch» современного производства, с пластиковой ложей

Калибр:

5.56×45 мм (.223 remington)

Тип:

Газоотводный автомат, запирание поворотом затвора

Длина:

943 мм (851 / 603 мм ac-556f)

Длина ствола:

470 мм (330 мм ac-556f)

Вес:

2,9 кг без магазина

Питание:

коробчатые отъемные магазины на 5, 10, 20 или 30 патронов

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту (только АС-556)

Винтовка Mini-14 была разработана фирмой Sturm, Ruger & Co (США) в 1974 году. По сути, инженеры фирмы Ругер создали уменьшенный «клон» известной винтовки М14, недолгое время состоявшей на вооружении Армии США, под относительно новый (на тот момент) патрон 5.56×45 мм / .223 Remington. Винтовка Mini-14 в различных модификациях широко применяется полицейскими силами США (в том числе и такими крупными полицейскими формированиями, как полицейский департамент города Нью-Йорк — NYPD, и полиция штата Техас — Texas DPS), а также популярна в качестве гражданского оружия (в самозарядном варианте). В 1987 году компания Ruger разработала гражданский вариант винтовки под названием Mini-30 под популярный патрон советской разработки 7.62×39 мм. Для полицейского и военного применения на базе Mini-14 выпускались два основных варианта — самозарядная винтовка Mini-14GB, комплектовавшаяся магазинами емкостью в 20 патронов, щелевым пламегасителем и креплением для штык-ножа под стволом, и автоматическая винтовка АС-556, отличавшаяся от Mini-14GB наличием переводчика огня на ствольной коробке справа и возможностью ведения огня очередями. Автомат АС-556 выпускался в двух вариантах — со стандартной деревянной винтовочной ложей и с деревянной ложей со складным вбок прикладом и укороченным стволом — вариант АС-556F. В настоящее время выпускаются только гражданские модификации винтовок Mini-14 и Mini-30, комплектуемые деревянной или пластиковой ложей и магазинами на 5 патронов. В 1980-х годах на базе Mini-14 была также разработана экспериментальная винтовка Ruger XGI, представлявшая собой не более чем Mini-14, увеличенную под патрон 7.62×51 мм НАТО (.308 Винчестер). По внешнему виду и габаритам эта винтовка была очень похожа на М14 (что не удивительно), однако по устройству она была идентична Mini-14. В серии винтовка XGI не производилась.

Винтовки серии Mini-14 построены на основе автоматики с газовым двигателем с длинным рабочим ходом газового поршня. Газоотводный узел с газовой каморой и поршнем расположены под стволом и скрыты в цевье оружия. Ведущим звеном автоматики является массивная рама, расположенная под стволом и соединенная с затвором штоком, проходящим с правой стороны от ствола и ствольной коробки. Газовый поршень имеет форму стакана, в переднем положении надевающегося на выходной патрубок газовой каморы, и жестко закреплен на подвижной раме. Поворотный затвор перемещается непосредственно в ствольной коробке (выполненной методом точного литья из стали), и запирает ствол на два боевых упора за пазы в ствольной коробке. Возвратная пружина расположена под стволом, и действует на ведущую раму. Рукоятка заряжания расположена на штоке ведущей рамы справа.

Ударно-спусковой механизм курковый, предохранитель расположен в передней части спусковой скобы, а переводчик режимов огня на автоматах АС-556 — в задней части ствольной коробки справа. Переводчик режимов огня на автоматах АС-556 имел 3 положения — для стрельбы одиночными выстрелами, очередями с отсечкой по 3 выстрела и для стрельбы автоматическим огнем без ограничения длины очереди.

Ложа деревянная, традиционной конструкции, с полупистолетной шейкой. Верхняя ствольная накладка — пластиковая с вентиляционными отверстиями для охлаждения ствола, или деревянная (на ранних образцах для гражданского рынка). У автоматов АС-556F ложа также деревянная, с пистолетной пластиковой рукояткой и складным вбок (вправо) прикладом из стальных трубок.

Прицельные приспособления включают в себя мушку (в намушнике на «военных» вариантах) и диоптрический целик, регулируемый по дальности. На винтовках в модификации «Ranch rifle» на ствольной коробке имеются крепления для колец оптических прицелов, а механизм выброса стреляных гильз изменен так, чтобы гильзы выбрасывались вбок, мимо оптического прицела.

Питание осуществляется из отъемных коробчатых магазинов различной емкости — от 5 до 40 патронов (штатными для боевых вариантов являются магазины на 20 патронов). Возможна также установка отъемных барабанных магазинов на 90 патронов.

Автомат (штурмовая винтовка) Armalite AR-18

оригинальная винтовка AR-18, выпущенная компанией Sterling Armaments (Великобритания)

возрожденная в 2002 году винтовка AR-180B. Отличается только самозарядным механизмом и пластиковой нижней частью ствольной коробки

Схема устройства AR-18 в разрезе (из оригинального патента, выданного в 1968 году Салливану, Миллеру и Дорчестеру — разработчикам AR-18)

Калибр:

5.56×45 мм (m193)

Тип:

Газоотводный автомат, запирание поворотом затвора

Длина:

940 мм (738 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

464 мм

Вес:

3.09 кг с пустым магазином на 20 патронов

Темп стрельбы:

800 выстрелов в минуту

Питание:

коробчатые отъемные магазины на 20, 30 или 40 патронов

Разработка новой штурмовой винтовки AR-18 была начата компанией Armalite в начале 1960-х годов, после того как в конце 1959 года родительская копания Armalite, корпорация Fairchild, продала все права на винтовку AR-15 фирме Colt. Разработкой новой винтовки руководили три ведущих сотрудника Armalite, оставшиеся после ухода Юджина Стонера — Джордж Салливан (George Sullivan), Артур Миллер (Arthur Miller) и Чарльз Дорчестер (Charles Dorchester). Первые прототипы винтовки были готовы к 1963 году. Винтовка AR-18 сознательно разрабатывалась с учетом максимально простых и дешевых технологий, позволявших наладить ее выпуск даже в не самых развитых странах, так как фирма Армалайт планировала продавать лицензии на производство этой винтовки. AR-18 испытывалась и американскими военными, причем успешно, но Армия США на тот момент уже остановила свой выбор на винтовке AR-15 / M16, и для в общем то вполне удачной винтовки AR-18 просто не осталось места в своем классе на мировом рынке оружия, поделенном между американской винтовкой М16 и советским автоматом Калашникова. Тем не менее, фирме Армалайт удалось продать лицензии на производство AR-18 и ее самозарядной гражданской версии AR-180 в Великобританию (фирме Sterling Armaments) и в Японию (компании Howa Mashinery Co). Общий выпуск винтовок серии AR-18 составил по разным данным от 10 до 20 тысяч штук, и к 1979 году производство AR-18 было полностью прекращено. Однако, двадцать лет спустя, реорганизованная фирма Armalite объявила о возобновлении выпуска гражданской модификации AR-18 под обозначением AR-180В. Новая винтовка внешне практически идентична «оригинальной» AR-18, однако имеет и ряд отличий. Во первых, она может вести огонь только одиночными выстрелами. Во вторых, приклад AR-180В нескладной, и, в третьих, нижняя часть ствольной коробки выполнена литьем из пластика, зацело с пистолетной рукояткой. Ударно-спусковой механизм также отличается от «родного» AR-18, и заимствован у винтовок типа AR-15, выпускаемых под обозначением М15 самой же фирмой Армалайт. Серийный выпуск винтовки AR-180В налажен с 2002 года.

Невзирая на коммерческий неуспех проекта AR-18, эта винтовка послужила основой для ряда других образцов оружия. Во первых, печально известная английская система SA-80 в значительной мере представляет собой «обулпапленную» AR-18, при этом сильно испорченную низким качеством конструирования и производства. Во вторых, конструктор AR-18 Джордж Салливан разработал на сингапурской компании CIS винтовку SAR-80, также имеющую значительное сходство с AR-18. Ну, и наконец, относительно новая немецкая винтовка G36 фирмы Хеклер-Кох также в своем внутреннем устройстве имеет немалое сходство с AR-18.

Устройство AR-18

Винтовка AR-18 построена на основе газового двигателя автоматики с коротким рабочим ходом поршня, расположенного над стволом. Газовый поршень выполнен в виде стакана, охватывающего выпускной патрубок газовой каморы, и имеет собственную возвратную пружину. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором, схожим по конструкции с затвором М16, и запирающимся за ствольную коробку. Затворная рама прямоугольной формы движется внутри ствольной коробки на двух направляющих стержнях, на каждом из которых надета своя возвратная пружина. Вращение затвора осуществляется при помощи штифта, движущегося в фигурном пазу, вырезанном в стенке затворной рамы. Затворная группа вместе с направляющими стержнями и возвратными пружинами собрана в единый модуль при помощи передних и задних торцевых панелей, и извлекается при разборке оружия как единое целое. Рукоятка взведения жестко закреплена на затворной раме справа и движется при стрельбе. Прорезь в ствольной коробке для движения рукоятки затвора закрывается подпружиненной крышкой. В механизме предусмотрен останов затвора в открытом положении при израсходовании всех патронов в магазине (затворная задержка).

Ствольная коробка AR-18 выполнена из двух половин — верхней и нижней, выполненных штамповкой из стального листа. Половины соединены в передней части шарниром, что позволяет ствольной коробке «переламываться» для доступа к затворной группе и ударно-спусковому механизму. Защелкой ствольной коробки служат задние концы направляющих стрежней затворной рамы.

Ударно-спусковой механизм AR-18 курковый, обеспечивает огонь одиночными выстрелами и очередями. Рычажок предохранителя — переводчика режимов огня расположен слева на ствольной коробке и аналогичен переводчику на М16.

Цевье, пистолетная рукоятка и складной вбок приклад AR-18 выполнены из черного пластика. Антабки для ремня выполнены на основании газовой каморы под стволом (передняя) и в основании пистолетной рукоятки (задняя), так что положение ремня не зависит от того, сложен приклад или нет. Прицельные приспособления включают в себя мушку в полукруглом намушнике на основании газовой каморы и перекидной «L»-образный диоптрический целик на ствольной коробке. Кроме того, на всех AR-18 штатно предусмотрены крепления для фирменных оптических прицелов на верхней поверхности ствольной коробки.

Комбинированная штурмовая винтовка Alliant Techsystems / Heckler-Koch XM-29 OICW

система XM-29 OICW (Objective Individual Combat Weapon) в его современном виде (2002)

ранние варианты конфигурации OICW (середина-конец 1990-х).

1 — комбинированный 20 мм гранатомет и 5.56 мм автомат (современный вариант);

2 — 20 мм гранатомет с присоединенным пистолетом-пулеметом 4.6 мм HK PDW;

3 — 20 мм гранатомет как отдельная самостоятельная система

вид на левую сторону XM-29 OICW, демонстрирующий органы управления на прицельном блоке

основные компоненты XM-29

боеприпасы для OICW — HE (осколочно-фугасный) и TP (учебно-тренировочный, с пассивной БЧ) для 20 мм гранатомета и KE — стандартный патрон 5.56 мм

Калибр:

5.56 мм НАТО и 20×85 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора (КЕ)

Длина:

890 мм

Длина ствола:

250 мм (ke); 460 мм (he)

Вес:

около 5.5 кг незаряженный; около 6.8 кг заряженный

Магазин:

30 патронов 5.56 мм + 6 гранат 20 мм

Система OICW (Objective Individual Combat Weapon — объективное индивидуальное боевое оружие) является попыткой резко повысить эффективность индивидуального вооружения пехотинца в условиях использования противником средств индивидуальной защиты (шлемы, бронежилеты) и условий местности (укрытий). История OICW ведет свой отсчет с 1986 года, когда одно из ведущих военных учебных заведений Армии США, пехотная школа в форте Беннинг, выпустила документ под названием Small Arms System — 2000 (SAS-2000, Система стрелкового оружия 2000). Данный документ, в разрез с имевшимися на тот момент тенденциями к безгильзовым патронам (см. Heckler-Koch G11) и патронам со стреловидными поражающими элементами (см. Steyr ACR), утверждал что существенное повышение эффективности стрелкового оружия на данном этапе развития может быть достигнуто только использованием оружия, стреляющего компактными осколочно-фугасными (ОФ) снарядами, и оснащенного совершенными прицельными системами. Эта система должна была обеспечивать точное наведение на цель и подрыв ОФ боевой части непосредственно у цели, даже при условии некоторого промаха (для поражения цели осколками и фугасным действием). Главным достоинством такой системы указывалась независимость эффективности действия по цели от дальности стрельбы (эффективность обычных пуль напрямую зависит от дальности до цели и падает с ее ростом). Кроме того, за счет подрыва БЧ без прямого попадания резко возрастает вероятность поражения целей за счет уменьшения влияния ошибок прицеливания (граната, взорвавшаяся в 1 метре от цели, поразит цель осколками, а пуля, пролетевшая в 10 см от цели, не причинит ей ни малейшего вреда). В 1989 году центр разработки тренировочных программ и доктрин Армии США (US Army TRADOC) выпустил еще один рекомендательный документ, названный Small Arms Master Plan (SAMP, Основной план [развития] стрелкового оружия). Данный документ так же отдавал предпочтение системам, стреляющим ОФ гранатами с дистанционным подрывом у цели, и задавал в качестве перспективного семейство «объективного» (OBJECTIVE, предназначенного для выполнения определенных задач) оружия. Это семейство должно было включать в себя три системы — Objective Individual Combat Weapon (OICW), Objective Crew Served Weapon (OCSW, 25 мм автоматический гранатомет для замены станковых 40 мм гранатометов и 12.7 мм пулеметов) и Objective Personal Defense Weapon (OPDW, для замены пистолетов-пулеметов и пистолетов). SAMP устанавливал для «объективного» оружия дату поступления на вооружения 2000 год, что было заведомо нереально. Тем не менее, в свете безрезультативности программы ACR (см. Heckler-Koch G11 и Steyr ACR) в начале 1990-х были начаты исследования по программам Objective Weapons, в том числе и OICW.

В 2000 году было решено, что дальнейшую разработку по программе OICW продолжит группа компаний под руководством американской фирмы Alliant Techsystems Inc (ATK). Кроме ATK, в эту группу входят также фирмы Heckler-Koch (отвечает за разработку 20 мм гранатомета и 5.56 мм автомата), Brashear (отвечает за разработку прицельного комплекса) и еще ряд других фирм.

В начале 2003 года прошли успешные испытательные стрельбы, в которых использовались 20 мм боеприпасы типа HEAB (High Explosive, Air Burst — Осколочно-фугасные, с подрывом в воздухе). В 2002 году Армия США официально присвоила системе OICW индекс XM-29 (M-29 после принятия на вооружение). Начало производства и поступление на вооружение планируется на 2008 год. По текущим планам, на каждое отделение пехоты из 9 человек (Армия, Морская пехота) будет приходится по 4 системы М-29, которые должны заменить состоящие сейчас на вооружении комплексы М16А2 с гранатометами М203 и ручные пулеметы М249. Предполагается также, что эффективность OICW по сравнению с комплексом М16/М203 вырастет аж в 5 раз.

Планировалось, что при серийном производстве стоимость одного образца будет составлять не более 10 000 долларов США, а стоимость одной 20 мм гранаты — не более 25 долларов США (текущая стоимость винтовки М16А2 составляет порядка 600–700 долларов США).

Вследствие принятия решения об необходимости увеличения калибра гранатометной части системы OICW с 20 до 25 миллиметров в 2004 году было решено разделить разработку единой системы OICW на две первоначально независимых системы — 5.56 мм модульную винтовку XM8 (OICW Increment 1) и 25 мм самозарядный ручной гранатомет XM25 (OICW Increment 2). Предполагается, что если разработка этих систем пройдет успешно, то в обозримом будущем снова будет сделана попытка снова объединить их в единую систему XM29 OICW Increment 3.

Техническое описание

OICW представляет собой модульную конструкцию, состоящую из трех основных модулей: модуля «KE» (Kinetic Energy), представляющего собой слегка модернизированную винтовку Хеклер-Кох G36; Модуля «HE» (High Explosive), представляющего из себя самозарядный 20 мм гранатомет с магазинным питанием, устанавливаемый сверху на модуль «КЕ» и использующий для стрельбы общий с модулем «КЕ» спусковой крючок; И, наконец, модуль управления огнем, включающий в себя дневной/ночной телевизионный прицелы, лазерный дальномер и баллистический вычислитель, который автоматически выставляет в объективе прицельную марку в соответствии с дальностью до цели, а также используется для программирования дистанционных взрывателей 20 мм гранат.

Модуль «КЕ», как уже сказано выше, представляет собой несколько модифицированную штурмовую винтовку HK G36K без приклада, имеющую резервный открытый прицел. Режимы ведения огня — одиночными, очередями по 2 выстрела и автоматический огонь. Модуль «КЕ» может использоваться отдельно от двух других как обычный укороченный автомат (точнее, в силу своих характеристик — как PDW или пистолет-пулемет). В составе системы модуль КЕ используется как оружие ближнего боя (минимальная дальность применения 20 мм гранат — порядка 50–100 метров) или для поражения целей, по которым нет нужды стрелять дорогими 20 мм гарантами. Наведение 5.56 мм винтовки осуществляется через единый прицельный блок. Из особенностей стоит отметить расположенный рядом со спусковым крючком блок кнопок для управления системой управления огнем. В 2002 году укороченный автомат, входящий в систему XM-29, получил обозначение XM-8, и вполне возможно, что он в будущем будет принят на вооружение Армии США как отдельный образец.

Модуль «НЕ» представляет собой самозарядное оружие, построенное по схеме булл-пап. Автоматика построена на основе газоотводной схемы. Нарезной ствол изготовлен из титана. Для стрельбы могут использоваться 2 основных вида боеприпасов — осколочно-фугасная граната с программируемым взрывателем и тренировочная граната (с пассивной БЧ). Боевая граната имеет программируемый взрыватель с двумя основными режимами подрыва — дистанционным и ударным. При дистанционном режиме перед выстрелом по данным с лазерного дальномера взрыватель программируется на подрыв в воздухе на заданной дальности, чем обеспечивается поражение укрытых целей осколками сверху или сбоку. При контактном подрыве БЧ гранаты взрывается при непосредственном попадании в цель. При выходе из строя системы управления огнем возможен только второй вариант стрельбы (контактный подрыв). Для каждой гранаты режим подрыва может быть выставлен только один раз и не может быть изменен. Определение дальности для дистанционного подрыва осуществляется путем подсчета оборотов, совершенных гранатой в полете. Гранаты не предназначены для ведения навесной стрельбы. Максимальное время полета гранаты на дальность 1000 метров — 5.5 секунд. Одна из особенностей гранат HEAB, проходящих испытания в 2003 году, и планируемых к принятию на вооружение вместе с М29 — это то, что они фактически имеют 2 боевых части, в передней и задней части гранаты соответственно, а между ними расположен электронный программируемый взрыватель. Считается, что такая схема обеспечивает наилучшую конфигурацию зоны поражения осколками у цели. Очевидно, что при необходимости возможно создать недорогие 20 мм кумулятивные бронебойные гранаты, обеспечивающие поражение легкобронированных целей (бронетранспортеров, БМП). Такие гранаты будут стоить много дешевле (им не нужен программируемый взрыватель с воздушным подрывом) и заметно расширят боевые возможности пехоты. Так как с технологической точки зрения такие боеприпасы очень просты и не требуют специальных исследований, их создание, скорее всего, будет проведено в последнюю очередь.

Модуль «НЕ» может быть быстро снят с модуля «КЕ», однако сам по себе использоваться не может, так как использует спусковой крючок и другие органы управления, расположенные на модуле «КЕ». Тем не менее, не исключается и вариант создания специальной ложи с пистолетной рукояткой и органами управления огнем для использования 20 мм гранатомета как отдельного оружия, без 5.56 мм автомата.

Модуль управления огнем включает в себя телевизионный прицел с дневным и ночным каналами и 6-кратным увеличением, лазерный дальномер и баллистический микропроцессорный вычислитель. Изображение с телевизионного прицела может передаваться на встроенный видоискатель прицела, а также как на нашлемный дисплей солдата (создаваемый в рамках программы Land Warrior 21), так и на дисплей командира (при наличии соответствующего оборудования). Батареи для питания модуля располагаются в прикладе оружия. Прицельный комплекс является одним из самых сложных и дорогих компонентов системы OICW, поэтому предполагается, что поначалу на вооружение будут поступать системы M-29 Block 1 с упрощенным прицельным комплексом, с последующей его поэтапной модернизацией.

XM8 Lightweight Assault Rifle

штурмовая винтовка (автомат) XM8 в базовой конфигурации (выставка ShotShow-2004, январь 2004, США)

штурмовая винтовка (автомат) XM8 в конфигурации automatic rifle — ручного пулемета

штурмовая винтовка (автомат) XM8 в конфигурации «sharpshooter» (точный стрелок, снайпер уровня пехотного отделения). К основному магазину справа присоединен запасной магазин

штурмовая винтовка (автомат) XM8 в конфигурации Compact

автор сайта позирует с автоматом XM8 на выставке ShotShow-2004

Калибр:

5,56×45 мм НАТО

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

838 мм в базовой конфигурации, с раздвинутым прикладом

Длина ствола:

318 мм в базовом варианте; 229 мм в варианте Компакт и 508 мм в варианте пулемета или снайперской винтовки

Вес:

2,59 кг без патронов

Темп стрельбы:

750 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов или 100 патронов барабанный (в варианте ручного пулемета)

В 2002 году американская компания Alliant Techsystems (АТК), главный разработчик перспективной системы XM29 OICW для Армии США, получила контракт на проработку возможности создания на базе «кинетической» подсистемы ХМ29 отдельной штурмовой винтовки, более легкой и надежной, чем нынешние винтовка М16А2 и карабин M4A1. Саму разработку под мудрым руководством АТК ведет американское подразделение известной немецкой компании Heckler-Koch, также разрабатывающее и систему XM29 OICW. Перспективная винтовка должна обеспечить экономию массы оружия на 20 % по сравнению с М16А2 и М4, что в сочетании с разрабатываемыми в настоящее время 5.56 мм патронами с легкой композитной металлопластиковой гильзой может в прямом смысле облегчить жизнь будущих пехотинцев Вооруженных сил США. Запуск новой винтовки в массовое производство намечен примерно на 2005 год, тогда как проект ХМ29 в настоящее время заморожен.

По состоянию на середину 2004 года автоматы ХМ8 проходят обширные испытания в ряде подразделений Вооруженных Сил США. Отзывы с этих испытаний первоначально были положительными.

В середине 2005 года уже должны были начаться первые массовые поставки системы ХМ8 в подразделения Армии США. Однако, вследствие жалоб ряда компаний, также претендовавших на свой кусок жирного армейского пирога, Конгресс США «поставил на вид» Армии попытку поставить на вооружение систему ХМ8 без обязательного конкурса. В июле 2005 года Армия официально опубликовала условия конкурса на новую модульную систему стрелкового оружия OICW Increment 1; предполагалось, что отбор участников для конкурсных испытаний будет завершен в ноябре 2005 года. Однако ближе к осени 2005 года Армия США официально объявила о приостановке данного конкурса до уточнения полного набора требований, которые теперь должны будут предусматривать пожелания не только армии, но и других родов войск ВС США. Кроме того, в сети появилась информация о том, что винтовки HK XM8 выявили некоторые проблемы в ходе их расширенных испытаний. Таким образом, сейчас уже можно с уверенностью сказать, что в 2006 году Армия США на вооружение автоматы HK XM8 не получит. Новый конкурс с уточненными требованиями будет объявлен, скорее всего, уже в 2006 году, и кто и с какими образцами в нем будет участвовать, пока неизвестно. Любопытен тот факт, что американское подразделение компании Heckler-Koch полностью удалило со своего web-сайта всякие упоминания о системе ХМ8. таким образом, нам еще только предстоит узнать, будет ли в ближайшее время принята на вооружение замена уже немолодой винтовке М16А2, и если да, то какая.

Техническое описание

По устройству автоматики модульная винтовка ХМ8 практически не отличается от немецкой винтовки Heckler-Koch G36, на основе которой она и создана. ХМ8 имеет такую же схему автоматики с коротким ходом газового поршня, размещенного над стволом, и запирание за ствол поворотом затвора, имеющего 7 боевых упоров. Ствольная коробка, цевье, приклад выполнены из высокопрочного пластика.

Стволы ХМ8 быстросменные, предполагается что в зависимости от нужной конфигурации будут использоваться следующие типы стволов: длиной 318 мм в базовом варианте; длиной 229 мм в варианте Compact / PDW; 508 мм в варианте снайперской винтовки и 508 мм утяжеленный — в варианте Automatic Rifle, то есть ручного пулемета. Приклады также легкосменные, основным считается регулируемый по длине пятипозиционный телескопический приклад. Вместо стандартного цевья возможна установка 40 мм однозарядного гранатомета XM320 (модифицированный гранатомет Хеклер-Кох AG36) при стандартном стволе, или цевья с интегрированной сошкой при пулеметном стволе. Рукоятка для переноски — также съемная, имеет крепления для различных прицелов. В качестве основного прицела предполагается коллиматорный прицел типа «красная точка» с батарейным питанием подсветки, возможна также установка различных других прицелов.

Двусторонний переводчик — предохранитель расположен над пистолетной рукояткой и обеспечивает ведения огня одиночными выстрелами и очередями, огня с отсечкой очереди по 2 или 3 выстрела не планируется. Рукоятка затвора расположена над ствольной коробкой, по типу G36, и доступна для обеих рук. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов на 30 патронов или, в варианте пулемета, также из 100-патронных барабанных магазинов.

Штурмовая винтовка FN SCAR Mark 16 / Mark 17 — Special Forces Combat Assault Rifle (США — Бельгия)

прототип 5.56 мм винтовки FN SCAR-L (конец 2004 года), вид слева

прототип винтовки FN SCAR-L / Mk.16 (2005 год), с установленным 40 мм гранатометом FN EGLM

прототип 7,62 мм винтовки FN SCAR-H (конец 2004 года), в варианте CQC (Close Quarter Combat, укороченный ствол для ближнего боя), под патрон 7.62×51 мм NATO

неполная разборка винтовки FN SCAR-L / Mk.16. Рядом показан быстросъемный укороченный ствол

винтовки калибра 5.56 мм NATO FN SCAR-L / Mk.16 текущего выпуска (2007/2008), сверху вниз варианты с длинным стволом (LB), стандартным стволом (Std) и вариант для ближнего боя (CQC)

винтовки калибра 7.62 мм NATO FN SCAR-H / Mk.17 текущего выпуска (2007/2008), сверху вниз варианты с длинным стволом (LB), стандартным стволом (Std) и вариант для ближнего боя (CQC)

•

Mk.16 SCAR-L (Light)

Mk.17 SCAR-H (Heavy)

Калибр

5.56×45 NATO

7.62×51 NATO базовый, 7.62×39 M43 и другие опционально

Длина (в стандартной конфигурации)

850 мм (max) / 620 мм (min)

997 мм (max) / 770 мм (min)

Длина ствола

254 мм (CQC), 355 мм (Std), 457 мм (LB)

330 мм (CQC), 406 мм (Std), 508 мм (LB)

Вес

3.5 кг без патронов

3.86 кг без патронов

Темп стрельбы

600 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов

20 патронов (7.62×51 NATO) 30 патронов (7.62×39 M43)

В конце 2003 года Командование Сил Специальных Операций США (US Special Operations Command — US SOCOM) опубликовало запрос производителям оружия на новую модульную штурмовую винтовку для бойцов US SOCOM, обозначенную как SOF Combat Assault Rifle — SCAR (боевая штурмовая винтовка для сил спец. операций). Этот запрос содержал требования, отличавшиеся от требований, выдвинутых чуть ранее Армией США к новой перспективной штурмовой винтовке XM8, в настоящее время разрабатываемой для США немецкой компанией Heckler-Koch. После практически годового конкурса в декабре 2004 года командование US SOCOM официально объявило, что в конкурсе SCAR победила система, представленная американским подразделением знаменитой бельгийской компании FN Herstal — FNH USA Inc. В середине 2005 года новые винтовки, получившие официальные обозначения Mark 16 / Mk.16 SCAR-L и Mark 17 / Mk.17 SCAR-H. Они уже поступают в действующие части американского спецназа в Ираке и Афганистане. Предполагается, что в обозримом будущем винтовки Mk.16 и Mk.17 заменят на вооружении американского спецназа такие «старые» системы как 5.56 мм карабины M4 и винтовки M16, а также 7.62 мм винтовки M14 и Mk. 25 (снайперская).

Стрелковая система SCAR включает в себя два базовых варианта оружия — «легкую» винтовку Mk.16 SCAR-L (Light)и «тяжелую» винтовку Mk.17 SCAR-H (Heavy). Главными различиями между SCAR-L и SCAR-H станут используемые боеприпасы — винтовки SCAR-L рассчитаны только на патроны калибра 5.56×45 мм НАТО (как с обычными пулями М855, так и с более тяжелыми пулями Mk.262). Винтовки SCAR-H в качестве базового боеприпаса будут использовать значительно более мощный патрон 7.62×51 мм НАТО, с возможностью, после замены необходимых компонент (затвор, ствол, нижняя часть ствольной коробки с приемником магазинов) использовать и другие патроны. В список «дополнительных» калибров для винтовок SCAR-H пока входит только советский патрон 7.62×39 М43, причем с данным патроном винтовка SCAR-H должна использовать магазины от автоматов Калашникова АК/АКМ. В обоих базовых конфигурациях винтовки SCAR должны иметь три возможных конфигурации — стандартную «S» (Standard), укороченную для ближнего боя «CQC» (Close Quarters Combat) и снайперскую «SV» (Sniper Variant). Смена варианта будет осуществляться в условиях базы путем замены ствола силами самого бойца или оружейника подразделения. Во всех вариантах винтовки SCAR будут иметь одинаковое устройство, одни и те же органы управления, те же процедуры обслуживания, ремонта и чистки, максимально возможную взаимозаменяемость деталей и аксессуаров. Взаимозаменяемость деталей межу вариантами винтовок составит о 90 %. Такая модульная система обеспечит американский спецназ максимально гибким оружием, легко адаптируемым к любой поставленной задаче, от ближнего боя в городе до решения задач снайперской стрельбы на средних дальностях (порядка 500–600 метров).

Винтовки FN SCAR имеют автоматику с газоотводным двигателем, с коротким ходом отдельного от затворной рамы газового поршня, размещенного в газоотводном блоке на стволе. Поворотный затвор имеет три боевых упора, запирание осуществляется за казенную часть ствола. Ствольная коробка состоит из двух половин — верхней, в которой установлены ствол и затворная группа, и нижней, в которой выполнены приемник магазина и модуль ударно-спускового механизма. Нижняя половина ствольной коробки выполнена из полимера, верхняя — из алюминия. Половины соединяются между собой двумя поперечными штифтами в передней и задней части. Стволы сменные, крепятся к верхней половине ствольной коробки двумя поперечными болтами. Замена ствола требует минимума инструментов и занимает несколько минут. Ударно-спусковой механизм имеет двусторонний рычажок переводчика режимов огня / предохранителя, обеспечивающий стрельбу одиночными выстрелами или очередями. Ограничитель длины очереди в УСМ FN SCAR не предусмотрен. Рукоятка взведения затвора может устанавливаться как на левую, так и на правую сторону оружия, для чего на обеих сторонах верхней части ствольной коробки имеются соответствующие прорези. В винтовке предусмотрен механизм затворной задержки, останавливающий затвор в открытом положении по израсходовании всех патронов в магазине. Выключение затворной задержки осуществляется кнопкой на левой стороне оружия, над приемником магазинов. Кнопка фиксатора магазина выполнена на обеих сторонах оружия. Выброс гильз осуществляется через окно на правой стороне ствольной коробки, позади которого расположен отражатель стреляных гильз, позволяющий стрелять из винтовки с левого плеча. На верхней поверхности ствольной коробки, а также на цевье по бокам и снизу расположены направляющие типа Picatinny rail для крепления прицельных приспособлений и других аксессуаров. Винтовка штатно комплектуется съемными открытыми прицельными приспособлениями, состоящими из складного регулируемого по дальности диоптрического целика, и складной же мушки. Кроме того, на винтовку могут устанавливаться любые дневные или ночные прицелы с соответствующими кронштейнами. Приклад у всех вариантов винтовки FN SCAR складной вбок. Он выполнен из пластика и допускает регулировку по длине для адаптации под каждого конкретного стрелка. Дополнительные аксессуары включают в себя новый 40 мм подствольный гранатомет и съемную переднюю рукоятку, внутри которой расположена небольшая двуногая сошка для стрельбы лежа с упора.

Винтовка Robinson Armaments (RobArm) M-96 и XCR

винтовка Robinson Armaments M-96 в стандартной конфигурации

винтовка Robinson Armaments M-96 в конфигурации с верхней подачей патронов и коротким стволом

штурмовая винтовка (автомат) Robinson Armaments M-96 RAV-02 калибра 7.62×39 мм

винтовка Robinson Armaments XCR калибра 5.56×45 мм, со съемными открытыми прицельными приспособлениями, установленными на направляющую Пикатинни (Picatinny rail)

винтовка Robinson Armaments XCR калибра 5.56×45 мм

винтовка Robinson Armaments XCR калибра 6.8×43 мм Remington SPC, с оптическим прицелом Trijicon ACOG

•

данные для винтовки RobArm XCR

Калибр:

5.56×45mm nato; также 6.8×43mm remington spc и 7.62×39 m43

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

959 мм, 696 мм (со сложенным прикладом)

Длина ствола:

407 мм (возможны другие варианты)

Вес:

3,4 кг

Темп стрельбы:

нет данных

Магазин:

30 патронов

В 1999 году, уже после смерти Юджина Стонера (1997 год), концепция и общая конструкция его системы Stoner 63 были снова извлечены на свет божий небольшой американской компанией Robinson Armament Co, создавшей на базе конструкции Stoner 63 свою систему стрелкового оружия Robarm M96. Концептуально и компоновочно эта система повторяет идею модульности, заложенную Стонером в начале 1960-х, и отличается главным образом тем, что разработана в первую очередь для продажи на гражданском рынке, а потому исключает возможность ведения автоматического огня и не предусматривает ленточного питания. Тем не менее, уже в 2002 году компания Robinson Armament выпустила вариант М96 под названием RAV02, предназначенный для продажи военным и полицейским силам, и имеющий режим огня очередями, то есть являющийся полноценной штурмовой винтовкой. Этот вариант оснащен направляющими типа Picatinny для крепления оптики и аксессуаров на ствольной коробке и цевье, и предлагался сразу в трех калибрах — 5.56×45 мм НАТО и… 7.62×39 мм и 5.45×39 мм, причем в последних случаях RAV02 использует стандартные магазины от автоматов Калашникова АКМ и АК-74 соответственно.

Однако серийное производство винтовок М96 было довольно ограничено, и они нашли весьма малое распространение на гражданском рынке — не в последнюю очередь из-за высокой цены. Поэтому компания Robinson armaments уже в начале 21 века приступила к разработке более перспективной модульной винтовки, предназначавшейся как для гражданского рынка оружия (в самозарядном варианте), так и для военных и полицейских сил (в вариантах с возможностью ведения автоматического огня). Новая винтовка получила обозначение XCR, и уже успела поучаствовать, хотя и без особого успеха, в конкурсе на новый автомат для сил специальных операций США, выигранный бельгийско-американской винтовкой FN SCAR. В 2006 году винтовки RobArm XCR начали поступать первым гражданским покупателям в США. Винтовка М96 в настоящее время судя по всему уже не производится.

Винтовка RobArm XCR построена на основе автоматики с использованием энергии пороховых газов. Газовый поршень с длинным рабочим ходом расположен над стволом. Газоотводный узел имеет ручной газовый регулятор. Запирание осуществляется поворотом затвора на три боевых упора, за казенную часть ствола. Стволы быстросъемные, легко заменяются самим стрелком и могут иметь различную длину и даже калибр, при сохранении общего габарита патронов. Ствольная коробка выполнена из двух половин, соединяемых поперечными штифтами — верхней и нижней. В верхнюю половину ствольной коробки устанавливаются ствол, газовый двигатель и заторная группа. В нижней половине ствольной коробки расположены ударно-спусковой механизм, приемника магазинов, а также механизм затворной задержки. Кнопка выключения затворной задержки расположена между шахтой магазина и спусковой скобой, снизу оружия. Предохранитель (он же переводчик режимов огня в армейской версии) может располагаться слева или с обеих сторон ствольной коробки. Рукоятка взведения затвора расположена на левой стороне ствольной коробки. Штатных прицельных приспособлений не предусмотрена, вместо них винтовки RobArm XCR имеют аж четыре направляющих типа Пикатинни (Picatinny rail). Из них верхняя (и наиболее длинная) направляющая служит для установки любых (открытых, оптических, ночных) прицелов на соответствующих быстросъемных кронштейнах, а на оставшиеся три можно устанавливать любые другие «модные» аксессуары — дополнительные рукоятки, подствольные фонари, лазерные прицелы и даже 40 мм гранатомет (в армейском варианте). Штатный приклад — металлический складной вбок, скелетной конструкции.

Штурмовая / самозарядная винтовка Z-M Weapons LR-300 / Para USA Tactical Target Rifle

Штурмовая (автоматическая) винтовка Z-M Weapons LR-300-ML, ранний вариант (2001 год)

Самозарядная винтовка Z-M Weapons LR-300, поздний вариант (2006 год)

Самозарядная винтовка Para USA Tactical Target Rifle, приклад разложен

Самозарядная винтовка Para USA Tactical Target Rifle, приклад сложен

•

данные для Z-M Weapons LR-300

•

LR-300-SR

LR-300-14.5

LR-300-ML

Калибр

5.56×45 мм / .223 Remington

Тип автоматики

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина

946 мм

896 мм

820 мм

Длина ствола

419 мм

368 мм

293 мм

Вес

2.95 кг

2.72 кг

2.54 кг

Темп стрельбы

–

–

950 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов данные для Para USA Tactical Target Rifle

Калибр

5.56×45 мм / .223 Remington

Тип автоматики

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина, приклад разложен (сложен)

838 мм (667 мм)

Длина ствола

419 мм

Вес

3.45 кг

Магазин

30 патронов

Винтовки серии LR-300 были разработаны примерно в 2000 году конструктором Аланом Зиттой (Allan Zitta), работавшим в небольшой американской компании Z-M Weapons. Эти винтовки стали дальнейшим развитием концепции популярных в США винтовок  M16 / AR-15, внешне отличаясь от них в первую очередь наличием складного вбок приклада (на обычных винтовках серии  M16 / AR-15 возможна установка лишь частично раздвижного телескопического приклада). Фактически, все изменения коснулись лишь верхней половины ствольной коробки со стволом, газоотводным узлом и затворной группой, нижняя часть ствольной коробки (с ударно-спусковым механизмом, приемником магазинов и пистолетной рукояткой) стандартны для данного типа оружия. Винтовки серии LR-300 выпускались как в «боевом» варианте с возможностью ведения автоматического огня и сравнительно короткими стволами, так и в гражданских самозарядных вариантах. Впрочем, продажи их были невелики из-за весьма высокой цены (гражданская версия винтовки Z-M Weapons LR-300 стоила в среднем в 2 с лишним раза больше, чем винтовка AR-15 в схожей конфигурации). Производство винтовок LR-300 было прекращено в 2006 году, а лицензия на их конструкцию была продана американскому подразделению канадской компании Para-Ordnance, которая в 2009 году обещает выпустить на рынок слегка усовершенствованный вариант самозарядной винтовки LR-300 под обозначением Para USA «Tactical Target Rifle».

Винтовки серии LR-300 используют газоотводную автоматику с прямым подводом пороховых газов внутрь затворной рамы (по типу  M16 / AR-15), однако газовая трубка по сильно укорочена и имеет повышенную жесткость. Ее задний конец фактически вывешен над стволом внутри цевья, а к затворной раме присоединена удлиненная трубка, при переднем положении затвора находящая на газоотводную трубку, формируя замкнутый газовый тракт от отверстия в стволе к затворной раме. Такое решение во первых позволяет обеспечить выброс излишка пороховых газов вне ствольной коробки (внутри цевья), а во-вторых позволяет разместить возвратную пружину вокруг соединенной с затворной рамой трубки, внутри цевья над стволом. Благодаря переносу возвратной пружины в цевье и использованию укороченной по сравнению с M16 / AR-15 затворной рамой (поворотный затвор им идентичен) винтовка получила возможность установки складного вбок приклада. Все органы управления оружием идентичны таковым на винтовках  M16 / AR-15, магазины так же те же самые. Прицельные приспособления устанавливаются на интегральную направляющую типа Picatinny rail на ствольной коробке, дополнительные направляющие выполняются и на цевье оружия.

ТАЙВАНЬ

Штурмовая винтовка (автомат) T65, карабины T86 и T91

штурмовая винтовка (автомат) T65

штурмовая винтовка (автомат) T65K2

карабин (укороченный автомат) T86

•

T65

T86

Калибр

5,56×45 мм NATO

Длина

990 мм

880 / 800 мм

Длина ствола

508 мм

375 мм

Вес

3,17 кг без патронов

?

Темп стрельбы

700–800 выстрелов в минуту

?

Магазин

20 или 30 патронов

Штурмовая винтовка (автомат) T65 была разработана правительственным арсеналом на Тайване для замены на вооружении устаревшей винтовки M14 Американского производства. Винтовка T65 конструктивно и внешне имеет значительное сходство с американской винтовкой M16A1, однако есть и отличия, из которых главное — это устройство газоотводной системы. Первоначальный вариант Т65 оказался не очень удачным, и на его базе вскоре был выпущен вариант Т65К2 (иногда обозначается как Т68). В дальнейшем на базе Т65К2 были выпущены карабины Т86 и Т91, имеющие значительное сходство с американскими карабинами М4, но сохранившие газоотводную автоматику винтовки Т65.

Штурмовая винтовка (автомат) T65 использует газоотводную автоматику с запиранием ствола поворотным затвором. практически аналогичным затвору винтовки M16. Основное отличие Т65 — это использование газового поршня с коротким рабочим ходом вместо прямого газоотвода, повысившее надежность работы автоматики оружия. Газовый поршень расположен над стволом и скрыт внутри пластикового цевья. В остальном винтовка Т65 практически идентична винтовке M16A1, и многие их детали взаимозаменяемы, включая полностью сборку нижней части ствольной коробки (lower receiver) с УСМ и возвратным механизмом. Т65 использует магазины. совместимые с М16.

УКРАИНА

Автомат Вепр (Вепрь)

автомат Вепр, вид слева

автомат Вепр, вид справа

Калибр:

5.45×39 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

702 мм

Длина ствола:

415 мм

Вес:

3.45 кг

Темп стрельбы:

600–650 выстрелов в минуту

Магазин:

30 патронов

Автомат Вепр (Вепрь) был впервые представлен в 2003 году как новейшая разработка Украинского Научно-технического центра точного машиностроения. Вепр позиционируется как замена состоящим на вооружении ВС Украины автоматам Калашникова АКМ и АК-74, оставшимся еще со времен СССР. Кроме того, создателями автомат Вепр позиционируется как «значительно превосходящий АК-74 по всем параметрам», во что вериться с трудом. По сути, Вепр является банальной переделкой АК-74 в компоновку буллпап, выполненной с минимальными затратами сил, и не отличается принципиально от таких предшественников, как ОЦ-14 Гроза (Россия), Valmet M82 (Финляндия), Тип 86 (КНР) или CR-21 (ЮАР). Стоит заметить, что ни один из перечисленных предшественников Вепра сколько-нибудь существенной популярности не получил.

Valmet Model 82 rifle in .223 Remington, with 10-round magazine, right side view

NORINCO Type 86s rifle (PR China)

Vektor CR-21 assault rifle (South Africa)

Автомат Вепр полностью унаследовал ствольную коробку и ствол автомата АК-74 со всеми механизмами. Затыльник приклада крепиться непосредственно к ствольной коробке, к крышке ствольной коробки крепится пластиковый упор для щеки. Рукоятка заряжания перенесена вперед, на левую сторону цевья. Предохранитель — переводчик режимов огня остался на прежнем месте, и в результате оказался далеко позади относительно пистолетной рукоятки управления огнем. Автомат оснащен открытыми регулируемыми прицельными приспособлениями, а также стандартной боковой планкой для крепления дневных и ночных прицелов. Предполагается что Вепр будет штатно комплектоваться коллиматорным прицелом (типа «красная точка», увеличение 1×) украинской разработки. В пресс-релизах этот прицел называют «лучшим в мире», но это заявление мы также оставим на совести украинских рекламщиков.

Последний вариант автомата Вепр, показанный в середине 2004 года, оснащен подствольным гранатометом калибра 40 мм.

ФИНЛЯНДИЯ

Valmet Rk. 62 / 76 / 95

Valmet Rk.62 (фиксированный приклад)

Valmet Rk.76W (деревянный фиксированный приклад), 7.62×39mm

Valmet M76F (складной приклад), 5.56mm NATO (.223Rem)

Valmet / Sako Rk.95 (складной приклад), 7.62×39mm

•

ТТХ для Rk.62

Калибр:

7.62×39mm или 5.56×45mm NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

914 мм

Длина ствола:

420 мм

Вес:

4.3 кг без магазина (3.5 кг rk.76 со штампованной ствольной коробкой)

Магазин:

30 патронов

В 1950-х годах Финские вооруженные силы решают принять на вооружение новую штурмовую винтовку. Не желая «изобретать колесо», финны решают взять уже существующий образец и модифицировать его под свои нужды. В силу многих причин выбор был сделан в пользу «автомата большого соседа», то есть советского АК (АК-47). Финны закупили лицензию на его производство, и в 1960 году фирма Valmet представила на армейские испытания автомат Rk.60, представлявший собой модификацию АК. Будучи точной копией АК с точки зрения всех механизмов, Rk.60 внешне довольно заметно отличался от АК. Он имел металлический нескладной трубчатый приклад, пластиковые рукоятку и цевье, не закрывавшее газовую трубку. Спусковой скобы не было. Калашниковский прицел был заменен на новый — мушка была перенесена на газовую камеру, а диоптрический целик — на крышку ствольной коробки. На стволе был установлен щелевой пламегаситель с креплением для штыка.

В 1962 году, после небольших модификаций по результатам испытаний новый автомат принимается на вооружение под обозначением Rk.62. Модификации включали в себя новое пластиковое цевье и восстановление спусковой скобы. До настоящего времени Rk.62 состоит на вооружении Финских Вооруженных Сил.

Продолжая развитие Rk.62, Валмет создает различные модификации автомата как для армии, так и для гражданского рынка и продажи на экспорт. Экспортные модификации могли иметь оригинальный калибр 7.62×39 мм или 5.56 мм НАТО, быть самозарядными или с возможностью автоматического огня. Кроме того, на основе исходной конструкции были созданы ручной пулемет Валмет 78 под патрон 7.62×51 мм НАТО, а на его основе — экспортный самозарядный карабин.

Из армейских моделей наибольший интерес представляют модели Rk.76 и Rk.95ТР.

Модель Rk.76, принятая на вооружение наряду с Rk.62 в 1976 году, отличается главным образом штампованной ствольной коробкой (по типу АКМ), а так же новым цевьем, частично закрывавшим газовую трубку. Вес Rk.76 по сравнению с Rk.62 значительно уменьшился, однако в дальнейшем финны решили вернуться к более дорогой и тяжелой фрезерованной ствольной коробке, отличавшейся большей прочностью и лучшей способностью поглощать тепло при интенсивной стрельбе. Rk.76 выпускался с четырьмя вариантами приклада: фиксированным деревянным (Rk.76W), фиксированным пластиковым (Rk.76P), фиксированным трубчатым (Rk.76T) и складным вбок трубчатым (Rk.76TP).

Модель Rk.95TP является самым свежим образцом, принятым на вооружение в Финляндии. Rk.95TP имеет фрезерованную ствольную коробку. Приклад складной вправо, выполнен по типу израильского автомата Галил. На стволе установлен новый пламегаситель, пластиковое цевье несколько увеличено. Рукоятка взведения затвора отогнута вверх примерно на 45 градусов, позволяя взводить оружие левой рукой. Спусковая скоба увеличена для большего удобства стрельбы в зимних перчатках. Самозарядный вариант Rk.95 выпускается для гражданского рынка и используется для тренировочной и практической стрельбы (по правилам IPSC). Следует отметить, что в связи со слиянием фирм Valmet и Sako под именем Sako, коммерческие образцы обозначаются как Sako М95.

Все военные модификации с Rk.62 по Rk.95TP могут оснащаться устройствами для снижения звука выстрела (глушителями) Reflex финской разработки.

В целом, все представители семейства автоматов Valmet / Sako представляет собой оружие высокого качества, вполне адаптированное к суровым условиям Северной Европы.

Винтовка Valmet M82

винтовка Valmet M82 — вариант под патрон .223 Remington

та же винтовка, вид слева

винтовка Valmet M82, неполная разборка

Калибр:

5.56×45 (.223 remington)

Длина:

710 мм

Длина ствола:

420 мм

Вес:

3.3 кг

Магазин:

30 патронов

Темп стрельбы:

650 выстр/мин (только прототипы)

Экспериментальный автомат модели 255470 (более известен как М82) в конфигурации буллпап был разработан финской компанией Valmet на базе серийного автомата Rk.76, базировавшегося, в свою очередь, на советском автомате Калашникова. Новый автомат был сделан с минимумом модификаций относительно базовой конструкции, и в 1980-х годах демонстрировался различным потенциальным покупателям, включая и финские вооруженные силы. Тем не менее, сколько-нибудь серьезного интереса среди военных он не вызвал, зато в начале 1980-х годов несколько тысяч винтовок Valmet 82 в только самозарядном варианте и под патрон 5.56×45 мм (.223 Ремингтон) было экспортировано в США и продано на гражданском рынке. В результате этот образец остался в истории лишь как одна из многочисленных и не слишком успешных попыток создать паллиатив оружия в конфигурации буллпап с минимумом затрат, используя в качестве основы оружие традиционной компоновки. В результате такой «экономии усилий» оружие получило, вместе с достоинствами новой компоновки (малой длиной оружия) и все основные недостатки — смещенный назад центр тяжести оружия, неудобное расположение органов управления, невозможность стрельбы с левого плеча.

С точки зрения устройства основных механизмов автомат Valmet 82 полностью повторяет автомат Valmet Rk.76 со штампованной ствольной коробкой. Основные отличия — корпус-ложа в конфигурации буллпап (на ранних прототипах — деревянный, на поздних — из пластика), модифицированный ударно-спусковой механизм с длинной тягой между спусковым крючком и самим УСМ. Прицельные приспособления вынесены вверх над ствольной коробкой на специальных стойках и слегка смещены влево от оси оружия для удобства прицеливания.

ФРАНЦИЯ

Штурмовая винтовка GIAT Industries FAMAS

FAMAS F1 — исходная версия (1978), с оригинальным магазином на 25 патронов

FAMAS — неполная разборка

FAMAS G2 — современный вариант (1994), с магазином стандарта НАТО на 30 патронов

различные модификации базовой штурмовой винтовки FAMAS G2

Close-up view on the FAMAS G2 receiver (from the GIAT advertisement). Note the three finger grooves on the forearm (the F1 has five), enlarged triggerguard and a curved 30-rounds STANAG (M16-type) magazine.

прототип системы FAMAS-FELIN (2001)

Модифицированная винтовка FAMAS G2 с установленными электронными прицельными приспособлениями день/ночь, лазерным дальномером и интерфейсом к другому оборудованию, носимому солдатом, в том числе к баллистическому и тактическом компьютерам, нашлемному дисплею и т. п.

•

FAMAS F1

FAMAS G2

Калибр

5.56mm NATO (.223rem)

Тип автоматики

Полусвободный затвор с рычажным замедлением

Длина оружия

757 мм

Длина ствола

488 мм

Вес

3.61 кг с пустым магазином

3.8 кг с пустым магазином

Емкость магазина

25 патронов

30 патронов (STANAG)

Начальная скорость пули

960 м/с

925 м/с

Темп стрельбы

900–1000 выстрелов в минуту

1000–1100 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы

300 метров

450 метров

Аббревиатура FAMAS обозначает Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de St-Etienne (то есть Штурмовая винтовка разработки MAS — Оружейного предприятия в Сент-Этьене). В 1969 году во Франции было принято решение о создании новой штурмовой винтовки калибра 5.56 мм, которая должна заменить в войсках самозарядные винтовки MAS Mle.49/56 калибра 7.5 мм, 9 мм пистолеты-пулеметы MAT-49 и 7.5 мм ручные пулеметы MAC Mle.1929. Разработка новой винтовки была поручена арсеналу в городе Сент-Этьен, руководителем и главным конструктором стал Поль Телле (Paul Tellie). Первые прототипы новой винтовки были созданы к 1971 году, а в 1972–73 годах они начали проходить тестирование во французской армии. В то же время, для того чтобы получить на вооружение оружие калибра 5.56 мм, Франция принимает на вооружение штурмовые винтовки SIG SG-540 швейцарской разработки, выпускавшиеся по лицензии на оружейных заводах Manurhine. В 1978 году винтовка FAMAS в варианте F1 была принята на вооружение во Франции, а в 1980 году она впервые была показана на параде, где ею были вооружены солдаты воздушно-десантных войск Франции. По мере производства винтовка FAMAS стала основным индивидуальным стрелковым оружием в ВС Франции, общий объем производства составил порядка 400 000 штук, из них небольшое количество было поставлено на экспорт, в том числе — в Объединенные Арабские Эмираты. В начале 1990-х годов французский оружейный концерн GIAT Industries (производитель FAMAS), начал разработку усовершенствованного образца, названного FAMAS G1. Новый вариант винтовки получил увеличенную спусковую скобу и несколько измененное цевье. К 1994 году на основе FAMAS G1 был разработан вариант FAMAS G2, главным отличием которого стал измененный приемник магазинов, рассчитанный не на старые «родные» магазины от FAMAS, на стандартизованные в рамках НАТО магазины от винтовки М16, имеющие стандартную емкость в 30 патронов (эти магазины имеют отличную от ранних FAMAS-овских конструкцию защелки и невзаимозаменяемы с ними). В 1995 году ВМФ Франции закупил первую партию новых винтовок FAMAS G2, чуть позже их стала получать на вооружение и Французская Армия. Эти винтовки также предлагаются на экспорт. В конце 1990-х годов во Франции была начата программа FELIN, предназначенная для создания комплекса вооружения пехотинца 21 века. В рамках данной программы несколько модифицированную винтовку FAMAS G2 оснастили различным оборудованием, включающим в себя электронные дневной и ночной прицелы, лазерный дальномер, датчики состояния оружия, а также систему передачи данных (включая и картинку с прицела) на нашлемный дисплей солдата и далее в носимый компьютер или вверх по командной цепочке.

На основе базовой конструкции винтовки FAMAS G2 создан ряд модификаций, включающих: FAMAS G2 Commando с укороченным до 405 мм стволом, FAMAS G2 SMG (пистолет-пулемет) с еще более коротким стволом и укороченным цевьем, вариант FAMAS G2 со стандартной направляющей типа Picatinny вместо рукоятки для переноски и вариант FAMAS G2 Sniper с удлиненным стволом длиной 650 мм и оптикой.

Винтовки FAMAS использовались в различных операциях, включая «Бурю в пустыне» 1991 года и миротворческие операции середины-конца 1990-х, где проявили себя надежным и удобным оружием.

Техническое описание штурмовой винтовки FAMAS

Винтовка FAMAS во всех модификациях имеет конфигурацию буллпап (магазин и патронник расположены позади спускового крючка и пистолетной рукоятки управления огнем). FAMAS использует довольно редкую схему автоматики со свободным затвором, имеющим замедлитель открытия в виде рычага. Данная схема в модифицированном виде заимствована Полем Телле из французского единого пулемета AAT-52 образца 1952 года, а исходно была разработана венгром Полем де Кирали (Paul de Kiraly) в конце 1930-х годов.

Затворная группа FAMAS состоит из двух частей — более легкого собственно затвора и более тяжелой затворной рамы. На затворе установлен двуплечий рычаг, своим нижним плечом при переднем (закрытом) положении затвора упирающийся в специальный поперечный штифт в ствольной коробке, а верхним — в затворную раму. При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы, заставляя ее двигаться назад в патроннике, и давить на зеркало затвора. При этом нижнее плечо рычага упирается в неподвижный штифт, а верхнее передает движение массивной затворной раме. За счет разницы плеч в первый момент после выстрела сам затвор движется медленно, а разгоняется в основном затворная рама. К тому моменту когда давление в патроннике спадает до безопасного, рычаг-замедлитель выходит из зацепления со штифтом, и дальше затвор с затворной рамой движутся вместе, с одной скоростью, сжимая возвратную пружину. При этом извлекается и выбрасывается стреляная гильза, а на обратном ходе затворной группы подается новый патрон. Рычаг-замедлитель также служит предохранителем от выстрела при незакрытом затворе, так как он при повороте из исходного положения отводит назад ударник и блокирует его до постановки затворной группы в закрытое положение. Еще одна особенность затвора FAMAS — это то, что он имеет два симметричных гнезда для экстрактора, а сам экстрактор после неполной разборки может быть переставлен на правую или левую сторону. В сочетании с подпружиненным плунжерным эжектором, расположенным по оси затвора ниже ударника, и двумя окнами для выброса гильз на обоих сторонах оружия, это позволяет быстро переделывать FAMAS для экстракции гильз на любую сторону. Неиспользуемое в данный момент окно для выброса гильз закрывается съемной пластиковой крышкой, служащей также упором для щеки на прикладе. Рукоятка заряжания имеет вид крючка и расположена сверху над стволом, в проеме рукоятки для переноски. При стрельбе рукоятка заряжания неподвижна.

Ствол FAMAS необычен тем, что имеет всего 3 правых нареза с шагом один оборот в 228 миллиметров, что позволяет использовать практически любые патроны калибра 5.56 мм — как старые с легкой пулей, типа американских М193, так и новые, с более тяжелой пулей, типа 5.56 мм НАТО / М855 / SS109. Пламегаситель может использоваться для метания винтовочных гранат прямо со ствола. Патронник имеет продольные канавки (так называемые канавки Ревелли), облегчающие экстракцию гильз в системах с полусвободным затвором.

Ударно-спусковой механизм FAMAS — курковый, выполнен в виде отдельного быстросъемного модуля. Флажковый предохранитель-переводчик огня расположен внутри спусковой скобы, перед спусковым крючком. Основные режимы — «предохранитель», «одиночные выстрелы», «автоматический огонь». Дополнительно на корпусе УСМ позади магазина имеется переключатель, включающий или выключающий дополнительный механизм стрельбы очередями с отсечкой по 3 патрона.

Ствольная коробка FAMAS достаточно компактна, большая часть деталей корпуса оружия, включая цевье, приклад, корпус УСМ и рукоятку для переноски, выполнены из пластика. Прицельные приспособления в виде мушки и диоптрического целика установлены на стволе на специальных стойках, скрытых в рукоятке для переноски. На рукоятке для переноски может крепиться направляющая для оптических прицелов, а на цевье спереди имеются складные легкие сошки из алюминия.

Винтовки FAMAS штатно комплектуются ремнем для переноски и штык-ножом, кроме того, на них возможна установка 40 мм подствольного гранатомета М203.

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА / ЧССР

Автомат CZ SA Vz.58

Vz.58V вариант со складным прикладом

Vz.58P вариант с фиксированным прикладом

Калибр:

7.62×39 мм

Длина:

845 мм (635 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

390 мм

Вес:

3.1 кг с пустым магазином, 3.6 кг с полным магазином

Магазин:

30 патронов

Темп стрельбы:

800 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы:

около 400 метров

После создания Организации Варшавского Договора в рамках стран — участниц ОВД началась стандартизация систем вооружения, в том числе и по боеприпасам. Большинство стран — сателлитов СССР на тот период, поступили просто, приняв на вооружение оружие советской разработки — автоматы АК-47 (а позже и АКМ) в более или менее модифицированном виде. Однако Чехословакия, исторически имевшая весьма сильную и развитую оружейную промышленность, предпочла создавать свои собственные образцы оружия под общий патрон. Сперва, после стандартизации советского патрона 7.62×39, чехи модифицировали свои самозарядные карабины VZ-52 калибра 7.62×45 мм под советский патрон, а в начале 1956 года начали разработку и полноценного автомата под этот же стандартный патрон в рамках проекта с кодовым названием «KOŠTĚ», то есть «метла». Главным конструктором нового автомата стал Иржи Чермак (Jiří Čermák), работавший на государственном оружейном предприятии в городе Ухерски Брод. Всего через два года, в 1958 году, новый образец уже был принят на вооружение Чехословацкой армии, а после распада ЧССР в середине 1993 он составил основу системы стрелкового оружия армий Чехии и Словакии, где и служит до настоящего времени. Планы замены этого, уже устаревшего образца на более новые системы калибра 5.56 мм НАТО пока не реализованы в полной мере, главным образом из-за финансовых причин. Официальное обозначение этого автомата — Samopal vzor 58, или кратко — SA vz.58, то есть пистолет-пулемет (чехи не делают различия в названии между пистолетом-пулеметом и автоматом) образца 1958 года. Новый автомат, как и практически все чешское оружие, отличался высоким качеством изготовления и внешней отделки, а также оригинальной конструкцией — невзирая на внешнее сходство с автоматом Калашникова, SA vz.58 имел принципиально иную, и вполне оригинальную конструкцию.

Техническое описание

Автомат SA vz.58 построен на основе газоотводной автоматики с коротким ходом газового поршня, расположенного над стволом. Газовый поршень имеет свою собственную возвратную пружину. Запирание ствола осуществляется при помощи отдельной боевой личинки, установленной на затворе в его нижней части и качающейся вверх-вниз под воздействием фигурных вырезов на затворной раме. Запирание осуществляется за вырезы в ствольной коробке опусканием запирающей личинки вниз. После выстрела затворная рама получает от газового поршня короткий импульс и начинает двигаться назад. После свободного хода примерно в 22 миллиметра фигурные вырезы в затворной раме приподнимают переднюю часть запирающей личинки, расцепляя ее от ствольной коробки и освобождая затвор. После этого вся затворная группа под действием сил инерции и остаточного давления газов в стволе отходит назад, извлекая и выбрасывая стреляную гильзу и на обратном пути подавая в ствол новый патрон, а в конце движения — запирая ствол опусканием передней части боевой личинки вниз. Таким образом, сам затвор движется строго прямолинейно. Возвратная пружина расположена в ствольной коробке позади затворной рамы. Рукоятка взведения затвора жестко закреплена на затворной раме справа.

Ударно-спусковой механизм также оригинальной конструкции, ударниковый. Массивный ударник трубчатой конструкции выступает сзади из тела затвора, а позади него находится витая боевая пружина, своим задним концом упирающаяся в заднюю стенку ствольной коробки. На ударнике снизу выполнен зуб, сцепляющийся с шепталом при постановке ударника на боевой взвод. Сам УСМ простой конструкции, имеет минимум подвижных деталей. Предохранитель — переводчик режимов огня расположен на ствольной коробке справа, над пистолетной рукояткой, и имеет три положения — «безопасно», «одиночные выстрелы», «автоматический огонь».

Фурнитура на ранних образцах выполнена из дерева, на поздних — из пластика с наполнением деревянной стружкой. Базовый вариант автомата — SA vz.58P имеет фиксированный приклад, вариант SA vz.58V отличается складным вбок металлическим прикладом. Вариант SA vz.58Pi отличается от SA vz.58Р наличием на левой стенке ствольной коробки крепления для ночных (инфракрасных) прицелов и массивным коническим пламегасителем.

Прицельные приспособления включают в себя мушку в кольцевом намушнике и открытый целик с V-образной прорезью, регулируемый по дальности стрельбы. Автоматы SA vz.58 комплектуются ремнем для переноски и штык-ножом.

ШВЕЙЦАРИЯ

Автомат (автоматическая винтовка) Stgw. 57 / SIG 510

7.5 мм автомат SIG Stgw.57, с сошками в переднем положении

7.5 мм автомат SIG Stgw.57, со сложенными сошками в заднем положении

Малосерийный автомат SIG 510–3 калибра 7.62×39, выпущенный для испытаний в Финляндии в конце 1950-х годов

экспортный вариант автоматической винтовки SIG 510–4 калибра 7.62×51 NATO

экспортный вариант полуавтоматической винтовки SIG AMT калибра 7.62×51 / .308 Winchester, выпущенный для гражданского рынка

Данные для Stgw.57 (в скобках данные для SIG 510–4)

Калибр:

7.5×55 мм gp11 (7.62×51 мм NATO)

Тип автоматики:

полусвободный затвор

Длина:

1105 мм (1016 мм)

Длина ствола:

583 мм (505 мм)

Вес без патронов:

5.56 кг (4.25 кг)

Магазин:

24 (20) патронов

Автоматическая винтовка Stgw.57 была разработана швейцарской компанией SIG в 1954–55 годах под руководством Рудольфа Амслера и была принята на вооружение швейцарской армией в 1957 году. Экспортный вариант этой винтовки, обозначенный SIG 510–4, поставлялся вооруженным силам Чили и Боливии. Гражданские полуавтоматические версии поставлялись как на внутренний рынок Швейцарии, так и на экспорт. В 1980-х годах большая часть Stgw.57 была снята с вооружения и заменена на более новые штурмовые винтовки SIG 550 / Stgw.90.

Технически, Stgw.57 представляет собой автоматическое оружие, построенное по схеме с полусвободным затвором. Замедление открытия затвора осуществляется при взаимодействии двух роликов с затворной коробкой, с одной стороны, и с элементами затвора (боевой личинкой и остовом) с другой. Общая схема узла запирания в принципе похожа на использованную в немецкой винтовке Хеклер Кох G3 (см. схему).

Из других особенностей конструкции Stgw.57 следует отметить: характерного вида крупную рукоятку взведения затвора, расположенную на правой стороне оружия и удобную для использования даже в теплых перчатках; складной «зимний» спусковой крючок, в разложенном виде выступающий под спусковую скобу и также предназначенный для стрельбы в толстых перчатках; прицельные приспособления в виде мушки и диоптрического целика, расположенные на складных основаниях; складную двуногую сошку, которая в разложенном виде может устанавливаться в двух положениях — под дульной частью ствола или рядом со ствольной коробкой; наличие массивного пламегасителя и специальных направляющих на дульной части ствола для стрельбы винтовочными гранатами; фиксированный приклад из пластика со встроенным буфером отдачи. Все автоматические винтовки Stgw.57 могли комплектоваться оптическими прицелами Kern X4 или ночными прицелами.

Экспортный «военный» вариант, SIG 510–4, отличался другим патроном (7.62 мм НАТО), а также более коротким стволом и меньшей массой. Вместо исходных изогнутых магазинов на 24 патрона использовались прямые магазины на 20 патронов. Приклад и цевье выполнялись из дерева.

Основных гражданских вариантов выпускалось два — PE-57 для Швейцарского рынка, представляющий собой просто Stgw.57 без возможности стрельбы очередями, и SIG AMT (American Match Target), предназначенный в основном для экспорта в США. SIG AMT являлся модификацией модели 510–4, без возможности стрельбы очередями и без креплений для штыка и направляющих для ружейных гранат на стволе. Все SIG AMT поставлялись с фирменными креплениями для оптических прицелов и имели нескладные открытые мушку и целик.

Кроме вышеуказанных моделей, в незначительных количествах также выпускались: SIG 510–1 (просто перемаркированные Stgw.57); SIG 510–2 — облегченный вариант SIG 510–1; SIG 510–3 — вариант под советский патрон 7.62×39 мм, разработанный для конкурса на новый автомат для Финской армии.

В целом, оружие семейства SIG 510 отличалось очень высокой надежностью, отличной точностью стрельбы и удобством в использовании. Главными недостатками оружия этой серии были значительная масса оружия и его чрезмерно высокая цена.

Всего было произведено порядка 500 000 штук военных вариантов и около 7000 штук — гражданских.

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-540 SG-542 SG-543

Экспериментальный автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-530 калибра 5.56×45 мм

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-540 калибра 5.56×45 мм

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-540 калибра 5.56×45 мм, произведенный по лицензии во Франции компанией Manurhin, вариант со складным вбок прикладом

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-542 калибра 7.62×51 мм

Укороченный автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-543 калибра 5.56×45 мм

•

SIG SG 540

SIG SG 542

SIG SG 543

Калибр

5.56×45 мм (.223 Rem)

7.62×51 мм (.308 Win)

5.56×45 мм (.223 Rem)

Длина

950 мм

1000 мм

805 / 569 мм

Длина ствола

460 мм

465 мм

300 мм

Вес без патронов

3.26 кг

3.55 кг

3.0 кг

Емкость магазинов

20 или 30 патронов

20 или 30 патронов

20 или 30 патронов

Темп стрельбы

650–800 выстрелов/мин

650–800 выстрелов/мин

650–800 выстрелов/мин

Штурмовая винтовка (автомат) SG-540 была разработана в середине 1970-х годов швейцарской компанией SIG на основе опыта, полученного при разработке более ранних прототипов автоматов под патрон 5.56×45 мм. Первые прототипы, известные под обозначением SG-530, имели автоматику с запиранием ствола при помощи роликов, но они оказались слишком сложны и дороги в производстве, потому при разработке SG-540 инженеры SIG выбрали несколько модифицированную схему автомата Калашникова. Производство SG-540 было начато в 1977 году и продолжалось в Швейцарии до середины 1980-х годов, когда в производство пошел новый автомат SG-550, являвшийся развитием SG-540 и принятый на вооружение в Швейцарии под обозначением Stgw.90. Кроме Швейцарии, SG-540 производился по лицензии во Франции компанией Manurhin и в Чили компанией FAMAE. В Швейцарии SG-540 и его модификации на вооружении не состояли, однако SG-540 состояли на вооружении во Франции (пока не были вытеснены в начале 1980-х автоматом FAMAS французского производства). Кроме того, SG-540 состоят на вооружении армий Португалии, Чили и еще примерно десятка стран Африки и Южной Америки. Специально для гражданского рынка выпускались самозарядные варианты SG-540, которые, кроме основного калибра .223 Ремингтон (5.56×45 мм) могли иметь калибр .222 Ремингтон или 7.62×39 мм. Помимо этого, выпускался укороченный вариант SG-540 под обозначением SG-543 и вариант под патрон 7.62×51 мм НАТО под обозначением SG-542 (последний в версии для гражданского использования также мог иметь калибр .243 Винчестер).

SG-540 построен на основе газоотводного двигателя, запирание — поворотом затвора на два боевых упора. Возвратная пружина расположена вокруг штока газового поршня и сжимается между специальным воротником на штоке и передней стенкой ствольной коробки. Газовый шток своим хвостовиком вставляется в затворную раму и фиксируется при помощи вставляемой сбоку в затворную раму рукоятки взведения затвора. Ствольная коробка штампованная из стали, состоит из двух половин — верхней и нижней, соединяемых двумя поперечными штифтами. Ствол ввернут в верхнюю часть ствольной коробки, при неполной разборке из ствольной коробки извлекается задний штифт, при этом коробка «переламывается» в передней части. После извлечения рукоятки заряжания затворная рама с затвором вынимаются из ствольной коробки назад, а газовый поршень со штоком и возвратной пружиной извлекаются отдельно. Ударно-спусковой механизм — курковый, с переводчиком режимов огня, выполняющим также роль предохранителя. Газоотводная камера имеет трехпозиционный газовый регулятор — 2 положения для стрельбы в обычных и тяжелых условиях и третье — для стрельбы винтовочными гранатами (газоотводный канал закрыт). Ствол оснащен комбинированным компенсатором-пламегасителем, служащим также направляющей для пуска винтовочных гранат. Прицельные приспособления включают в себя мушку на газоотводной камере и целик барабанной конструкции с набором диоптрических отверстий для разных дальностей стрельбы. Цевье выполнено из пластика, под ним расположена легкая складная двуногая сошка. Приклад может быть пластиковый постоянный либо трубчатый складной вбок, из металла. SG-540 может комплектоваться штык-ножом и креплением для оптического прицела.

Карабин SG-543 отличается от базовой модели только укороченным стволом и измененным пламегасителем, не позволяющим использовать винтовочные гранаты. Вариант SG-542 под патрон 7.62 мм НАТО имеет увеличенные прямоугольные магазины на 20 патронов. Кроме того, нужно отметить что современные автоматы SG-540–1 и SG-543–1 Чилийского производства комплектуются прозрачными пластиковыми магазинами на 30 патронов, по типу магазинов от SG-550, вместо оригинальных металлических магазинов на 20 или 30 патронов.

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-550 SG-551 SG-552 Stgw.90

семейство автоматов SIG 55x, сверху вниз:

SIG SG 550 / Stgw.90,

SIG SG 551-LB SWAT,

SIG SG 551,

SIG SG 552 SWAT

автомат (штурмовая винтовка) SIG SG 550 / Stgw.90, вид слева

укороченный автомат (штурмовая винтовка) SIG SG 551 SWAT с аксессуарами (прицел Trijicon ACOG, фонарь, передняя рукоятка)

компактный автомат (штурмовая винтовка) SIG SG 552 SWAT с аксессуарами

•

SIG SG 550 / Stgw.90

SIG SG 551 (SG 551 LB)

SIG SG 552

Калибр

5.56×45 мм

5.56×45 мм

5.56×45 мм

Длина (приклад разложен / сложен)

998 / 772 мм

833 / 607 мм (924 / 698 мм)

730 / 504 мм

Длина ствола

528 мм

363 мм (454 мм)

226 мм

Вес без патронов

4.05 кг без магазина

3.3 (3.4) кг без магазина

3.0 кг без магазина

Емкость магазинов

20 или 30 патронов

20 или 30 патронов

20 или 30 патронов

Темп стрельбы

700 выстрелов/мин

700 выстрелов/мин

780 выстрелов/мин

Штурмовая винтовка (автомат) SG-550 была разработана в 1979–1980 годах швейцарской компанией SIG в для участия в конкурсе на новый автомат для швейцарской армии (на замену автомату  SIG Stgw.57 калибра 7.5×55). Автомат SIG SG-550 создавался на основе предшествовавших ему моделей SIG SG-540 и SG-541, причем основные модификации касались облегчения оружия. В 1983 году SIG SG-550 был официально принят на вооружение швейцарской армии под обозначением Stgw.90, но производство, из-за проблем с финансированием, началось только в 1986 году. Позже на основе SG-550 были разработаны карабин SG-551 и укороченный автомат SG-552, а также их гражданские версии, не имеющие возможности вести огонь очередями. В целом, автоматы семейства SIG SG-550 являются одними из лучших в своем классе, отличаясь высокой надежностью, точностью стрельбы и удобством в обращении.

Автомат SIG SG-550 построен на основе газоотводного двигателя, запирание — поворотом затвора на два боевых упора. Возвратная пружина расположена вокруг штока газового поршня над стволом и сжимается между специальным воротником на штоке и передней стенкой ствольной коробки. Газовый шток своим хвостовиком вставляется в затворную раму и фиксируется при помощи вставляемой сбоку в затворную раму рукоятки взведения затвора. Ствольная коробка штампованная из стали, состоит из двух половин — верхней и нижней, соединяемых двумя поперечными штифтами. Ствол ввернут в верхнюю часть ствольной коробки. При неполной разборке из ствольной коробки извлекается задний штифт, при этом коробка «переламывается» в передней части. После извлечения рукоятки заряжания затворная рама с затвором вынимаются из ствольной коробки назад, а газовый поршень со штоком и возвратной пружиной извлекаются отдельно после удаления цевья. Ударно-спусковой механизм — курковый, с переводчиком режимов огня, выполняющим также роль предохранителя. При необходимости в УСМ может устанавливаться отдельный независимый модуль, обеспечивающий стрельбу с отсечкой по 3 выстрела. Газоотводная камера имеет трехпозиционный газовый регулятор — 2 положения для стрельбы в обычных и тяжелых условиях и третье — для стрельбы винтовочными гранатами (газоотводный канал закрыт). Ствол оснащен комбинированным компенсатором-пламегасителем, служащим также направляющей для пуска винтовочных гранат. Прицельные приспособления включают в себя мушку на газоотводной камере и целик барабанной конструкции с набором диоптрических отверстий для разных дальностей стрельбы. Цевье выполнено из пластика, под ним расположена съемная легкая складная двуногая сошка. Приклад пластиковый, скелетный, складной вбок. SG-550 может комплектоваться штык-ножом и креплением для оптического прицела. В швейцарской армии автоматы Stgw.90 иногда комплектуются 4Х прицелом, экспортные варианты всех модификаций могут комплектоваться коммерческими оптическими или коллиматорными («красная точка») прицелами. Автоматы современных выпусков могут комплектоваться направляющей типа Picatinny rail на верхней поверхности ствольной коробки, вместе или вместо открытых прицельных приспособлений. Варианты SG-551 SWAT и SG-552 зачастую комплектуются прицелами ACOG, а также имеют специальные крепления на цевье для аксессуаров типа фонаря или лазерного целеуказателя.

Карабин SG-551 отличается от базовой модели только укороченным стволом и измененным пламегасителем, не позволяющим использовать винтовочные гранаты, а также отсутствием сошки и невозможностью установки штыка.

Укороченный автомат SG-552 имеет еще более короткие ствол и цевье. Из-за короткого ствола и, как следствие, короткого штока газового поршня, возвратная пружина у SG-552 расположена в ствольной коробке, позади затворной рамы, и действует непосредственно на затворную раму, а не на шток газового поршня.

ШВЕЦИЯ

Штурмовая винтовка Bofors AK-5

Bofors AK5 — базовый вариант

Bofors AK5B — вариант с оптическим прицелом

Bofors AK5C — вариант с подствольным гранатометом М203

Bofors AK5D — новейший укороченный вариант

Калибр:

5.56×45mm NATO

Тип:

Газоотводный автомат, запирание поворотом затвора

Длина:

1008 мм (приклад разложен), 753 мм (приклад сложен)

Длина ствола:

450 мм

Вес:

3.90 кг

Магазин:

30 патронов

Темп стрельбы:

650 выстрелов/мин

С 1960-х годов на вооружении Шведских Королевских Вооруженных сил состояла автоматическая винтовка АК4, являвшаяся лицензионным вариантом немецкой винтовки Хеклер-Кох G3. С середины 1970-х годов шведы начали изыскания на предмет принятия на вооружение более современного образца под патрон калибра 5.56 мм. В процессе выбора были испытаны такие образцы как американская винтовка М16А1, немецкая Хеклер-Кох HK 33, израильская IMI Galil, швейцарская SIG SG -540 и другие. В результате выбор был сделан в пользу бельгийской винтовки FN FNC, модифицированной под специфические шведские требования. Новая штурмовая винтовка получила обозначение AK5 (Automatkarbin 5) и производится компанией BOFORS Carl Gustaf AB с 1985 года и по настоящее время. Кроме Швеции, винтовки АК5 в конце 1990-х годов были поставлены в Венесуэлу (свыше 100 000 винтовок).

AK5 отличается от FN FNC следующими изменениями:

• Удлинены складной приклад и пластиковое цевье.

• Из ударно-спускового механизма АК5 исключен режим огня очередями по 3 выстрела. Оставлены только режимы одиночного и автоматического огня.

• Изменены прицельные приспособления.

• Применена специальная обработка металлических поверхностей для повышения коррозионной стойкости в условиях северного климата

• Увеличена живучесть некоторых деталей

• Модифицирована рукоятка заряжания оружия для более удобного перезаряжания в зимних перчатках

AK5 выпускается в 4 основных вариантах:

AK5 — базовый вариант. Основное оружие Вооруженных сил Швеции.

AK5B — «снайперский» вариант, оснащенный 4X оптическим прицелом SUSAT L9A1 английской разработки и упором-подушкой под щеку на прикладе. Открытые прицельные приспособления демонтированы.

AK5C — ak5 с установленной на крышке ствольной коробки направляющей для прицелов типа Picatinny rail. Штатные открытые прицельные приспособления демонтированы.

AK5D — Самый новый вариант. Отличается укороченным стволом, интегральной ручкой для переноски с установленным в ней оптическим прицелом. Предназначается для вооружения парашютно-десантных и бронетанковых частей.

AK5 med Granattillsats — Стандартная винтовка AK5 с 40 мм подствольным гранатометом М203 американской разработки. В основном состоит на вооружении рейнджеров и морской пехоты (амфибийных сил) Швеции.

Техническое описание АК5 идентично описанию винтовки FN FNC , за исключением отличий в УСМ (нет режима огня с отсечкой по 3 патрона) и в прицельных приспособлениях

Штурмовая винтовка Interdynamics MKS

штурмовая винтовка Interdynamics MKS (вверху, приклад разложен) и карабин на ее базе (внизу, приклад сложен)

•

винтовка MKS

карабин MKS

Калибр

5.56×45 мм

Тип автоматики

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина (приклад разложен/сложен)

868 / 634 мм

751 / 517 мм

Длина ствола

467 мм

350 мм

Вес

2,75 кг

2,36 кг

Темп стрельбы

750–1100 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов

Компания Interdynamics AB (Швеция) в середине 1970-х годов попыталась выйти на рынок штурмовых винтовок со своей винтовкой MKS. Сделанная с использованием достаточно традиционных технологий, эта винтовка однако отличалась нетрадиционной для оружия такого класса компоновкой — в качестве пистолетной рукоятки управления огнем использовалась горловина магазина. Такое решение позволяло уменьшить длину оружия по сравнению с оружием традиционной компоновки. Ценой такого уменьшения стало весьма неудобное удержание оружия из-за значительной ширины 5.56 мм магазина. Винтовка MKS успеха не имела и в серии не производилась, как и созданный на ее базе укороченный карабин.

Штурмовая винтовка MKS построена по газоотводной схеме автоматики. Газоотводный узел имеет газовый регулятор, позволяющий варьировать темп стрельбы и адаптировать оружие к меняющимся условиям эксплуатации. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора за казенную часть ствола, на 6 боевых упоров. Огонь ведется с закрытого затвора. Рукоятка взведения находится сверху ствольной коробки и одинаково удобна для обеих рук.

Ствольная коробка и весь корпус винтовки выполнены из тонкого штампованного стального листа. Прицельные приспособления включают мушку и перекидной диоптрический целик с установками для дальности стрельбы на 250 и 400 метров. Приклад металлический, скелетной конструкции, складной вбок (вправо). В сложенном состоянии приклад позволял использовать его затыльник в качестве передней рукоятки для удержания.

Штурмовая винтовка Interdynamics MKR

штурмовая винтовка Interdynamics MKR

схематический рисунок 4.5 мм патрона для штурмовой винтовки Interdynamics MKR

Калибр:

4,5 мм (4.5×26mmrf)

Тип автоматики:

свободный затвор

Длина:

840 мм

Длина ствола:

600 мм

Вес:

3.0 кг без магазина

Темп стрельбы:

нет данных

Магазин:

50 патронов

Штурмовая винтовка Interdynamics MKR была разработана шведской фирмой Interdynamics АВ в 1980-х годах на волне интереса к микрокалиберному (калибр менее 5 мм) оружию. Основной идеей при создании такого оружия было получение минимальной отдачи при сохранении высокой настильности траектории и проникающего действия пуль. Правда, в результате останавливающее действие таких пуль было весьма невелико. Фирма Interdynamics разработала свой микрокалиберный патрон на базе гильзы 5.6 мм охотничьего патрона кольцевого воспламенения .22 Winchester Magnum Rimfire. Новый патрон имел плавно сужающуюся к дульцу гильзу, и снаряжался остроконечной пулей массой 1.58 грамма, выполненной целиком из латуни. Начальная скорость пули достигала 1000 м/с, эффективная дальность стрельбы заявлялась не менее 300 метров. В силу недостатков, присущих как микрокалиберному оружию в целом, а также врожденным недостаткам патронов кольцевого воспламенения, данная винтовка так и осталась только в экспериментальных образцах, а фирма Interdynamics перешла к выпуску продукции гражданского назначения.

В силу небольшой мощности используемых патронов автоматика винтовки MKR была построена на базе свободного затвора. Сильно изогнутый магазин вмещал 50 патронов и располагался в прикладе, так что винтовка MKR имела компоновку буллпап. Корпус оружия был выполнен из пластика. Рукоятка взведения затвора располагалась на верхней стороне оружия. был также создан укороченный вариант винтовки (карабин) MKR, отличавшийся только меньшей длиной ствола.

ХОРВАТИЯ

APS 95

Калибр:

5.56×45 mm NATO

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

980 мм (730 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола:

450 мм

Вес:

3.8 кг без патронов

Темп стрельбы:

650 выстрелов в минуту

Магазин:

35 патронов

Автомат APS 95 разработан в Хорватии в первой половине 1990-х годов и с 1995 года состоит на частичном вооружении Хорватской армии. Превоначально планировалось полностью перевооружить Хорватские ВС со старых югославских автоматов Застава М70 на APS 95, однако из-за финансовых ограничений этого так и не произошло. APS 95 успешно использовался хорватами в ходе конфликтов на территории бывшей СФРЮ в середине 1990-х.

APS 95 представляет собой лицензированный вариант израильского автомата Галил, и отличается от него только фурнитурой (форма цевья и пистолетной рукоятки) и прицельными приспособлениями. APS 95 производится хорватской компанией RH-Alan.

APS 95 построен на основе автоматики с газовым двигателем с длинным ходом газового поршня. Запирание — поворотом затвора, на 2 боевых упора. Предохранитель-переводчик огня двусторонний. В газоотводном тракте предусмотрен газовый кран, перекрывающий газоотвод при стрельбе винтовочными гранатами. Ствольная коробка — фрезерованная из стали. Приклад стальной, скелетной конструкции, складной вправо. Прицельные приспособления включают в себя оптический прицел с кратностью 1.5×, встроенный в рукоятку для переноски. Прицел имеет сетку в виде кольца с центральной маркой в виде точки и обеспечивает прицельную стрельбу на дальностях до 400 метров. Кроме того, APS 95 укомплектован обычными мушкой на основании газовой камеры и целиком (в задней опоре оптического прицела). APS 95 использует пластиковые магазины на 35 патронов, и может использовать любые другие магазины от автомата Галил.

Автомат / штурмовая винтовка VHS

автомат / штурмовая винтовка VHS-D (стандартный вариант)

автомат / штурмовая винтовка VHS-K (компактный вариант)

•

VHS-D

VHS-K

Калибр

5.56×45 mm NATO

Тип автоматики

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина

760 мм

660 мм

Длина ствола

500 мм

400 мм

Вес

3.0 кг

2.8 кг

Темп стрельбы

750 выстрелов в минуту

Магазин

30 патронов

Хорватский автомат (штурмовая винтовка) VHS был впервые продемонстрирован публике в 2005 году. Первые прототипы VHS внешним видом сильно напоминали израильские автоматы Tavor TAR-21, а их устройство отличалось использованием патентованного газового буфера отката затворной группы (часть пороховых газов отводилась из ствола в полость позади затвора, обеспечивая его плавное торможение в откате и тем самым снижая ощущаемую стрелком отдачу). Нужно заметить, что схожая система за несколько десятилетий до VHS была применена в советской авиапушке АМ-23, однако в стрелковом оружии она практически не встречалась. Впрочем, когда в 2008 году на международных военных выставках были показаны предсерийные варианты VHS, они этой системы уже лишились, и используют обычную возвратную пружину. Да и внешний вид автоматов несколько изменился, теперь они больше напоминают французские  FAMAS G2. В конце 2008 года было объявлено. что хорватская армия закупает 50 предсерийных автоматов VHS у производителя и разработчика, компании HS Product, для проведения войсковых испытаний. По их результатам планируется в будущем принять решение о постановке автоматов VHS на вооружение Хорватской армии.

Автомат (штурмовая винтовка) VHS использует газоотводную автоматику с прямым отводом пороховых газов к затворной группе. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Корпус оружия имеет компоновку буллпап и выполнен из пластика. Выброс стреляных гильз — только на левую сторону. Рукоятка взведения затвора расположена на верхней стороне корпуса и может отгибаться влево или вправо для использования любой рукой. Предохранитель-переводчик режимов огня выполнен в виде поворотного рычажка, расположенного перед спусковым крючком. Прицельные приспособления открытые, регулируемые, скрыты в крупной интегральной рукоятке для переноски оружия. Автомат VHS выпускается в двух вариантах — стандартном и компактном, при этом стандартный вариант VHS-D имеет возможность запускать со ствола винтовочные гранаты и оснащен креплением для штыка.

ЮАР

Автомат (штурмовая винтовка) Vektor CR-21

штурмовая винтовка CR-21 с магазином на 35 патронов

CR-21 — вид справа спереди. Хорошо виден переводчик режимов огня в задней части приклада

CR-21 с установленным 40 мм гранатометом фирмы Vektor

CR-21 — неполная разборка

CR-21 — прицел кратности 1× и вид прицельной марки

Калибр:

5.56 мм NATO (.223rem)

Длина:

760 мм

Длина ствола:

460 мм

Вес:

3,8 кг с патронами

Емкость магазина:

20 или 35 патронов

Темп стрельбы:

600–750 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы:

500 метров

Штурмовая винтовка CR-21 (Compact Rifle, 21 century — «компактная винтовка 21 века») была впервые представлена широкой публике в 1997 году, а в настоящее время она находится в производстве и поступает на вооружение Национальных Сил Самообороны ЮАР. Винтовка была разработана южно-африканской компанией Vektor — подразделением военно-промышленного концерна DENEL. По своим тактико-техническим характеристикам и внешнему виду CR-21 вполне соответствует современным представлениям об индивидуальном стрелковом оружии. При создании этого образца южно-африканские инженеры избрали не совсем обычный, но и не столь уж и редкий подход — вместо создания нового образца с чистого листа они решили взять за основу уже проверенную и отработанную в производстве автоматику штурмовой винтовки Vektor R4 (производимые в ЮАР по лицензии израильские автоматы Galil ARM). При этом винтовка CR-21 полностью унаследовала от R4 ствольную коробку в сборе со стволом и всеми механизмами, которую спрятали в пластиковый корпус довольно футуристических очертаний. Такое решение имеет целый ряд преимуществ перед созданием полностью нового образца. Во первых, значительно экономится время на разработку и технологическую обкатку автоматики оружия. Во вторых, для производства нового оружия можно без переналадки и переоснастки использовать существующие производственные мощности. В третьих, в новые образцы можно «по дешевке» переоборудовать имеющиеся запасы «старых» винтовок R4. Да и обслуживание уже знакомых войскам механизмов будет простым. С другой стороны, подобная конструкция исключает возможность простого переоборудования винтовки схемы буллпап под левосторонний выброс стреляных гильз. Это может считаться серьезным недостатком, но тут нужно заметить что целый ряд штурмовых винтовок, созданных по схеме буллпап, в том числе и с нуля, так же не имеют такой возможности — например, английская L85, сингапурская SAR-21, российская ОЦ-14 Гроза. Но, как бы то не было, военные и полицейские силы ЮАР получили достаточно современное, компактное, и, что немаловажно, надежное оружие с уже хорошо отработанными механизмами и автоматикой.

Техническое описание

Винтовка CR-21 является автоматическим оружием с магазинным питанием, газоотводной автоматикой и сконфигурировано по схеме буллпап (магазин и казенная часть ствола расположены позади пистолетной рукоятки управления огнем). Основные механизмы CR-21 унаследованы от автомата Galil ARM израильского производства, а потому его функционирование и устройство подобны автомату Калашникова АК-47. Ниже будут описаны только отличия CR-21 от указанных образцов.

Корпус CR-21 выполнен из ударопрочного пластика и полностью скрывает цельнофрезерованную стальную ствольную коробку. Пистолетная рукоятка с увеличенной спусковой скобой выполнены зацело с корпусом оружия. Спусковой крючок соединен с УСМ при помощи длинных тяг. Предохранитель расположен в передней части спусковой скобы, перед спусковым крючком, и запирает спусковую тягу. Переводчик режимов огня — двусторонний, выполнен в задней части приклада. Рукоятка взведения оружия расположена слева над цевьем, и при стрельбе остается неподвижной.

При неполной разборке ствольная коробка со стволом и всеми механизмами легко извлекается из корпуса оружия назад, после отделения верхней задней части корпуса с затыльником приклада. Фиксация всех элементов корпуса к ствольной коробке осуществляется одним поперечным штифтом в задней нижней части ствольной коробки. Этот же штифт служит осью задней антабки для ружейного ремня.

Для CR-21 штатным является быстросъемный оптический коллиматорный прицел кратности 1× со светящейся прицельной маркой. Подсветка прицельной марки с автоматической регулировкой яркости. Источник подсветки — оптоволоконное устройство, использующее наружное освещение и не требующее батареек. Прицел крепится на направляющие, расположенные непосредственно на ствольной коробке. Открытых прицельных приспособлений автомат CR-21 не имеет.

Питание боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью в 20 и 35 патронов. Защелка магазинов расположена сразу за приемником магазинов.

CR-21 может оснащаться 40 мм подствольным гранатометом, выпускаемым в ЮАР.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Автомат (штурмовая винтовка) Daewoo K1 / K2

штурмовая винтовка Daewoo K2

та же винтовка, вид справа, приклад сложен

карабин Daewoo K1A1, приклад разложен

Daewoo DR-200 (гражданский полуавтоматический вариант винтовки К2 калибра .223 Remington)

•

Daewoo K2

Daewoo K1A1

Калибр

5.56×45mm NATO

Длина (приклад разложен / сложен)

980 / 730 мм

838 / 653 мм

Длина ствола

465 мм

263 мм

Вес

3.26 кг без магазина

2.87 кг без магазина

Магазин

30 патронов

Темп стрельбы

750 выстрелов в минуту

800 выстрелов в минуту

Эффективная дальность стрельбы

500 метров

250 метров

Штурмовая винтовка Daewoo K1 была создана в 1983 году южно-корейской компанией Daewoo Precision Industries — подразделением крупного индустриального концерна Daewoo, более известного как производитель автомобилей, электроники и бытовой техники. Новая винтовка предназначалась для замены устаревающих винтовок М16А1 американской разработки, производившихся в Южной Корее по лицензии. К 1987 году конструкция винтовки К1, большей частью скопированная с винтовки М16, была пересмотрена, в частности, был модифицирован газоотводный механизм, и новая винтовка, обозначенная Daewoo K2, стала поступать на вооружение Южно-корейской армии. Кроме того, на базе винтовки К2 были созданы экспортные гражданские модификации, не имеющие возможности ведения автоматического огня: DR-100 (со складным прикладом), DR-200 (с фиксированным прикладом, обе калибра .223) и DR-300 (с фиксированным прикладом, под советский патрон7.62×39 мм).

В целом винтовки Daewoo K2 характеризуются как удобное и весьма надежное оружие, по боевым характеристикам как минимум не уступающее винтовкам М16.

Техническое описание

Винтовка Daewoo K1 была разработана на основе американской винтовки М16А1 и отличалась от нее в основном в деталях (конструкция приклада, цевья, прицельных приспособлений). На винтовке Daewoo K2 прямой газоотвод в затворную раму был заменен более традиционным газовым поршнем с длинным рабочим ходом, расположенным над стволом, при этом конструкция поворотного затвора с 7-ю боевыми упорами осталась аналогичной винтовке М16. В газоотводном механизме Daewoo K2 предусмотрен и 4-х позиционный газовый регулятор, допускающий стрельбу винтовочными гранатами (при полностью перекрытом газоотводном тракте). Рукоятка заряжания расположена непосредственно на затворной раме и двигается при стрельбе. Возвратная пружина с направляющим стержнем расположена выше затворной рамы в ствольной коробке, и входит в полый хвостовик штока газового поршня (подобно автомату Калашникова). Такое решение позволяет использовать на винтовках серии Daewoo K1 и К2 полноценные складные или телескопические приклады (в отличие от М16).

Ствольная коробка винтовок серии Daewoo K1 / К2 выполнена по типу М16, из двух половин — верхней и нижней. Эти половины изготавливаются станочной обработкой из алюминиевых заготовок и соединяются поперечным штифтом в передней части и хвостовиком направляющего штока возвратной пружины, играющего роль защелки — в задней части.

Питание винтовки осуществляется из магазинов от М16. Защелка магазина — на правой стенке горловины. В механизме предусмотрена затворная задержка, останавливающая затвор в открытом положении по израсходовании патронов в магазине. Кнопка выключения затворной задержки расположена на левой стороне ствольной коробки, позади фиксатора магазина.

УСМ винтовок Daewoo K1 / К2 в значительной мере скопирован с УСМ винтовки М16A1, однако имеет дополнительный режим огня с отсечкой по 3 патрона. Переключатель режимов огня (он же — предохранитель) расположен на левой стороне ствольной коробки, над пистолетной рукояткой.

Прицельные приспособления включают в себя мушку, установленную на газовой камере, и перекидной диоптрический целик с двумя апертурами — большей для стрельбы в условиях плохой освещенности и меньшей — для стрельбы в обычных условиях. Целик имеет регулировку по дальности стрельбы при помощи вращающегося регулятора, расположенного справа на прицельном блоке. Установки прицела — от 100 до 600 метров. Задний прицельный блок (корпус прицела) выполнен зацело со ствольной коробкой, в его передней части может крепиться планка для установки оптических прицелов.

Винтовки Daewoo K2 имеют пластиковую фурнитуру и складной вбок (вправо) приклад, также выполненный из пластика. Карабины Daewoo K1А1 с укороченным стволом имеют телескопические приклады из стальной проволоки с пластиковым затыльником. Винтовки комплектуются ремнем для переноски и штык-ножом.

ЯПОНИЯ

Автоматическая винтовка Тип 64 (Type 64)

автоматическая винтовка Тип 64 (Type 64)

Калибр:

7.62×51 мм

Тип автоматики:

газоотводный, запирание перекосом затвора

Длина:

990 мм

Длина ствола:

450 мм

Вес:

4,3 кг без магазина

Темп стрельбы:

450–500 выстрелов в минуту

Магазин:

20 патронов

Разработка новой автоматической винтовки для вооружения Японских сил самообороны была инициирована японскими военными в 1957 году, и под их руководством велась на японской машиностроительной фирме Howa Mashinery Co. К 1962 году были готовы прототипы для армейских испытаний, получившие обозначение R6, а в 1964 году модифицированная винтовка Howa R6E была принята на вооружение Японских Сил Самообороны как винтовка Тип 64. Производство винтовки Тип 64 для нужд японской армии продолжалось до 1990 года, когда в серийное производство пошла винтовка Тип 89 калибра 5.56 мм. На экспорт из Японии винтовка Тип 64 не поставлялась.

Интересно, что японцы при разработке автоматической винтовки пошли путем, аналогичным выбранному испанцами из СЕТМЕ за несколько лет до описываемых событий. Осознавая избыточную мощность патрона 7.62 мм НАТО для автоматической винтовки, но будучи фактически обреченными на его использование под влиянием США, японцы поступили просто — они разработали для своих нужд «облегченный» вариант патрона 7.62×51 мм, с уменьшенным зарядом пороха и облегченной пулей, развивавшей начальную скорость в 715 м/с вместо 810 м/с у штатного патрона 7.62×51 мм НАТО. Кроме того, оружие разрабатывалось таким образом, что при необходимости могло использовать и «полноценные» патроны 7.62 мм НАТО при переключении газового регулятора. Точность стрельбы при этом, естественно ухудшалась, как из-за увеличения отдачи, так и из-за иной баллистики более мощного патрона.

Винтовка Тип 64 построена на основе автоматики с газоотводным двигателем, имеющим короткий рабочий ход газового поршня. Газоотводный механизм расположен над стволом, газовый поршень имеет свою собственную возвратную пружину. Газовый узел имеет регулятор количества отводимых газов, что позволяет адаптировать винтовку как под «ослабленные», так и под стандартные патроны 7.62 мм, а также полностью отсекать газоотвод для запуска со ствола винтовочных гранат.

Запирание ствола — перекосом задней части затвора вниз, по типу СВТ-40 или FN FAL, возвратная пружина расположена в канале затворной рамы позади нее, в ствольной коробке, выше уровня ствола. Рукоятка заряжания расположена на затворной раме сверху. Ствольная коробка — фрезерованная из стали.

Ударно-спусковой механизм — ударниковый, боевая пружина и хвостовик длинного массивного ударника размещены в прикладе. УСМ обеспечивает стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями, причем в его конструкцию введен оригинальный замедлитель темпа стрельбы, обеспечивающий оптимальный темп стрельбы в 450–500 выстрелов в минуту. Рычажок переводчика-предохранителя расположен на ствольной коробке справа, над спусковым крючком.

Прицельные приспособления включают в себя складные мушку и диоптрический целик с установками по дальности на 200 и 400 метров. Приклад и пистолетная рукоятка выполнены из дерева, на затыльнике приклада выполнена откидная вверх пластина для фиксации приклада у плеча. Цевье — штампованное из стали, на нем закреплены легкие складные сошки. Винтовка комплектуется ремнем для переноски и отъемным штык-ножом.

Тип 89

штурмовая винтовка Тип 89

штурмовая винтовка Тип 89 — вариант со складным прикладом

Калибр:

5.56×45 мм НАТО

Тип автоматики:

газоотводный, запирание поворотом затвора

Длина:

864 мм

Длина ствола:

420 мм

Вес:

3.5 кг без патронов

Магазин:

30 патронов

Винтовка Тип 89 разработана для вооружения японских сил самообороны компанией HOWA Machinery Co (Япония) в конце 1980-х годов.

Винтовка конструктивно во многом схожа с винтовкой AR-18 разработки американской компании Armalite, производившейся на фирма Хова по лицензии в 1970-е годы. Тип 89 использует традиционную автоматику на основе газоотводной схемы с запиранием поворотом затвора. Ствольная коробка штампованная из стали, цевье, приклад и рукоятка управления огнем — пластиковые. Прицел диоптирческий, перекидной с двумя установками по дальности. На винтовке устанавливаются легкие складные сошки. Винтовка может использоваться для стрельбы винтовочными гранатами, надеваемыми на ствол.

Книга подготовлена создателями сайта: http://reeed.ru/

Table of Contents

Максим Р. Попенкер ШТУРМОВЫЕ ВИНТОВКИ МИРА

ВВЕДЕНИЕ

АВСТРАЛИЯ

Комбинированная штурмовая винтовка AICW Advanced Infantry Combat Weapon

АВСТРИЯ

Штурмовая винтовка (автомат) Steyr AUG / Stg.77

Steyr ACR — Advanced Combar Rifle

АРГЕНТИНА

Штурмовая винтовка (автомат) FARA 83

БЕЛЬГИЯ

FN FAL

Штурмовая винтовка (автомат) FN FNC

Штурмовая винтовка (автомат) FN Herstal F2000

БРАЗИЛИЯ

IMBEL MD-2 и MD-3

Штурмовая винтовка (автомат) IMBEL MD-97

Штурмовая винтовка (автомат) LAPA FA 03

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Enfield EM-2 / Rifle, Automatic, caliber .280, Number 9 Mark 1

Штурмовая винтовка (автомат) Enfield SA-80: L85A1 и L85A2

ГЕРМАНИЯ

Автоматический карабин / автомат Haenel / Schmeiiser MKb.42(H)

Автоматический карабин / автомат Walther MKb.42(W)

Sturmgewehr (Штурмгевер) — автомат (штурмовая винтовка) Haenel / Schmeisser MP 43 MP 44 Stg.44

Автомат (штурмовая винтовка) Mauser Gerat 06 / Stg.45

Heckler — Koch G3

Heckler&Koch HK 33 и HK 53

Heckler und Koch G-41

Штурмовая винтовка (автомат) Heckler-Koch G36

Heckler und Koch G11

HK416 модульный карабин / штурмовая винтовка

Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417

ИЗРАИЛЬ

Штурмовая винтовка (автомат) IMI Galil

Автомат (штурмовая винтовка) Tavor TAR-21

ИНДИЯ

Штурмовая винтовка (автомат) INSAS

ИРАН

Автомат Khaybar KH2002

ИСПАНИЯ

Автоматические винтовки CETME A, B, modelo 58, C

CETME mod. L и LC

ИТАЛИЯ

Beretta BM 59

Штурмовая винтовка (автомат) Beretta AR-70/223 и AR-70/90

Автомат / штурмовая винтовка Beretta ARX-160

КАНАДА

Штурмовая винтовка Diemaco C7A1 C7A2, карабин C8

КИТАЙ

Автомат Тип 56 (Type 56)

Автомат Тип 63

Штурмовая винтовка (автомат) Type 81 / Тип 81

Винтовка NORINCO Type 86s / Тип 86s

Штурмовая винтовка (автомат) QBZ-95 / 97 (Тип 95 / 97)

Автомат Тип 03 (Type 03 / QBZ-03)

Штурмовая винтовка CQ / M311

РОССИЯ / СССР

Автомат Федорова (Россия)

Автомат Калашникова АК АКС АКМ АКМС

Автомат Калашникова AK-74 АКС-74 АК-74М

Автомат Калашникова укороченный АКС-74У

Автомат Калашникова АК-101

Автомат Калашникова АК-103

Автомат Калашникова AK-102, AK-104, AK-105

AK-107, АК-108

Автомат Никонова АН-94 (Абакан)

АЕК-971

Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» ОЦ-14

Автомат специальный бесшумный АС «Вал»

Малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь»

Малогабаритный автомат 9А-91

Автомат А-91

Автомат подводный специальный АПС

Экспериментальный амфибийный (двухсредный, подводный) автомат АСМ-ДТ «Морской Лев»

Автомат Коробова ТКБ-408

Автомат Коробова ТКБ-517

Автомат Коробова ТКБ-022

Автомат и автоматическая винтовка Барышева

СИНГАПУР

SAR-80

SR-88

Автомат (штурмовая винтовка) ST Kinetics SAR-21

США

Armalite AR-10

Винтовка M14 / Mk.14 Mod.0

Автомат (штурмовая винтовка) Armalite / Colt AR-15 / M16

Colt CAR-15 / XM-177 Commando

Автомат (штурмовая винтовка, карабин) Colt M4 и M4A1 carbine

Stoner 63: штурмовая винтовка (автомат) и карабин

Автомат (штурмовая винтовка) TRW LMR — Low Maintenance Rifle

Самозарядная винтовка Bushmaster M-17s

Штурмовая винтовка Ruger AC-556 / самозарядная винтовка Mini-14 GB

Автомат (штурмовая винтовка) Armalite AR-18

Комбинированная штурмовая винтовка Alliant Techsystems / Heckler-Koch XM-29 OICW

XM8 Lightweight Assault Rifle

Штурмовая винтовка FN SCAR Mark 16 / Mark 17 — Special Forces Combat Assault Rifle (США — Бельгия)

Винтовка Robinson Armaments (RobArm) M-96 и XCR

Штурмовая / самозарядная винтовка Z-M Weapons LR-300 / Para USA Tactical Target Rifle

ТАЙВАНЬ

Штурмовая винтовка (автомат) T65, карабины T86 и T91

УКРАИНА

Автомат Вепр (Вепрь)

ФИНЛЯНДИЯ

Valmet Rk. 62 / 76 / 95

Винтовка Valmet M82

ФРАНЦИЯ

Штурмовая винтовка GIAT Industries FAMAS

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА / ЧССР

Автомат CZ SA Vz.58

ШВЕЙЦАРИЯ

Автомат (автоматическая винтовка) Stgw. 57 / SIG 510

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-540 SG-542 SG-543

Автомат (штурмовая винтовка) SIG SG-550 SG-551 SG-552 Stgw.90

ШВЕЦИЯ

Штурмовая винтовка Bofors AK-5

Штурмовая винтовка Interdynamics MKS

Штурмовая винтовка Interdynamics MKR

ХОРВАТИЯ

APS 95

Автомат / штурмовая винтовка VHS

ЮАР

Автомат (штурмовая винтовка) Vektor CR-21

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Автомат (штурмовая винтовка) Daewoo K1 / K2

ЯПОНИЯ

Автоматическая винтовка Тип 64 (Type 64)

Тип 89